BIOS Kompendium©

.: Version 6.8 :.

Liebe Userin, lieber User,

herzlich willkommen beim deutschsprachigen BIOS Kompendium.

Tauchen Sie ein in die Tiefen des BIOS Kompendium

und informieren Sie sich ausführlich über die Möglichkeiten und Einstellungen.

© Hans-Peter Schulz (RUFUS) 1998/2007

http://www.bios-kompendium.de

http://www.bios-info.de

Besuchen Sie meine Homepage: Kostenlose BIOS-Hilfe, deutschsprachige BIOS Foren,

kostengünstiger BIOS Brenn-Service

Ein Besuch meiner Werbeträger sorgt für ein kostenloses BIOS Kompendium!!!

Sie suchen Qualität? Wir liefern sie.

Poets Computertechnik ist seit 1994 Hersteller von PC-

Diagnosekarten. Hohes Qualitätsniveau durch Fertigung im

Inland, 3 Jahre Garantie und kostenloser Support sind bei uns selbstverständlich. Unsere Kunden finden Sie in EDV-Servicebetrieben genauso wie in namhaften Industrie-

Unternehmen und Universitäten.

Nehmen Sie uns beim Wort und besuchen Sie uns.

http://www.poets-computertechnik.de/

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Übersicht :.

Wer wissen will, wie das BIOS funktioniert, muss es verstehen.

Dazu soll das BIOS-Kompendium beitragen.

Bitte informieren Sie sich zuerst hier in dieser Übersicht bzw. ausführlicher in der SiteMap, es erübrigen sich dadurch viele unnötige Anfragen.

Startmenü

.: Übersicht :.

SiteMap

BIOS Setup

Hier finden Sie eine ausführliche

Kurzerläuterung der einzelnen BIOS

Inhaltsübersicht

Setups

Einführung

Einstell-Optionen

allgemeine Hinweis, Copyright, usw.

Erläuterung der Einstellmöglichkeiten mit

Optimierungsvorschlägen

AMI BIOS

BIOS Spezial

Fehlermeldungen, Fehlersignale, POST,

Startprobleme, IBM BIOS Signale, Jahr

Board-Identifikation usw.

2000 Probleme, Werkzeuge (kleine

Helferchen), Glossar, Kleine BIOS-

Kunde, Übertaktung

Award BIOS

BIOS Intern

Fehlermeldungen,

BIOS Flash Anleitung (richtig updaten),

Fehlersignale ( gelten auch für Award/

Identifikation des Motherboards/BIOS,

Poenix),

Reparatur des BIOS, BIOS Optimierung

POST, Board-Identifikation usw.

(Überblick), BIOS Update - Vorarbeit,

Der Weg ins BIOS (mit Passwörtern)

MR BIOS (wird nicht weiter ausgebaut)

BIOS Inside

Fehlermeldungen, Fehlersignale, POST

CMOS, RTC-CMOS-Speicher, ACPI-

usw.

Funktion, Pinnwand (Problemlösungen

von UserInnen), DualBIOS™, Symbios-

SCSI-BIOS

Phoenix BIOS

Hardware

Fehlermeldungen, Fehlersignale, POST

DMA Belegung, IRQ Belegung,

usw.

Ressourcen (Boardanschlüsse),

Steckkarten (richtig einsetzen),

Wechselmedien (Infos zum Einsatz),

Startseite

Scanner und das BIOS, Festplatten (und

ihre Grenzen), USB (Einsatz)

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis Warnung (hier heißt es aufpassen)

Homepage: http://www.bios-info.de und http://www.bios-kompendium.de

und BIOS Foren

© Hans-Peter Schulz 1998/2007

BIOS Kompendium Vers. 6.8

Stand: 12.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: SiteMap :.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht zu den einzelnen Bereichen, wie Sie im Startmenü aufgeführt sind. Sie können sich damit direkt zu den einzelnen Menüs durchklicken.

Optionsmenü

Startmenü

.: SiteMap :.

Menü

Inhalt

Menü

Inhalt

Menü

Inhalt

Copyright Allgemeine

AMI BIOS

Fehlermeldungen

Award

Fehlermeldungen

Hinweis

Fehlersignale

Inhalt des

Fehlersignale

(gelten auch für Award/

Dokuments

(Beep Codes + Ansage)

Phoenix)

Versionen

Tipps bei

Motherboard

Haftung

Fehlersignalen

Identifikation

Copyright

Danke

Motherboard

POST Codes

Identifikation

Vers. 4.5

POST Codes

POST Ablauf

Vers. 6.0

POST Codes

POST Ablauf

Startseite

WIN BIOS

Vers. 4.52

sonstige

POST Ablauf

Fehlersignale

Vers. 4.53

Unterstützte

Einstell-

Optionen von A-Z

MR BIOS

Phoenix

Fehlermeldungen

Motherboards Optionen

Einstellungs- und

Tuningtipps

Fehlersignale

Fehlersignale

(Beep Codes)

(Beep Codes)

POST Codes

POST Codes

POST Ablauf

Diagnose Codes

BIOS

Setup

BIOS

BIOS

CMOS

Startprobleme

Setup

Übersichten

spezial

Inside

Speicherbelegung

BIOS

RTC-CMOS

IBM BIOS

Feature Setup

Speicher

Chipset

Jahr 2000

ACPI-Funktion

Feature Setup

Integrated

Werkzeuge

DualBIOS

Peripherals

Power

Symbios-SCSI-

Management

Glossar

BIOS

Setup

PnP and PCI

Kleine BIOS

Setup

Kunde

Standard

Übertaktung

CMOS Setup

CPU Soft

Menu

BIOS

Flash

Hardware

DMA Belegung

intern

Anleitung

BIOS

IRQ Belegung

Identifikation

Flash BIOS

Ressourcen

Reparatur

BIOS

Steckkarten

Optimierung

BIOS Update

Wechselmedien

Der Weg ins

Scanner

BIOS

mit Passwörtern

Festplatten

Tasten im

USB

BIOS

Stand: 27.07.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Setup :.

Info: Hier finden Sie die Auswahl der Beschreibung der einzelnen Setups. Mehr Informationen finden Sie in der Setup Übersicht und ggf. bei den Einstell-Optionen.

Setup-Übersicht

Power Management Setup

BIOS Feature Setup

PnP and PCI Setup

Chipset Features Setup

Standard CMOS Setup

Integrated Peripherals

CPU Soft Menu

Startmenü

.: Auswahlmenü :.

Auf den folgenden Seiten werden technische Angaben rund um das BIOS gemacht.

Wer mit diesen Angaben arbeitet, muss sich bewusst sein, dass er hier ggf. tiefe Eingriffe im System vornimmt. Deswegen sollten nur versierte PC-BenutzerInnen damit arbeiten. Eingriffe dürfen nur an Geräten vorgenommen werden, an denen man zugriffsberechtigt ist.

Vergessen Sie nicht sich vor jeder Änderung des BIOS das BIOS Setup ausdrucken zu lassen bzw. aufzuschreiben. Wenn Sie ihren Drucker am USB Port angeschlossen haben bzw. wenn Sie ein Award BIOS ab Version 6.0 verwenden klappt es normalerweise mit dem ausdrucken nicht. Manche Boards bieten jedoch die Option an auch unter DOS mit USB arbeiten zu können. Dazu müssen Sie die Option USB Function for DOS auf Enabled stellen.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einführung - Copyright :.

Info:

Hier finden Sie notwendige sachliche Hinweis zu dem Dokument BIOS

Kompendium. Ich bitte Sie in Ihrem eigenen Interesse diese Hinweis zu lesen und zu beachten.

Impressum

Versionen

Danke

Startmenü

.: Einführung - Copyright :.

Bitte unbedingt beachten:

Impressum/Kontakt und Copyright

Für das BIOS Kompendium gilt generell das Impressum/Kontakt und die Lizenzbestimmungen auf meiner Homepage www.bios-kompendium.de oder www.

bios-info.de in welchem weitere Allgemeine Hinweis, alle Fragen zur Haftung, das Copyright sowie alle Veröffentlichungsvorschriften aufgeführt sind. Beachten Sie auch mögliche Änderungen welche sich durch die Rechtssprechung ergeben.

Danke

An dieser Stelle möchte ich mich bei denen bedanken, die mich immer unterstützen, damit ich nicht völlig im Internet untergehe und meine Vorstellungen realisieren konnte.

Dabei stehen an erster Stelle meine Sponsoren ohne die das kostenlose Angebot nicht möglich wäre.

Bedanken möchte ich mich bei Hecki dem Brennmeister, der mir immer wieder tröstliche Botschaften aus dem Land der Nordlichter sendet, die mich dann erleuchten (hoffentlich).

Stefan Münz dem Autor von SELFHTML dessen Kompendium mir als Anregung diente.

Bedanken möchte ich mich auch bei den Inhabern der Freewarepage www.

freewarepage.de , die mir den notwendigen Platz für das BIOS Forum zur Verfügung stellen.

Zuletzt bedanke ich mich noch bei all denen, die mir unzählige Tipps und Anregungen gaben und geben, damit dieses Kompendium entstehen konnte und weiter wächst.

Versionen

Die ersten 3 Versionen ab dem 1.2.98 wurden nur als Homepage-Datei veröffentlicht.

Vers. 4.0 vom 28.11.98

Vers. 4.1 vom 20.12.98

Vers. 4.2 vom 24.01.99

Vers. 4.3 vom 28.02.99

Vers. 4.4 vom 04.04.99

Vers. 4.5 vom 02.05.99

Vers. 4.6 vom 01.06.99

Vers. 4.7 vom 11.07.99

Vers. 4.8 vom 31.10.99

Vers. 4.9 vom 26.03.00

Vers. 5.0 vom 06.05.00

Vers. 5.1 vom 01.10.00

Vers. 5.2 vom 01.02.01

Vers. 5.3 vom 14.09.01

Vers. 5.4 vom 08.03.02

Vers. 5.5 vom 10.08.02

Vers. 5.6 vom 28.11.02

Vers. 5.7 vom 21.02.03

Vers. 5.8 vom 27.07.03

Vers. 5.9 vom 25.01.04

Vers. 6.0 vom 29.07.04

Vers. 6.1 vom 17.12.04

Vers. 6.2 vom 04.05.2005

Vers. 6.3 vom 09.2005

Vers. 6.4 vom 15.02.06

Vers. 6.5 vom 08.07.06

Vers. 6.6 vom 15.12.06

Vers. 6.7 vom 07.2007

Vers. 6.8 vom 11.12.07

Stand: 12.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

Hier finden Sie die mir vorliegenden Beschreibungen der Einstell-Optionen die von Board zu Board variieren. Sobald mir Details zu neuen Optionen bekannt werden, werden diese aufgenommen.

Liebe Userin, lieber User,

wenn Sie in dieser Übersicht eine Einstell-Option oder Einstellmöglichkeit (geringfügige Unterschiede werden nicht berücksichtigt) die in Ihrem Setup vorkommt, nicht finden, dann schreiben Sie mir bitte über die Feedbackseite meiner Homepage mit Angabe des Motherboards, des BIOS, der Option und der Einstellmöglichkeiten. Ich kann dann überprüfen was die Einstell-Option bedeutet und versuchen sie beim nächsten Update mit einzubauen. Vielen Dank.

Hinweis: Sie werden hier manche Einstell-Option und Erklärungen dazu finden die nicht mehr aktuell sind. Das liegt daran, das ich versuche auch den Besitzern alter und teilweise sehr alter Motherboards zu helfen. Die Zeiten und auch die Technik ändern sich laufend und damit auch die jeweiligen Bedingungen. Macht nichts, orientieren Sie sich an ihrem Board und dessen Einstell-Möglichkeiten.

Wichtig! Mich erreichen immer wieder E-Mails mit dem Hinweis das einzelne Optionen nicht vorhanden und/oder nicht einstellbar sind. Die Antwort ist einfach: Entweder der Board/PC-Hersteller wollte Lizenzen sparen oder es werden hardwareseitig nicht die technischen Voraussetzungen geboten um etwas einstellen zu können/müssen.

ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung.

Diese Zeichen sind vor allem für die UserInnen gedacht denen das notwendige Hintergrundwissen fehlt. Die Spezialisten unter ihnen können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: Auswahlmenü :.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

0-9

Stand: 25.01.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: A.M.I. BIOS :.

Info: In diesem Bereich wird lediglich das AMI BIOS behandelt. Weitere Angaben zu den anderen BIOS oder Themen finden Sie in den entsprechenden Bereichen.

Orientieren Sie sich an der Übersicht bzw. der SiteMap.

Fehlermeldungen

POST Ablauf

Fehlersignale und Sprachausgabe (Beep Codes)

Motherboard Identifikation

Tipps bei Fehlersignalen

sonstige Fehlersignale

POST Codes WIN BIOS

Auswahlmenü

Startmenü

.: Auswahlmenü :.

Auf den folgenden Seiten werden technische Angaben rund um das BIOS

gemacht. Wer mit diesen Angaben arbeitet, muss sich bewusst sein, dass er hier ggf. tiefe Eingriffe im System vornimmt. Deswegen sollten nur erfahrene PC-BenutzerInnen damit arbeiten. Eingriffe dürfen nur an Geräten vorgenommen werden, an denen man zugriffsberechtigt ist.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS spezial :.

Info: Hier gibt es zur Auswahl einige Dinge die der eine oder andere braucht, damit nicht unnötig gesucht werden muss und die von allgemeinem Interesse sind.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Startmenü

.: Auswahlmenü :.

Auf den folgenden Seiten werden technische Angaben rund um das BIOS

gemacht. Wer mit diesen Angaben arbeitet, muss sich bewusst sein, dass er hier ggf. tiefe Eingriffe im System vornimmt. Deswegen sollten nur versierte PC-BenutzerInnen damit arbeiten. Eingriffe dürfen nur an Geräten vorgenommen werden, an denen man zugriffsberechtigt ist.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Award BIOS:.

Info: In diesem Bereich wird nur alles rund um das Award BIOS behandelt. Weitere Angaben zu anderen BIOS oder Themen finden Sie in den entsprechenden Bereichen.

Orientieren Sie sich an der Übersicht bzw. der SiteMap.

Fehlermeldungen

POST Ablauf Vers. 4.52

Fehlersignale (Beep Codes) (gelten auch für Award/Poenix)

POST Ablauf Vers. 4.53

POST Codes Vers. 4.5

Board Identifikation

POST Codes Vers. 6.0

Auswahlmenü

Startmenü

.: Auswahlmenü :.

Auf den folgenden Seiten werden technische Angaben rund um das BIOS

gemacht. Wer mit diesen Angaben arbeitet, muss sich bewusst sein, dass er hier ggf. tiefe Eingriffe im System vornimmt. Deswegen sollten nur versierte PC-BenutzerInnen damit arbeiten. Eingriffe dürfen nur an Geräten vorgenommen werden, an denen man zugriffsberechtigt ist.

Stand: 27.07.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS intern :.

Info: Wer schon mal Hardware in seinen PC eingebaut hat, weiß um die Problematik des Zusammenspiels mit dem BIOS. Diese Seiten, sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, bieten begrenzt Hilfestellung.

BIOS Identifikation

BIOS Optimierung

BIOS Update

Der Weg ins BIOS

Flash Anleitung

BIOS/Boot Logo ersetzen

Flash BIOS Reparatur

Auswahlmenü

Startmenü

.: Auswahlmenü :.

Auf den folgenden Seiten werden einige technische Angaben rund um das BIOS

gemacht. Diese Angaben sind nicht vollständig, da das BIOS ständigen Veränderungen unterliegt.

Wer mit diesen Angaben arbeitet, muss sich bewusst sein, dass er hier ggf. tiefe Eingriffe im System vornimmt.

Deswegen sollten nur versierte PC-BenutzerInnen damit arbeiten. Eingriffe dürfen nur an Geräten vorgenommen werden, an denen man zugriffsberechtigt ist.

Vergessen Sie nicht sich vor jeder Änderung des BIOS das BIOS Setup ausdrucken zu lassen bzw. aufzuschreiben. Der Ausdruck funktioniert nicht wenn der Drucker unter USB angeschlossen ist und bei Award ab Version 6.0

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: MR BIOS :.

Info: In diesem Bereich wird nur alles rund um das BIOS des MR BIOS behandelt.

Da es mir nicht möglich ist an weitere Infos zu kommen wird dieser Bereich nicht fortgeschrieben.

Fehlersignale(Beep Codes)

POST Codes

Unterstützte Motherboards

Auswahlmenü

Startmenü

.: Auswahlmenü :.

Auf den folgenden Seiten werden technische Angaben rund um das BIOS

gemacht. Wer mit diesen Angaben arbeitet, muss sich bewusst sein, dass er hier ggf. tiefe Eingriffe im System vornimmt. Deswegen sollten nur versierte PC-BenutzerInnen damit arbeiten. Eingriffe dürfen nur an Geräten vorgenommen werden, an denen man zugriffsberechtigt ist.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Inside :.

Info: Auf Grund der großen Nachfrage zu Hintergrundinformationen habe ich diesen Bereich eingerichtet, bin jedoch unbedingt auf zusätzliche Informationen durch Sie angewiesen.

CMOS

Pinnwand

RTC-CMOS-Speicher

Symbios-SCSI-BIOS

DualBIOS™

Auswahlmenü

ACPI-Funktion

Startmenü

.: Auswahlmenü:.

Auf den folgenden Seiten werden technische Angaben rund um das BIOS

gemacht. Wer mit diesen Angaben arbeitet, muss sich bewusst sein, dass er hier ggf. tiefe Eingriffe im System vornimmt. Deswegen sollten nur versierte PC-BenutzerInnen damit arbeiten. Eingriffe dürfen nur an Geräten vorgenommen werden, an denen man zugriffsberechtigt ist.

Vergessen Sie nicht sich vor jeder Änderung des BIOS das BIOS Setup ausdrucken zu lassen bzw. aufzuschreiben. Der Ausdruck funktioniert nicht wenn der Drucker unter USB angeschlossen ist und bei Award ab Version 6.0

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Phoenix BIOS :.

Info: In diesem Bereich wird nur alles rund um das BIOS des Phoenix BIOS

behandelt. Weitere Angaben zu anderen BIOS oder Themen finden Sie in den entsprechenden Bereichen. Das neue Award/Phoenix BIOS wird unter Award weitergeführt.

Fehlermeldungen

Diagnose Codes

Fehlersignale(Beep Codes)

Routine Codes

POST Codes

Auswahlmenü

POST Ablauf

Startmenü

.: Auswahlmenü :.

Auf den folgenden Seiten werden technische Angaben rund um das BIOS

gemacht. Wer mit diesen Angaben arbeitet, muss sich bewusst sein, dass er hier ggf. tiefe Eingriffe im System vornimmt. Deswegen sollten nur versierte PC-BenutzerInnen damit arbeiten. Eingriffe dürfen nur an Geräten vorgenommen werden, an denen man zugriffsberechtigt ist.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Hardware :.

Info: Wer schon mal Hardware in seinen PC eingebaut hat, weiß um die Problematik des Zusammenspiels mit dem BIOS. Diese Seiten, sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, bieten begrenzt Hilfestellung.

DMA Belegung

Wechselmedien

IRQ Belegung

Scanner

Ressourcen

Festplatten

Steckkarten

USB

Auswahlmenü

Startmenü

.: Auswahlmenü :.

Auf den folgenden Seiten werden einige technische Angaben rund um das BIOS

gemacht. Diese Angaben sind nicht vollständig, da das BIOS ständigen Veränderungen unterliegt.

Wer mit diesen Angaben arbeitet, muss sich bewusst sein, dass er hier ggf. tiefe Eingriffe im System vornimmt.

Deswegen sollten nur versierte PC-BenutzerInnen damit arbeiten. Eingriffe dürfen nur an Geräten vorgenommen werden, an denen man zugriffsberechtigt ist.

Vergessen Sie nicht sich vor jeder Änderung des BIOS das BIOS Setup ausdrucken zu lassen bzw. aufzuschreiben. Der Ausdruck funktioniert nicht wenn der Drucker unter USB angeschlossen ist und bei Award ab Version 6.0

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: A.M.I. BIOS :.

Info: Hier finden Sie die Fehlermeldungen des AMI BIOS die bei Problemen angezeigt werden. Daneben gibt es aber noch viele Board- bzw. PC-Hersteller spezifische Fehlermeldungen die hier nicht einzeln aufgeführt werden können

Fehlermeldungen

POST Ablauf

Fehlersignale und Sprachausgabe (Beep Codes)

Motherboard Identifikation

Tipps bei Fehlersignalen

sonstige Fehlersignale

POST Codes WIN BIOS

Auswahlmenü

Startmenü

.: Fehlermeldungen :.

8042 Gate - A20 Error!

Gate-A20 auf dem Keyboard-Controller funktioniert

nicht ordentlich. Einstellungen für den AT Bus Clock im

BIOS überprüfen (sollte nicht über 10MHz liegen).

Wenn Sie die Option Fast Gate A20 aktiviert haben, tritt

dieser Fehler nicht auf.

Adress Line Short!

Fehler in Adresskodierschaltung; Kontrolle der

Speichertimingeinstellungen im BIOS; die

Speichermodule sollten auf Kompatibilität überprüft

werden.

Bad Cache Memory - Do Cache-Speicher fehlerhaft, unbedingt ausschalten und not Enable

ersetzen.

Bad PNP Serial ID

Die Seriennummern-ID-Prüfsumme wurde nicht korrekt

Checksum

erkannt. Sie kann aber auch mit eine anderen Karte

kollidieren.

BIOS ROM Checksum

Die Prüfsumme der ROM-Adressen F0000H bis FFFFFH

error - System halted

ist ungültig.

BUS Timeout NMI at

(EISA) Es wurde an der Erweiterungskarte x eine

Slot x (EISA)

Zeitabschaltung vorgenommen.

Cache Memory Bad, Do Cache-Speicher fehlerhaft, unbedingt ausschalten und Not Enable Cache!

ersetzen.

CH-2 Timer Error!

Ein Fehler im Timer 2 (einige Systeme haben 2 Timer);

neues Board notwendig.

CMOS Battery State

Die Batteriespannung wird schwach (Zeit für einen

Low oder

Wechsel). Achten Sie bitte darauf das Sie die richtige

CMOS Battery failed

Batterie einbauen.

CMOS Checksum Failure Die gespeicherte und die neu ermittelte Checksumme oder

stimmen nicht überein. Hier kann z.B. ein falscher

CMOS Checksum Error - Kontakt unten zum Gehäuse oder was seltener Defaults loaded

vorkommt vorn an der Slot (Einschub) -Seite

vorhanden sein. Eine falsche Brücke zwischen zwei

Bauteilen oder statische Aufladung sind auch möglich.

Es kann sich aber auch um einen defekten CMOS-

Baustein handeln, dann ist ein neues Board fällig.

Möglich ist auch eine leere Batterie.

CMOS Display Type

Der im CMOS-RAM gespeicherte Videotyp und der vom

Mismatch

BIOS beim POST erkannte stimmen nicht überein. Falls

die Grafikkarte gewechselt wurde, kann es daran

liegen. Machen Sie einen Reset, vielleicht wird dann die

Karte vom POST erkannt.

CMOS Memory Size

Der tatsächlich vorhandene Speicher stimmt mit dem

Mismatch

im CMOS-RAM eingestellten Wert nicht überein. Das

Problem taucht häufig bei Erweiterungen auf. Starten

Sie das System neu, gehen Sie in das BIOS und

speichern Sie es ohne Änderungen ab. Wenn der Fehler

dann immer noch da ist, hat einer der Speicher einen

Defekt.

CMOS System Options

Die im CMOS-RAM gespeicherten Werte sind entweder

Not Set

falsch oder nicht existent. Falls im Setup keine

unverständlichen Werte eingetragen sind, ist die

Batterie schuld. Dieser Fehler kann auch bei neuen

Boards beim ersten Start auftreten.

CMOS Time and Date

Zeit und Datum sind nicht gesetzt. Daten eintragen,

Not Set

geht auch vom DOS-Prompt aus.

CPU at nnnn

Zeigt die Geschwindigkeit der CPU

Diskette Boot Failure

Diskette in LW A: ist defekt oder enthält kein System.

oder

Floppy Disk (s) fail

Display Switch Not

Ein Videoschalter auf dem Motherboard muss auf

Proper oder

Monochrom oder Farbe gesetzt werden oder die BIOS-

Display Switch is set

Einstellung muss geändert werden. Beide Einstellungen

incorrectly

müssen übereinstimmen. Überprüfen Sie mit Hilfe des

Handbuches welches die richtige Einstellung ist.

DMA-Bus Time-out

Ein Baustein hat das DMA-Bussignal zu lange (über 7,8

Mikrosekunden) angesteuert.

DMA Error

Fehler im DMA-Controller auf dem Motherboard.

DMA #1 Error

Fehler im ersten DMA-Kanal. Im CMOS den DMA-Takt

runtersetzen. Sollte das nichts bringen ist ein neues

Board fällig.

DMA #2 Error

Fehler im zweiten DMA-Kanal. Im CMOS den DMA-Takt

runtersetzen. Sollte das nichts bringen ist ein neues

Board fällig.

Drive Error C:, D:

Alle Festplattendaten im BIOS auf Richtigkeit

oder

überprüfen. Dann alle Kabelverbindungen. Kann aber

C: Drive Error

auch nach Einbau einer weiteren Festplatte

vorkommen. Falls Sie nur eine Festplatte haben und

alles ist sonst ok. liegt ein Festplattendefekt vor.

Drive Failure C:, D:

Verbindungen zwischen Festplatte und Controller

oder

prüfen. Alle Festplattendaten im BIOS auf Richtigkeit

C: Drive Failure

überprüfen. Alle Jumper und den Bustakt des ISA-Bus

überprüfen. Es kann sich auch um ein Timingproblem

handeln.

EISA CMOS Checksum

Wird eine Differenz zwischen der im CMOS stehenden

Failure

Prüfsumme und der beim Booten ermittelten

festgestellt, erscheint dies Fehlermeldung. Sie müssen

das Setup zu Korrektur aufrufen.

EISA CMOS

Es wurden Schreib- und Lesefehler im erweiterten

Inoperational

CMOS- RAM entdeckt. Eventuell die Batterie

auswechseln.

(E)nable (D)isable

Die Erweiterungskarte , auf der ein NMI aufgetreten ist,

Expansion Board?

kann durch die Eingabe von E bzw. D ein- bzw.

ausgeschaltet werden.

Expansion Board

Die Erweiterungskarte im Steckplatz x ist außer Betrieb.

Disabled at Slot x

Expansion Board not

Das BIOS kann keine Erweiterungskarte im Slot X,Y,Z

ready at Slot X,Y,Z

finden. Installation und Sitz überprüfen.

Faile-Safe Timer NMI

Bausteine, die vom ausfallsicheren NMI-Timer abhängig

Inoperational

sind, werden nicht richtig funktionieren.

Faile-Safe Timer NMI

Es ist ein ausfallsicherer NMI-Timer generiert.

FDD Controller Failure

BIOS kann nicht mit FDD-Controller kommunizieren. Es

handelt sich hier meistens um ein Kabelproblem.

Überprüfen Sie alle Verbindungen im PC. Stecken Sie

den Floppy-Controller in einen anderen Steckplatz (es

kann sich auch um Kontaktprobleme handeln). Falls das

auch nichts bringt muss ein neuer Controller her.

Floppy Disk Controller

Diese Fehlermeldung zeigt an, dass der Floppy-

Resource Conflict

Controller auf dem Board eine von einer anderen Karte

belegte Systemressource angefordert hat. Ressourcen

überprüfen.

Floppy Disk(s) fail (40)

Das Diskettenlaufwerk entspricht nicht dem Eintrag im

CMOS.

Floppy Disk(s) fail (80)

Das Diskettenlaufwerk kann nicht zurückgesetzt werden.

HDD Controller Failure

BIOS kann nicht mit HDD-Controller kommunizieren. Es

handelt sich hier meistens um ein Kabelproblem.

Überprüfen Sie alle HDD-Verbindungen im PC und

tauschen Sie das Kabel gegebenenfalls aus. Überprüfen

Sie den Sitz der Karte und die Jumpereinstellungen auf

dem Board bzw. beim Controller.

Hard Disk(s) fail (08)

Die Sektorenprüfung konnte nicht durchgeführt werden.

Hard Disk(s) fail (10)

Die Festplatte kann nicht neu kalibriert werden.

Hard Disk(s) fail (20)

Fehler beim Initialisieren der Festplatte.

Hard Disk(s) fail (40)

Die Diagnose des Festplatten-Controllers ist

fehlgeschlagen.

Hard Disk(s) fail (80)

Die Festplatte konnte nicht zurückgesetzt werden.

HARD DISK initializing Wird angezeigt, während die Festplatte(n) initialisiert Please wait a moment... wird.

ID Information

Der Identifizierungscode der EISA-Adapterkarte stimmt

mismatch for Slot X,Y,Z

nicht mit dem im EISA CMOS-RAM gespeicherten Code

überein. Mit EISA Konfigurierungsprogramm korrigieren.

INTR #1 Error

Der Interrupt-Kanal 1 bestand den POST nicht.

Überprüfung aller Karten notwendig, kann aber auch

ein CPU- oder Boardschaden sein.

INTR #2 Error

Der Interrupt-Kanal 2 bestand den POST nicht.

Überprüfung aller Karten notwendig, kann aber auch

ein CPU- oder Boardschaden sein.

Invalid Boot Disc

Das BIOS kann die Diskette lesen, aber die Steuerung

nicht an das Betriebssystem abgeben. Startdiskette

wechseln.

Invalid Configuration

Die Konfigurationsdaten der EISA-Adapterkarten

Information for Slot n

stimmen nicht. Karte kann nicht konfiguriert werden.

I/O Card Parity

Paritätsfehler auf der Erweiterungskarte.

Error????

I/O Card Parity Error

Paritätsfehler auf Erweiterungskarte. Falls Adresse

at ????

bekannt, wird diese Meldung ausgegeben. Falls nicht,

erfolgt die vorhergehende Meldung.

Keyboard Error

Es besteht ein Timingproblem mit dem Keyboard.

oder

Eventuell ist die Tastatur nicht korrekt angeschlossen

Keyboard error or no

oder fehlt ganz ;-). Eventuell haben Sie auch zu früh

keyboard present

eine Taste gedrückt. Versuchen Sie mal folgendes: Im

BIOS Tastatur abschalten, dann neu starten.

Funktioniert die Tastatur dann nicht, bitte austauschen.

Falls das Problem nicht bei der Tastatur liegt, haben Sie

Probleme mit dem Tastatur-Kontroller. Hier hilft nur ein

Update des Kontrollers, gegebenenfalls des BIOS und

im schlimmsten Fall, bei eingelötetem Tastaturchip ein

neues Board.

Keyboard is Locked ...

Die Tastatur ist gesperrt; entriegeln. Der Tastatur-

Unlock it oder Keyboard Controller wird mit Pull-Low auf L-Pegel gesetzt.

is locked out - Unlocked

key

KB/Interface Error

Es trat ein Fehler am Keyboardstecker oder der Buchse

auf. Kann auch bei zu langem Kabel auftreten.

Manufacturing POST

Endlosschleife beim Einschaltselbsttest (POST). Das

loop

System wiederholt den Test endlos, solange der

Tastatur-Controller mit Pull-low auf L-Pegel gesetzt ist.

Diese Endlosschleife wird auch beim Einbrenntest der

Hauptplatine im Werk verwendet.

Memory fail

Das BIOS meldet, das der Speichertest fehlgeschlagen

ist, wenn der Speicher einen oder mehrere Fehler hat.

Memory mismatch, run Der Speicher wurde verändert. Sie müssen das BIOS-Setup

Setup neu starten und abspeichern.

Memory Parity Error???? Speicher fehlerhaft.

Memory Parity Error at

Speicher fehlerhaft an Adresse xxxxx. Falls Adresse

xxxxx

nicht bekannt erfolgt vorhergehende Meldung.

I/O Card Parity Error at Erweiterungskarte fehlerhaft an Adresse xxxxx.

xxxxx

No ROM BASIC

Das BIOS kann keinen Bootsektor finden. Diese Option

findet sich nur in älteren PCs.

NVRAM Checksum

Weil in diesem Bereich ein Prüfsummenfehler

Error, NVRAM Cleared

diagnostiziert wurde, wurden die Konfigurationsdaten

für das NVRAM reinitialisiert. Die Daten können durch

einen erneuten Start von ICU wieder reinitialisiert

werden.

NVRAM Cleared by

Der Clear CMOS-Jumper auf dem Board wurde auf ON

Jumper

gestellt und damit sind alle Daten des CMOS gelöscht.

NVRAM Data Invalid,

Ein nichtzulässiger Eintrag im NVRAM wurde festgestellt

NVRAM Cleared

und der Inhalt gelöscht, damit kein Schaden entsteht.

Off Board Parity Error

Paritätsfehler an einem Speicher in einem

Addr (Hex)=xxxx

Erweiterungsplatz festgestellt. Mit

Diagnosesoftware kann er ggf. lokalisiert und behoben

werden.

On Board Parity Error

Paritätsfehler im DRAM-Speicher festgestellt. Mit

Addr(Hex)=xxxx

Diagnosesoftware kann er ggf. lokalisiert und behoben

werden.

Parallel Port Resource

Da die Systemressource bereits von einer anderen

Conflict

Karte belegt ist, wurde dieser Fehler angezeigt, weil der

Parallelport auf dem Board sie haben wollte.

Parity Error????

Paritätsfehler im Systemspeicher an unbekannter

Adresse.

PCI Error Log is Full

Wenn mehr als 15 PCI-Konflikte festgestellt wurden,

kann kein weiterer mehr aufgezeichnet werden.

PCI I/O Port Conflict

Es liegt ein Hardwarekonflikt vor, weil zwei PCI-Geräte

den gleichen I/O-Port anforderten.

PCI IRQ Conflict

Es liegt ein Hardwarekonflikt vor, weil zwei PCI-Geräte

den gleichen IRQ anforderten.

Press ESC to skip

Drücken Sie ESC zum Übergehen des Memory Tests.

Memory Test

Press TAB to show

Wenn Sie TAB drücken erhalten Sie Nachricht über

POST Screen

diverse Einstellungen (nur OEM-Versionen).

Primary IDE Controller

Der primäre Festplattenkontroller (IDE) auf dem

Resource Conflict

Motherboard hat eine Systemressource angefordert, die

aber bereits von einem anderen Gerät als belegt

gekennzeichnet ist.

Primary Master Hard

Fehler in der primären Master IDE-Festplatte.

Disk Fail

Primary Memory Conflict Es liegt ein Hardwarekonflikt vor, weil zwei PCI-Geräte den gleichen primären Speicherbereich anforderten.

Primary Slave Hard

Fehler in der primären zweiten IDE-Festplatte.

Disk Fail

Resuming from disk,

TAB drücken für POST Anzeige.

Press TAB to show

POST screen

Secondary IDE

Der sekundäre Festplattenkontroller (IDE) auf dem

Controller Resource

Motherboard hat eine Systemressource angefordert, die

Conflict

aber bereits von einem anderen Gerät als belegt

gekennzeichnet ist.

Secondary master hard Fehler in der zweiten Master IDE-Festplatte.

disk fail

Secondary slave hard

Fehler in der zweiten Slave IDE-Festplatte.

disk fail

Serial Port 1 Resource

Von der ersten seriellen Schnittstelle wurde eine

Conflict

Systemressource angefordert die aber schon belegt ist.

Serial Port 2 Resource

Von der zweiten seriellen Schnittstelle wurde eine

Conflict

Systemressource angefordert die aber schon belegt ist.

Software Port NMI

Ein Softwareport NMI (Not Maskable Interrupt) wurde generiert.

Software Port NMI

Der Softwareport NMI (Not Maskable Interrupt)

Inoperational

arbeitet nicht. Sie können zwar arbeiten, aber tritt ein

NMI ein, dann bleibt Ihr System hängen.

Static Device Resource

Eine ISA-Karte die nicht PnP fähig ist, hat eine

Conflict

Systemressource angefordert die aber schon belegt ist.

System Board Device

Eine Systemgerät das nicht PnP fähig ist, hat eine

Resource Conflict

Systemressource angefordert die aber schon belegt ist.

Your computer case had Das Gehäuse ihres PCs ist nicht korrekt geschlossen.

been opened/Press

Wenn Sie die Leertaste drücken, geht es problemlos

SPACE to continue

weiter. Sie sollten aber das Gehäuse trotzdem korrekt

schließen.

Einige dieser Fehlermeldungen können auch im BIOS ausgeschaltet werden.

Über Sinn oder Unsinn dieser Maßnahme kann man streiten. Sollte einer der oben genannten Fehler auftauchen, zuerst mal alle Komponenten und Kabel auf ordnungsgemäßen Sitz testen, bevor man sich fremde Hilfe holt oder gar resigniert.

Sie können auch den BIOS Hilfeservice in Anspruch nehmen.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Award BIOS :.

Info: Hier finden Sie die Fehlermeldungen die vom Award BIOS bei Problemen gegebenenfalls auf dem Bildschirm erscheinen. Daneben gibt es noch sehr viele Board- bzw. PC-Hersteller spezifische Fehlermeldungen.

Fehlermeldungen

POST Ablauf Vers. 4.52

Fehlersignale(Beep Codes) (gelten auch für Award/Poenix)

POST Ablauf Vers. 4.53

POST Codes Vers. 4.5

Board Identifikation

POST Codes Vers. 6.0

Auswahlmenü

Startmenü

.: Fehlermeldungen :.

BIOS ROM Checksum

Die Prüfsumme des BIOS-Codes im BIOS-Chip stimmt

Error - System halted

nicht. Sie müssen das BIOS austauschen oder neu

schreiben.

CMOS Battery failed

Die CMOS Batterie ist leer oder defekt und muss ersetzt

oder CMOS Battery has

werden.

failed

CMOS Checksum Error - Die CMOS Prüfsumme stimmt nicht. Das CMOS ist Defaults loaded

ungültig. Der Fehler kann durch eine fast leere Batterie

entstehen. Hier kann z.B. ein falscher Kontakt unten

zum Gehäuse oder was seltener vorkommt vorn an der

Slot (Einschub-Seite) vorhanden sein. Eine falsche

Brücke zwischen zwei Bauteilen oder statische

Aufladung sind auch möglich.

CPU at nnnn

Diese Meldung zeigt lediglich die Geschwindigkeit der

CPU an und ist keine Fehlermeldung. Diese Anzeige

dient der Überprüfung Ihrer CPU. Bei Fehlanzeige

sollten Sie die Einstellungen im BIOS überprüfen.

Disk Boot Failure, insert Diskette in LW A: ist defekt oder enthält kein System.

system disk and press

Falls der Start von der Festplatte erfolgen soll, alle

Enter

Kabelverbindungen kontrollieren. Überprüfen ob die

Festplatte als Bootlaufwerk formatiert ist.

Diskette drives or type

Der Typ des installierten LW stimmt nicht mit der

mismatch error - Run

Definition des CMOS überein.

Setup

Display switch is set

Die Einstellungen des Videoschalters oder des

incorrectly

Videojumpers stimmen nicht mit der im Setup

gewählten Option überein.

Display type has

Es wurde nach dem letzten Systemstart die Grafikkarte

changed since last boot ausgetauscht. Das System neu konfigurieren EISA Configuration

Die EISA Konfigurations- Checksumme stimmt nicht

Checksum error oder

oder ein EISA Steckplatz kann nicht korrekt ausgelesen

EISA Configuration

werden. Bitte die Karte auf korrekten Sitz überprüfen

Checksum error -

bzw. den EISA Slot mit dem EISA-Configuration-Utility

Please run EISA

(ECU) neu konfigurieren.

Configuration Utility

EISA Configuration is

Die EISA Konfiguration ist nicht komplett, den EISA Slot

not complete oder EISA mit dem EISA-Configuration-Utility (ECU) neu Configuration is not

konfigurieren.

complete - Please run

EISA Configuration

Utility

ERROR - Can't Write

Die Exteded System Cofiguration Datas können nicht

ESCD

geschrieben werden (näheres dazu unter BIOS Inside-

Pinnwand

Error encountered

Festplatte kann nicht initialisiert werden. Alle

initializing hard drive

Anschlüsse sowie Festplattentyp im Setup kontrollieren.

Error initializing hard

Festplattencontroller kann nicht initialisiert werden.

disk controller

Steckplatz, Setup-Einstellungen und eventuell Jumper

überprüfen.

Floppy disk(s) fail

Der Floppy-Disk-Controller bzw. das Laufwerk wurde

nicht gefunden oder es kann nicht initialisiert werden.

Floppy disk controller

Der Diskettenlaufwerk-Controller wird nicht gefunden

error or no controller

oder kann nicht initialisiert werden. Installation und

present

Setup überprüfen.

HARD DISK initializing

Es gibt vor allem ältere Festplatten die zur

Please wait a moment

Initialisierung etwas länger brauchen.

Hard Disk Install Failure Es wurde keine Festplatte bzw. kein Festplattenkontroller gefunden. Das kann auf falsche

Parameter im BIOS hindeuten oder Sitz bzw.

Verbindung des Controllers sind nicht in Ordnung.

Hard disk(s) Diagnosis

Bei der Diagnose der Festplatte ist ein Fehler gefunden

fail

wurde, dessen Ursache eventuell eine defekte

Festplatte ist.

Invalid EISA

Die EISA Konfiguration ist nicht korrekt, den EISA Slot

configuration oder

mit dem EISA-Configuration-Utility (ECU) neu

Invalid EISA

konfigurieren.

configuration - Please

run EISA Configuration

Utility

Keyboard error or no

Die Tastatur kann nicht initialisiert werden, bzw. es ist

Keyboard present

keine vorhanden. Es darf beim Start keine Taste

gedrückt sein. Anschlüsse überprüfen.

Keyboard is locked out - Entweder hängen Tasten fest oder werden gedrückt Unlock the key

oder Sie haben die Kaffeetasse drauf stehen.

Memory adress error

Adressfehler an bestimmter Stelle. Die Nummer der

at...

Fehlermeldung hilft die genaue Position des Fehlers zu

ermitteln.

Memory parity error at... Paritätsfehler an bestimmter Stelle. Die Nummer der Fehlermeldung hilft die genaue Position des Fehlers zu

ermitteln.

Memory size has

Es wurde seit dem letzten Systemstart DRAM-Speicher

changed since last boot verändert. Bei EISA neu konfigurieren, bei ISA über Setup die neue Größe verändern.

Memory Test

Es wird der volle Speichertest durchgeführt und

gleichzeitig erfolgt die Ausgabe der Speichergröße.

Memory test fail

Wenn beim POST ein Fehler im Speicher entdeckt wird,

dann wird sowohl Typ als auch Adresse ausgegeben.

Memory verify error at... Bei der Prüfung eines bereits zum Speicher geschriebenen Wertes gab es einen Fehler.

Offending adress not

Wenn bei der E/A-Kanalprüfung oder beim RAM ein

found

Fehler auftritt, erfolgt diese Meldung, falls das

Fehlersegment nicht gefunden wurde.

Offending adress: xxxxx Diese Meldung kommt, wenn das Fehlersegment gefunden wurde.

Override enabled -

Der PC bootet mit den Daten des CMOS nicht und

Defaults loaded

überschreibt diese mit den Default-Werten. Das heißt

Sie fahren mit minimalster Konfiguration. Alles

überprüfen und neu einstellen.

Please run EISA

EISA-CMOS-RAM Prüfsumme falsch oder EISA

configuration utility

Steckplatz kann nicht ausgelesen werden. Steckkarte

kontrollieren und ggf. mit Konfigurationsprogramm neu

konfigurieren.

Press a key to reboot

Durch Drücken einer Taste kann bei Systemstart-

Problemen erneut gebootet werden.

Press ESC to skip

Sie können durch Drücken der ESC-Taste den vollen

Memory test

Speichertest überspringen.

Press F1 to disable

Falls das BIOS eine NMI-Bedingung während des Starts

NMI, F2 to reboot

feststellt, kann man NMI ausschalten und den

Startvorgang fortführen, bzw. einen Neustart mit

eingeschaltetem NMI durchführen.

Primary master hard

Es wurde ein Fehler an der primären Master-IDE-

disk fail

Festplatte vom POST entdeckt.

Primary slave hard disk Es wurde ein Fehler an der primären Slave-IDE-fail

Festplatte vom POST entdeckt.

RAM parity error -

Ein festgestellter Paritätsfehler in einem bestimmten

checking for segment..

Segment des RAM.

Resuming from disk,

Sie bekommen diese Meldung speziell bei Notebook -

Press TAB to show

Computern mit Award-BIOS angezeigt. Hier handelt es

POST screen

sich um eine Funktion, bei der die Daten beim

Herunterfahren des Systems wegen leerer Akkus, auf

der Festplatte gespeichert werden. Damit ist

gewährleistet, dass nach einem neuen Start die Daten

des Speichers wieder restauriert werden können.

Secondary master hard Es wurde ein Fehler an der sekundären Master-IDE-disk fail

Festplatte vom POST entdeckt.

Secondary slave hard

Es wurde ein Fehler an der sekundären Slave-IDE-

disk fail

Festplatte vom POST entdeckt.

Should be empty but

In einem Steckplatz der als leer angesehen wird,

EISA Board found

befindet sich eine Karte. Den EISA Slot mit dem EISA-

Configuration-Utility (ECU) neu konfigurieren.

Slot not Empty

In einem als leer definierten Steckplatz befindet sich

ein Adapter. Der Steckplatz wird mit dem EISA-

Configuration-Utility (ECU) neu konfiguriert.

System halted, (Ctrl-Alt- Der Startvorgang wurde abgebrochen und muss mit der Del) to reboot

angegebenen Tastenkombination erneut durchgeführt

werden.

Warning! Now System

Sie sollten überprüfen ob Aggresive Timing 'Enabled'

is in Safe Mode. Please

ist, eine Übertaktung vorliegt bzw. der Multiplikator

reset overclocking

und/oder die Taktung falsch eingestellt ist.

Features in the

Setup Menue.

Wrong Board in Slot -

Der Identifikations-Code der Karte stimmt nicht mit

Please run EISA

dem im EISA-CMOS gespeicherten Identifikations-Code

Configuration Utility

überein. Den EISA Slot mit dem EISA-Configuration-

Utility (ECU) neu konfigurieren.

Einige dieser Fehlermeldungen können auch im BIOS ausgeschaltet werden.

Über Sinn oder Unsinn dieser Maßnahme kann man streiten. Sollte einer der oben genannten Fehler auftauchen, sollte man erst mal alle Komponenten und Kabel auf ordnungsgemäßen Sitz testen, bevor man sich fremde Hilfe holt oder gar resigniert.

Stand: 27.07.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: A.M.I. BIOS :.

Info: Hier finden Sie einige Erklärungen für die Fehlersignale des AMI BIOS, die bei eventuellen Problemen ertönen. Es gibt auch noch Hersteller spezifische und zusätzlich gesprochene Signale.

Fehlermeldungen

POST Ablauf

Fehlersignale und Sprachausgabe (Beep Codes)

Motherboard Identifikation

Tipps bei Fehlersignalen

sonstige Fehlersignale

POST Codes WIN BIOS

Auswahlmenü

Startmenü

.: Fehlersignale (Beep Codes):.

Wenn Fehlersignale nach einem BIOS Update,einem Crash oder einem Umbau ertönen, sollten Sie unbedingt einen CMOS-Reset machen und den PC dann wieder neu starten. Siehe auch!

1x kurz

DRAM - Refresh ausgefallen; den korrekten Sitz aller

RAM-Module überprüfen; die Takteinstellungen im

BIOS überprüfen (verwenden Sie mal die Auto

Configuration -Werte); eventuell alle Speichermodule

mal rausnehmen und wieder einstecken

(Kontaktproblem); eventuell passen auch neu

eingebaute Module nicht mit den alten zusammen;

falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die

Module überprüfen lassen.

1x lang

POST erfolgreich beendet.

1x Dauer

Netzteilfehler: Schalten Sie den PC einfach mal aus,

bei ATX-PCs schalten Sie über den Schalter auf der

Rückseite aus, danach starten Sie neu; tritt der Fehler

weiterhin auf, muss das Netzteil ausgetauscht werden.

1x lang, 1x kurz

Hauptplatinenfehler: schwerwiegender Fehler auf dem

Motherboard; versuchen Sie die Überprüfung der

Taktrate von CPU; bei ATX-Boards lässt sich der PC in

der Regel nicht mehr über den Taster auf der

Vorderseite ausschalten.

1x lang, 2x kurz

Grafikkartenfehler: Video-ROM-BIOS - Checksumme

falsch; Monitoransteuerung defekt; keine Grafikkarte

gefunden; Paritätsfehler.

1x lang, 3x kurz

Videofehler: defekter RAM-DAC (Digital Analog

Converter), der für die Umwandlung der Rechnerdaten

in Videodaten zuständig ist, ist defekt; oder

Monitorerkennungsprozess fehlerhaft oder Video-RAM

fehlerhaft, eventuell ist der Monitor nicht

angeschlossen bzw. das Kabel defekt; oder Fehler in

den ersten 64KB des Speichers.

1x lang, 4x kurz

Timer-Baustein defekt

1x lang, 5x kurz

Prozessorfehler

1x lang, 6x kurz

Tastatur-Controller fehlerhaft

1x lang, 7x kurz

Virtual-Mode Probleme

1x lang, 8x kurz

Fehler im Videospeicher

1x lang, 9x kurz

ROM-BIOS Prüfsummenfehler

3x lang

Lüfterdrehzahl des CPU Lüfters zu niedrig, eventuell

nicht korrekt angeschlossen bzw. defekt.

3x lang, 3x kurz

Arbeitsspeicher defekt

2x kurz

Parity Error: POST fehlerhaft (eine der

Hardwaretestprozeduren ist fehlerhaft); den korrekten

Sitz aller RAM-Module überprüfen; überprüfen ob Ihre

Module ECC bzw. Paritätsprüfung unterstützen; falls

der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module

überprüfen lassen.

2x kurz, 1x lang

Grafikartenkontakt nicht ok. (bei Gigabyte-Board (GA

7IX-4)

2x lang, 2x kurz

Videofehler: (entweder Checksummenfehler des Video-

BIOS-ROM oder der installierte Videoadapter hat einen

Fehler im Horizontalrücklauf).

3x kurz

Base 64 KB Memory Failure: Basis - Speicher defekt,

RAM-Fehler innerhalb der ersten 64 KB; den korrekten

Sitz aller RAM-Module überprüfen, falls der Fehler

weiter besteht, vom Händler die Module überprüfen

lassen; wer ein SDRAM Modul verwendet, muss

gegebenenfalls das Ganze austauschen; überprüfen

Sie vorher aber ob das Speichertiming korrekt

eingestellt ist.

3x kurz, 3x lang,

Arbeitsspeicher defekt

3x kurz

4x kurz

Timer not Operational: System - Timer (Timer 1)

eventuell Akku/Batterie defekt; tauschen Sie die

Speicherbausteine und überprüfen Sie die RAM-

Einstellungen; gegebenenfalls ist ein Mainboardtausch

fällig.

5x kurz

Prozessor Error: Prozessor defekt; Video-Speicher;

versuchsweise den PC aus/einschalten; eventuell

übertakteter Prozessor; ungenügende Kühlung;

eventuell Grafikkartenproblem; Prozessor vom Händler

überprüfen lassen.

6x kurz

8042 Gate A20 Failure: Tastatur-Controller defekt

(8042-Baustein/ A20 Gate). Prozessor kann nicht in

den Protected Mode schalten; Chip auf dem Board

überprüfen, ist er eingelötet müssen Sie das Board

austauschen.

7x kurz

Prozessor Exception Interrupt Error: Virtual Mode

Ausnahmefehler (CPU hat einen Interruptfehler

generiert); Takteinstellung der CPU überprüfen und

ggf. Übertaktung zurücknehmen; wegen eventueller

Kontaktprobleme den Sitz der CPU im Sockel

überprüfen; den Prozessor vom Händler überprüfen

lassen.

8x kurz

Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht

ansprechbar; Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut

(kein fataler Fehler); gegebenenfalls austauschen;

eventuell übertakteter ISA-Bus.

9x kurz

ROM-Checksum Error: ROM-BIOS-Checksumme nicht

korrekt, EPROM, EEPROM oder Flash-ROM-Baustein

defekt, BIOS defekt oder nicht korrekt updated; bei

diesem Fehler hilft Ihnen nur der Boardhersteller;

eventuell ist aber auch der Fehler im eigenen BIOS

Ihrer Karten zu finden.

10x kurz

CMOS Shutdown Register Read/Write Error: CMOS

kann nicht gelesen/geschrieben werden Hauptplatine

ist defekt und muss getauscht werden. Eventuell kann

man den Dallas-Chip wenn er denn netterweise

gesockelt ist, durch einen baugleichen austauschen.

Das fällt noch nicht so ganz ins Kapitel Reparatur.

11x kurz

Cache Error / external Cache Bad: L2 - Cache auf dem

Mainboard defekt; gesockelte Module erst auf

korrekten Sitz überprüfen; das Modul ist defekt und

muss getauscht werden; Auf neueren Boards ist der

Cache integriert und damit muss das Board ersetzt

werden.

1x lang hoch

Prozessorfehler

1x lang tief

Sirenenton

Lüfter ausgefallen oder Lüfter hat keine

Rotationsabfrage bzw. ist nicht angeschlossen.

(zeigt "N/A")

Temperatur zu hoch (MB / CPU)

Spannung zu hoch oder zu niedrig. (ggf. durch

Netzteildefekt)

Sprachausgabe

Es folgt eine Liste mit POST-Standardmeldungen und entsprechenden Maßnahmen, sofern nötig.

POST-Meldung

Maßnahmen

No CPU installed

Installieren Sie einen Intel Pentium 4 Prozessor im

CPU-Sockel.

System failed CPU test

Prüfen Sie, ob die CPU richtig installiert ist. Wenden

Sie sich ggf. an Ihren Fachhändler.

System failed memory

Installieren Sie 184-pol. ungepufferte

test

PC3200/2700/2100 DIMMs in die DIMM-Steckplätze.

Prüfen Sie, ob die DIMMs richtig in die DIMM-

Steckplätze installiert wurden.

Prüfen Sie, ob Ihre DIMMs fehlerfrei sind.

Hinweis zur Installation eines DIMMs sind im

Handbuch angegeben.

System failed VGA test

Installieren Sie eine PCI-VGA-Karte in einem der PCI-

Steckplätze, oder eine +0,8V/1,5V-AGP-Karte im AGP-

Steckplatz. Prüfen Sie, ob die VGA/AGP-Karte

fehlerfrei ist

System failed due to CPU Prüfen Sie die CPU-Einstellungen im Overclocking-BIOS, und verwenden Sie nur die

empfohlenen Einstellungen.

No keyboard detected

Prüfen Sie, ob die Tastatur richtig mit dem violetten

PS/2-Anschluss an der Rückseite verbunden ist. Im

Handbuch ist die Anschlussstelle angezeigt.

No floppy disk detected

Prüfen Sie, ob ein Diskettenlaufwerk mit dem

Diskettenlaufwerkanschluss auf dem Motherboard

verbunden ist. Siehe Handbuch

No IDE hard disk

Prüfen Sie, ob eine IDE-Festplatte mit einem der IDE-

detected

Anschlüsse am Motherboard verbunden ist. Siehe

Handbuch

CPU temperature too

Prüfen Sie, ob der CPU-Lüfter richtig funktioniert.

high

CPU fan failed

Prüfen Sie den CPU-Lüfter und stellen Sie sicher, dass

er sich nach dem Einschalten des Systems einschaltet.

Stellen Sie sicher, dass Ihr CPU Lüfter die

Lüfterdrehzahl Erkennungsfunktion unterstützt.

CPU voltage out of range Prüfen Sie das Netzteil und stellen Sie sicher, dass es fehlerfrei ist.

Wenden Sie sich ggf. an Ihren Fachhändler

System completed

Keine Maßnahme notwendig

Power-On Self Test

Computer now booting

Keine Maßnahme notwendig

from operating system

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

.: Award und Award/Phoenix

BIOS Kompendium ©

BIOS :.

Info: Hier finden Sie die Erklärungen für die Fehlersignale des Award und des Award/

Phoenix BIOS, die bei eventuellen Problemen ertönen.

Beachten Sie bitte das es auch noch jede Menge Board- und Hersteller spezifische Signale gibt.

Fehlermeldungen

POST Ablauf Vers. 4.52

Fehlersignale (Beep Codes) (gelten auch für Award/Poenix)

POST Ablauf Vers. 4.53

POST Codes Vers. 4.5

Board Identifikation

POST Codes Vers. 6.0

Auswahlmenü

Startmenü

.: Fehlersignale (Beep Codes) :.

Award und Phoenix haben seit ihrem Zusammenschluss und ab Version 6.0 als Phoenix-Award BIOS die gleichen Fehlersignale.

Wenn Fehlersignale nach einem BIOS Update,einem Crash oder einem Umbau ertönen, sollten Sie unbedingt einen CMOS-Reset machen und den PC dann wieder neu starten. Siehe auch!

1x kurz

alles ok.

1x lang

Speicherproblem, Module sitzen nicht richtig oder sind

oxydiert. Das Signal wiederholt sich nach einer Pause.

1x lang 1x kurz

Fehler auf dem Motherboard

1x lang 2x kurz

Videoproblem, Grafikkarte defekt oder sitzt nicht richtig;

gegebenenfalls austauschen.

1x lang 3x kurz

bis Version 1.6

ab Version

ab Version 4.5

EGA Speicherfehler

3.03

Grafikkartenfehler

Tastatur-

Kontroller

Fehler

1x lang 9x kurz

ROM Fehler

3x lang

Fehler im Tastatur-Interface (3270)

4x lang

Wenn ein thermogeregelter Prozessorlüfter verbaut

wurde. kurzfristig einen ungeregelten

anzustecken, den Rechner zu starten und im Bios die

Funktion für die Lüfterüberwachung abzuschalten.

Eventuell nur bei ECS K7VZA

2x kurz

Kleiner Fehler der meistens auf dem Monitor angezeigt

wird. Dann an Hand der Fehlermeldung überprüfen,

beheben oder mit F1 den Bootvorgang fortsetzen.

Dauerton

Speicher- oder Videoproblem, Speicher oder Grafikkarte

wird nicht gefunden.

wiederholt kurz

Problem mit der Stromversorgung des Motherboards

wiederholt lang

Speicher- oder Videoproblem, Speicher oder Grafikkarte

wird nicht gefunden

Sirenenton

Lüfter ausgefallen oder Lüfter hat keine Rotationsabfrage

bzw. ist nicht angeschlossen. (zeigt "N/A")

Temperatur zu hoch (MB / CPU)

Spannung zu hoch oder zu niedrig. (ggf. durch

Netzteildefekt)

Sporadischer Ping

Spannung der CPU ist für diese CPU nicht korrekt

Pong - Beepton

CPU Lüfter schwankt sehr stark. (besonders bei

Doppellüftern die nur über einen Connector

angeschlossen sind)

10 Sekunden

Bedeutet, dass der CPU-Lüfter nicht oder zu langsam

dauernder

läuft. Besonders schlimm, wenn der Lüfter neu ist...

Ton mit

Besonders schlimm, wenn es ein neuer Lüfter mit 80mm

nachfolgendem

X 80mm ist und das Board die niedrige Drehzahl von

Abschalten des

3000 U/Min. nicht erkennt, bzw. nicht verarbeiten kann.

Rechners

Dann sollte im BIOS die Lüfterüberwachung für den CPU-

Lüfter abgeschaltet werden (mit einem schnell

drehenden kleinen Lüfter geht das). Allerdings ist diese

Verfahrensweise bedenklich. Wenn der Lüfter tatsächlich

einmal ausfällt, dann war's das...

Stand: 27.10.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: A.M.I. BIOS :.

Info: Hier finden Sie die Vorschläge von A.M.I., wie Sie sich verhalten sollen, wenn es zu Problemen kommt und sich das AMI BIOS lautstark meldet. Darüber hinaus gibt es noch viele Möglichkeiten die auf Fehler Hinweisn.

Fehlermeldungen

POST Ablauf

Fehlersignale und Sprachausgabe (Beep Codes)

Motherboard Identifikation

Tipps bei Fehlersignalen

sonstige Fehlersignale

POST Codes WIN BIOS

Auswahlmenü

Startmenü

.: Tipps bei Fehlersignalen :.

1, 2 oder 3 Beeps Überprüfung der Speicherbausteine, ob sie eventuell defekt sind oder nicht zusammenpassen, gegebenenfalls austauschen.

4, 5, 7 oder

Sorry, Dein Board muss zur Reparatur.

10 Beeps

6 Beeps

Keyboard falsch angeschlossen oder defekt. Kann aber auch der Keyboard Controller Chip sein.

8 Beeps

Entweder ist die Grafikkarte defekt oder deren Video Adapter.

9 Beeps

BIOS Chip defekt. Sorry, gehe zum Verkäufer Deines Boards

oder Deines BIOS Chips damit der BIOS Chip ausgetauscht

werden kann.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Award BIOS:.

Info: Der Boardhersteller wird durch den dritten Zahlenblock des Identifikationsstrings und den beiden vorletzten Zeichen (Beispiel ABIT: 2A69JA1AC-7T ) identifiziert. Der Identifikationsstring erscheint beim Start am unteren Bildrand.

Fehlermeldungen

POST Ablauf Vers. 4.52

Fehlersignale(Beep Codes) (gelten auch für Award/Poenix)

POST Ablauf Vers. 4.53

POST Codes Vers. 4.5

Board Identifikation

POST Codes Vers. 6.0

Auswahlmenü

Startmenü

.: Motherboard Identifikation :.

Die Links zu den Firmen und weitere ausführliche Infos bei: WIMŚ BIOS

Code

Firma

Code

Firma

A0

ASUS

A1

Abit (Silicon Star)

A2

Atrend

A3

ASI (Aquarius Systems Inc.)

A7

Arima Twn

AB

AOpen

AD

Amaquest

AM

Mirage

B0

Biostar

B3

BCM

C1

Clevo

C2

Chicony

C3

Chaintech

C5

Chaplet

C9

Computrend

CF

Flagpoint

D0

Dataexpert

D1

DTK

D2

Digital

D3

Digicom

D4

DFI (Diamond Flower)

E1

ECS (Elitegroup)

E3

EFA

E4

ESPCo

EC

ENPC

F0

FIC (FICA)

F2

Free Tech

F3

Full Yes

F5

Fugutech

F9

Fordlian

G0

Giga-Byte

G3

Gemlight

G9

Global Circuit Technology

H0

Hsin-Tech

H2

HOLCO (Shuttle)

I3

IWill

I4

Inventa (Taiwan)

I5

Informtech

J1

Jetway (Jetboard, Acorp)

J2

Jamicon (Taiwan)

J3

J-Bond

J4

Jetta

J6

Joss

K0

Kapok

K1

Kamei

L1

Lucky Star

M0

Matra

M2

Mycomp (TMC) and Megastar

M3

Mitac

M4

Micro-Star

M8

Mustek

M9

MLE

N5

NEC

O0

Ocean (Octek)

P1

PC-Chips

P4

Asus

P8

Azza

P9

Powertech

PA

Epox

PC

Pine

Q0

Quanta (Taiwan)

Q1

QDI

R0

Mtech (Rise)

R2

Rectron

S2

Soyo

S5

Shuttle (Holco)

S9

Spring Circle

SA

Seanix

SC

Sukjung

SE

SMT

SM

San-Li and Hope Vision

SN

Soltek

T0

Twinhead

T1

Taemung oder Fentech

T4

Taken

T5

Tyan

T6

Trigen

TB

Totem

TG

Tekram

U2

AIR (UHC)

U6

Unitron

V3

Vtech (PCPartner)

V5

Vision Top Technology

V6

Vobis

V7

YKM

W0

Wintec (Edom)

Z1

Zida (Tomato Boards)

Stand: 27.07.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: A.M.I.BIOS :.

Info: Der Motherboardhersteller wird durch den dritten Zahlenblock (von links) des Identifikationsstrings (Beispiel: Sunlogix Inc.: (1101) identifiziert. Der Identifikationsstring erscheint beim Start am unteren/oberen Bildrand.

Fehlermeldungen

POST Ablauf

Fehlersignale und Sprachausgabe (Beep Codes)

Motherboard Identifikation

Tipps bei Fehlersignalen

sonstige Fehlersignale

POST Codes WIN BIOS

Auswahlmenü

Startmenü

.: Motherboard Identifikation :.

Code

Firma

Code

Firma

1101 Sunlogix Inc.

1102 SOYO Technology Co.Ltd.

1103 Tidalpower Technology Inc.

1105 Autocomputer Co., Ltd.

1106 Dynasty Computer Inc.

1107 Dataexpert Corp.

1108 Chaplet Systems Inc.

1109 Fair Friend Ent. Co., Ltd.

1111 Paoku P&C Co., Ltd.

1112 Aquarius Systems Inc.

1113 Micro Leader Enterprises Corp.

(MLE)

1114 Iwill Corp.

1115 Senor Science Co., Ltd.

1116 Chicony Electronics Co., Ltd.

1117 A-Trend Technology Co., Ltd.

1120 Unicorn Computer Corp.

1121 First International Computer Inc.

(FIC)

1122 Microstar Computer Corp. (MSI)

1123 Magtron Technology Co., Ltd.

1124 Tekram Technology Co., Ltd.

1126 Chuntex Elex., Co., Ltd.

1128 Chaintech Computer Co., Ltd.

1130 Pai Jung Electronic Ind. Co., Ltd. 1131 Elitegroup Computer Co., Ltd.

1132 Dkine Enterprise Co., Ltd.

1133 Seritech Enterprise Co., Ltd.

1135 ACER Incorporated

1136 SUN's Electronics Co., Ltd.

1138 Win-Win Electronic Co., Ltd.

1140 Angine Limited Taiwan Branch (H.K.)

1141 Nuseed Technology Inc.

1142 Firich Enterprises Co., Ltd.

1143 Crete Systems Inc.

1144 Vista Technology Co., Ltd.

1146 Taste Corporation

1147 Integrated Technology Express, Inc.

1150 Achitec Corporation Ltd.

1151 Accos Enterprise Co., Ltd.

1152 Top-Thunder Technology Co.,

Ltd.

1154 San Li Technology Co., Ltd.

1156 Technica House Incorporation

1158 Hi-Com Industrial Co., Ltd.

1159 Twinhead International Corp.

1161 Monterey International Corp.

1163 Softek Systems Co., Ltd.

1165 Mercury Computer Corporation

1168 Rioworks Olotions

1169 Micro-Star Int'l Co., Ltd.

1170 Taiwan Igel Co., Ltd.

1171 Shing Yunn Electronics Enterprise Corp.

1172 Giantec Inc.

1175 Applied Component Technology Corp.

1176 Sigma Computer Corp.

1177 High Tech Computer Corp.

1178 Clevo Co.

1180 Padalin International Development Corp.

1181 Leo Systems Inc.

1182 Alpha-Top Corporation

1183 Mirle Automation Corporation

1184 Delta Electronics Inc.

1185 ???

1188 Quanta Computer Inc.

1190 Chips & Technologies

1192 ICP Electronics Inc.

1193 SER Comm Corp.

1195 GNS Technologies Inc.

1196 Universal Scientific Industrial Co. 1197 Golden Way Electronic Corp.

1199 GIGABYTE Co., Ltd.

1201 New Technology Co., Ltd.

1203 Sunrex Technology Corp.

1204 Bestekcomputer Co., Ltd.

1209 Puretek Industrial Co., Ltd.

1210 Rise Computer Inc.

1211 Diamond Flower Electronic Co.,

Ltd.

1214 Rever Computer Inc.

1218 Elite Computer Co., Ltd.

1221 Darter Technology Inc.

1222 Domex Technology Corporation

1223 Biostar Microtech Intl. Corp.

1225 Yunglin Technology Corp.

1229 Dataworld Int'l. Corp.

1234 Leadman Electronic Co., Ltd.

1235 Formosa Industrial Computer Inc.

1238 Win Tech Technology Co., Ltd.

1241 Mustek Corporation

1242 Amptek Technology Co., Ltd.

1244 Flytech Technology Co., Ltd

1246 Cosmotech Computer Corp.

1247 Abit Computer Corp.

1248 Muse Technology Co., Ltd.

1251 Portwell Infotech

1252 Sono Computer Co., Ltd.

1256 Lucky Star Technolgy Co., Ltd.

1258 Four Star Computer Co., Ltd.

1259 GVC Corporation

1260 DT Research Inc.

1262 Arima Computer Corp.

1266 Modula Tech.Co., Ltd.

1270 Portwell Inc.

1271 Tidal Technolongies Inc.

1272 Ultima Electronics Corp.

1273 UFO Computer Co., Ltd.

1274 Full Yes Industrial Corp.

1275 Jackson Dai Industrial Co., Ltd.

1276 Jet Way Information Co., Ltd.

1277 Tarng Bow Co., Ltd.

1281 EFA Corporation

1283 Advance Creative Computer

Corp.

1284 Lung Hwa Electronics. Co., Ltd.

1286 Askey Computer Corp.

1291 Taiwan Mycomp Co., Ltd.

1292 Asustek Computer Inc.

1297 DD&TT Enterprise Inc.

1301 Taken Corporation

1304 Dual Enterprises Corporation

1309 Protonic Enterprises Corp.

1317 New Comm Technology Co., Ltd.

1318 Unitron Incorporated

1323 Inventec Corporation

1343 Holco Enterprise Co., Ltd.

1346 Snobol Industrial Corp.

1351 Singdak Elektronic Co., Ltd.

1353 J.Bond Computer Systems Corp.

1354 Protech Systems Co., Ltd.

1355 Arrgo Systems Inc.

1367 Coxswain Technology Co., Ltd.

1371 ADI Corp.

1373 Silicon Integrated Systems

Corp., Ltd.

1374 ???

1379 Win Technologies Co., Ltd.

1391 Aten International Co., Ltd.

1392 ACC Taiwan Inc.

1393 Plato Technology Co., Ltd.

1396 Tatung Co.

1398 Spring Circle Computer Inc.

1400 Key Win Electronics

1404 Alptech Logic Products Inc.

1421 Well Join Industry Co., Ltd.

1422 Labway Computer Co., Ltd.

1425 Lindata Corp.

1437 Hsing Tech Enterprises Co., Ltd. (PcChips)

1440 Great Electronics Corporation

1450 Win-Lan Co.

1451 Ecel Systems Corp.

1451 United Hitech Corporation

1453 Lai Mei Electronic Corp.

1454 ???

1461 Hedonic Computer Co., Ltd.

1462 Arche Technologies Inc.

1470 Flexus Computer Technology

1472 Datacom Technology Co., Ltd.

1484 Mitac International Corp.

1490 Great Tek Corp.

1491 President Technology Inc.

1493 Artdex Computer Corp.

1494 pro Team Computer Corp.

1500 Netcon Co., Ltd.

1503 Up Right Tech Co., Ltd.

1514 Wuu Lin Electronics Co., Ltd.

1519 Epox Computer Co., Ltd.

1526 Eagle Computer Technology Co., Ltd.

1531 Force System Inc.

1540 BCM Computers Co., Ltd.

1546 Golden Horse Computer Co., Ltd. 1549 CT Continental Corp.

1564 Random Technology Inc.

1576 Jetta Computer Co., Ltd.

1585 Gleem Industries Co., Ltd.

1588 Boser Technology Co., Ltd.

1593 Advantech Co., Ltd.

1608 Consolidated marketing Corp.

1612 Datavan International Corp.

1617 Honotron Corporation

1618 Union Genius Computer Co., Ltd. 1621 New Paradise Enterprise Co., Ltd.

1622 R.P.T. Intergroups International

Ltd.

1628 Digital Equipment International Ltd.

1630 Iston Computer Corp.

1647 Lantic Inc.

1652 ASE Technologise Inc.

1655 Kingston Technology Inc.

1656 Storage System Inc.

158

Macrotek International Corp.

1666 Cast Technology Inc.

1671 Cordial Far East Corp.

1672 Lapro Corporation

1675 Advanced Scientific Corp.

1685 High Ability Computer Co., Ltd.

1691 Gain Technology Co., Ltd.

1700 DSG Technology Inc.

1707 Chaining Computer & Communication Co.

1708 E-San Electronic Co., Ltd.

1719 Taiwan Turbo Technology Co., Ltd.

1720 Fantas Technology Co., Ltd.

1723 NTK Computer Inc.

1727 Tripod Technology Corp.

1737 Ay Ruey International Co., Ltd.

1739 Jetpro Infotech Co., Ltd.

1743 Mitac Inc.

1762 Ansoon Technology Co.

1770 ACER Incorporated

1771 Toyen Computer Co., Ltd.

1774 ACER Sertek Inc.

1776 Joss Technology Ltd.

1780 Acrosser Technology Co., Ltd.

1783 Efar Microsystems, Inc. Taiwan

Bran

1788 Systex Corporation

1792 U-Board Computerize Ltd.

1794 CMT-Taiwan, Inc.

1796 J&J Technology Co., Ltd.

1800 Syzygia Computer Corporation

1801 Palit Microsystems Inc.

1805 ???

1806 Interplanetary Information Co.,

Ltd.

1807 Expert Electronic Corp.

1810 Elechands International Co., Ltd. 1815 Powertech Electronic Co., Ltd.

1820 Ovis Enterprises Co., Ltd.

1823 Inlog Micro Systems Co., Ltd.

1826 TerComputer Technologies Corp. 1827 Anpro Inc.

1828 Axiom Technology Co., Ltd.

1840 New Union H.K. Ltd

1845 PC Direct Technology Co., Ltd.

1846 Garnet International Corp.

1847 Brain Power Co.

1850 HTR Asia Pacific Inc.

1853 Veridata Electronics Inc.

1856 Smart D&M Technology Co., Ltd.

1867 LTH Rong Electronic Enterprise

Co., Ltd.

1868 SOYO Technology Co., Ltd.

1879 Aeontech International Co., Ltd.

1881 Manufacturing Technology Resources

1888 Seal International Corp.

1889 Rock Technology Co., Ltd.

1906 Freedom Data Technology Co.,

Ltd.

1914 Aquarius Systems Inc.

1917 Source of Computer Co., Ltd.

1918 Lanner Electronics Inc.

1920 IPEX Itg Int'l Ltd.

1924 Join Incorporation

1926 Kou Sheng Computer Co., Ltd.

1927 Seahill Technology Co., Ltd.

1928 Nexcom International Co., Ltd.

1929 CAM Enterprise Inc.

1931 Aeeon Techlogu Co., Ltd.

1932 Kuei Hao Industrial Co., Ltd.

1933 ASMT Corp.

1934 Silver Bally Inc.

1935 Prodisti Co., Ltd.

1936 Codegen Technology Co., Ltd.

1937 Orientech Electronics Corp., Ltd.

1938 Project Information Company Ltd.

1939 Arbor Technology Corp.

1940 SunTop Computer Systems Corp.

1941 Funtech Entertainment Corp.

1942 Sunflower Systems Inc.

1943 Needs System Development Co.,

Ltd.

1945 Norm Advanced Technology Corporation

1947 Ten Yun Co., Ltd.

1948 Beneon Co., Ltd.

1949 National Advantages Computer

Inc.

1950 MITS Technology Co.

1951 Macromate Corp.

1953 Orlycon Enterprise Co., Ltd.

1954 Chung Yu Electronics Co., Ltd.

1955 Yamashita Systems Corp.

1957 High Large Corporation

1058 Young Micro Systems

1959 Fastfame Technology Co., Ltd.

1960 Acqutek Corporation

1961 Deson Trade Inc.

1962 Astra Communication Corp.

1963 Dimensions Electronics Co., Ltd.

1964 Micron Design Technology Limited

1965 Cantta Enterprises Co., Ltd.

1968 Khi Way Enterprise Co., Ltd.

1969 Gemlight Computer Ltd.

1970 Mat Technologies Limited

1973 Fugu Tech Enterprise Co., Ltd.

1974 Green Taiwan Computer Co., Ltd.

1975 Supertone Electronic Co., Ltd.

1977 AT&T Taiwan Telecommunications Co.

1978 Winco Electronic Co., Ltd.

1980 Teryang Systems Co., Ltd.

1981 Nexcom International Co., Ltd.

1982 China Semiconductor Coporation

1985 Top Union Electronics Corp.

1986 DMP Electronics Co., Ltd.

1988 Concierge Co., CTD.

1989 Atherton Technology Co., Ltd.

1990 Expen Tech Electronics Co., Ltd.

1994 Japan Cere'Bro Computers Inc. (CBR) Japan

1996 Ikon Technologies Corporation

1998 Chang Tseng Corp.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Award BIOS:.

Info: Auf dieser Seite sind die Werte und Erklärungen aufgeführt, welche beim abarbeiten des Award BIOS POST (Power-On-Self-Test) ausgegeben werden.

Boardspezifische Abweichungen sind möglich.

Fehlermeldungen

POST Ablauf Vers. 4.52

Fehlersignale (Beep Codes) (gelten auch für Award/Poenix)

POST Ablauf Vers. 4.53

POST Codes Vers. 4.5

Board Identifikation

POST Codes Vers. 6.0

Auswahlmenü

Startmenü

.: POST Codes Vers. 4.5 :.

01

Test der Prozessor-Flags

02

Test der Prozessor-Register

03

Initialisierung von Timer, DMA und Interrupt-Controller

04

Lesen von Port 61h Bit 4

05

Initialisierung vom Tastatur-Controller

06

reserviert

07

CMOS-Interface wird getestet

08

die ersten 64 KByte des Speichers werden getestet

09

erste Cache-Initialisierung

0A

Interrupt-Vektor-Tabelle wird geladen

0B

Test, ob CMOS-Checksumme ok. oder INS-Taste gedrückt

0C

Initialisierung der Tastatur

0D

Initialisierung der Videokarte, Erkennung des CPU-Taktes

0E

Test des Videospeichers, Vorbereitung des Bildschirms für POST-Messages-Ausgabe

0F

Test des DMA-Controller 0

10

Test des DMA-Controller 1

11

Test der DMA-Page-Register

12

reserviert

13

reserviert

14

Timer-Test

15

Test des Interrupt-Controller 1

16

Test des Interrupt-Controller 2

17

Test auf fehlerhafte Interrupt-Bits

18

Test auf Interrupt-Controller- und Timer-Funktionalität

19

Test von NMI-Bits in Port 61h, Löschen der NMI, wenn ok.

1A

Anzeige des CPU-Taktes

1B

reserviert

1C

reserviert

1D

reserviert

1E

reserviert

1F

Setzen des EISA-Modus

20

Einrichten des EISA-Slots 0

21-2F Einrichten der EISA-Slots 1

22

Einrichten der EISA-Slots 2

23

Einrichten der EISA-Slots 3

24

Einrichten der EISA-Slots 4

25

Einrichten der EISA-Slots 5

26

Einrichten der EISA-Slots 6

27

Einrichten der EISA-Slots 7

28

Einrichten der EISA-Slots 8

29

Einrichten der EISA-Slots 9

2A

Einrichten der EISA-Slots 10

2B

Einrichten der EISA-Slots 11

2C

Einrichten der EISA-Slots 12

2D

Einrichten der EISA-Slots 13

2E

Einrichten der EISA-Slots 14

2F

Einrichten der EISA-Slots 15

30

Bestimmung der Größe des Basis- und Erweiterungsspeichers

31

Test des Speichers

32

Test des Speichers (EISA)

33-3B reserviert

3C

Einrichtung des Setup

3D

Initialisierung der Maus

3E

Einrichtung des Cache, wenn im Setup eingeschaltet

3F

reserviert

BF

Initialisierung des Chipset mit den Setup-Werten

40

Virus-Warnung

41

Initialisierung des Floppy-Controllers

42

Initialisierung des Festplatten-Controller

43

Initialisierung der Peripherie-Ports

44

reserviert

45

Initialisierung des Coprozessor

46-4D reserviert

4E

Darstellung der Fehler, Neustart wenn nötig

4F

Sicherheitsüberprüfung, Passwortabfrage, wenn eingerichtet im Setup 50

Zurückschreiben des CMOS aus dem RAM, Löschen des Bildschirms 51

Einschalten des Parity und NMI, Cache wird eingeschaltet

52

nach optionalem ROM von C8000h bis EFFFFh wird gesucht

53

Initialisierung der Zeitwerte

54-5F reserviert

60

Virusschutz

61

Boot-Takt wird gesetzt

62

Tastatureinrichtung (Ziffernblock und Tastaturrate)

63

Auswahl des Boot-Gerätes

FF

BOOT

B0

falsche Interrupts im geschützten Modus

B1

NMI entdeckt

E1-EF Setupseite aktiv (Seite #1: E1, #2: E2)

Stand: 27.07.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: A.M.I. BIOS :.

Info: Hier werden Ihnen ausführlich die einzelnen Schritte erläutert, wie sie beim Power On Self Test (POST) des AMI BIOS abgearbeitet werden. Allerdings kann es auch boardspezifische Abweichungen geben.

Fehlermeldungen

POST Ablauf

Fehlersignale und Sprachausgabe (Beep Codes)

Motherboard Identifikation

Tipps bei Fehlersignalen

sonstige Fehlersignale

POST Codes WIN BIOS

Auswahlmenü

Startmenü

.: POST Ablauf :.

Testablauf

NMI Disable

Das BIOS unterbricht die NMI Interrupt Leitung zur CPU durch Setzen von Bit 7 des I/O Port 70h (CMOS). Dies sollte keinen Fehler im System verursachen.

Power On Delay

Der Tastatur Controller setzt entsprechend, nachdem er an Spannung liegt, die Soft-und Hard-Reset Bits. Ein Fehler hierbei liegt normalerweise am Tastatur Controller oder Clock Generator.

Initialize Chipsets

Das BIOS initialisiert jedes vorliegende Chipset (CT&T, etc.). Mögliche Fehlerquelle/

n: BIOS, CLOCK, oder Chipset.

Reset Determination

Das BIOS liest die Bits in den Tastatur Controller, um zu bestimmen, ob ein Soft-oder Hard-Reset nötig ist. (Ein Soft-Reset testet nicht den Speicher über 64K).

Mögliche Fehlerquelle/n: BIOS, Clock Generator, oder Tastatur Controller.

ROM BIOS Checksum

Das BIOS erzeugt eine Prüfsumme aller Bits in sich selbst und fügt einen vorgegeben Wert hinzu, der die Prüfsumme auf 00 bringt. Mögliche Fehlerquelle/n: ROM BIOS Chips.

Keyboard Test

Das BIOS sendet ein Kommando an den 8042 Tastatur Controller, das einen Test auslöst und den Puffer für Kommandos setzt. Nachdem der Puffer definiert ist, sendet das BIOS ein Kommando Byte, und schreibt Daten in den Puffer, prüft das High Order Bit (Pin 23) des internen Tastatur Controllers, und gibt ein Nicht-Ausführen (No Operation (NOP)) aus. Mögliche Fehlerquelle/n: Tastatur Controller.

CMOS

Das BIOS testet das Abschalt-Byte im CMOS RAM Offset OF, berechnet die CMOS

Prüfsumme und bringt das Diagnose Byte OE auf den neuesten Stand, bevor die CMOS RAM Umgebung initialisiert wird, und setzt das Datum und die Zeit. Mögliche Fehlerquelle/n: beim RTC/CMOS Chip oder Batterie.

8237/8259 Disable

Das BIOS schaltet den DMA und Interrupt Controller ab, bevor weitere Aktionen des POST durchgeführt werden. Mögliche Fehlerquelle/n: bei 8237 oder 8259 Chips.

Video Disable

Das BIOS schaltet den Video Controller ab und initialisiert Port B. Mögliche Fehlerquelle/n: wahrscheinlich beim Video Adapter.

Chipset Initialization/Memory Detect

Das BIOS initialisiert die Chipsets und versucht die Größe des Speichers im System zu entdecken. Das BIOS adressiert Speicher in 64K Blöcken. Ein Fehler an dieser Stelle liegt normalerweise am Chipset. Wenn das BIOS nicht den gesamten Speicher im System sieht, kann der Fehler an einem Chip in dem Block darüber liegen (die zuletzt gefundenen 64K), oder an einem Fehler der Adressleitung.

Pit Test

Das BIOS testet die Timing Funktionen des 8254 Interrupt Timers. Mögliche Fehlerquelle/n: die PIT oder RTC Chips.

Memory Refresh

Das BIOS testet die Fähigkeit des PIT, den Speicher zu "refreshen". Wenn das System ein 8088/86 Typ ist, wird dies vom DMA Controller 1 ausgeführt. Mögliche Fehlerquelle/n: der PIT (8254) in ATs oder der 8237 (DMA #1) in XTs und PCs.

Address Lines

Das BIOS testet die Adressleitungen der ersten 64K des Speichers. Mögliche Fehlerquelle/n: die Adressleitungen.

BASE 64K

Das BIOS schreibt Daten Muster in die ersten 64K der Speicher Adresse. Mögliche Fehlerquelle/n: ein defekter Speicherchip der ersten 64K.

Chipset Init

Das BIOS schaltet die PIT, PIC und DMA Controller ein. Mögliche Fehlerquelle/n: die PIT, PIC oder DMA Chips.

Set Interrupt Table

Das BIOS installiert die Interrupt Vector Tabelle, die vom PIC im unteren Speicherbereich (2K) verwendet werden.

8042 Check

Das BIOS liest den Puffer Bereich des Tastatur Controllers. I/O Port 60. Mögliche Fehlerquelle/n: der Tastatur Controller.

Video Tests

Das BIOS überprüft zuerst den Typ des Video Adapters und führt dann eine Reihe von Tests am Adapter und Monitor durch.

BIOS DATA AREA

Das BIOS prüft die Vector Tabelle auf richtige Funktion und testet den Video Speicher bevor Protected Mode Tests durchgeführt werden. Danach können Fehlermeldungen auf dem Monitor angezeigt werden.

Protected Mode Tests

Das BIOS liest und schreibt in den gesamten Speicher unterhalb 1MB. Mögliche Fehlerquelle/n: ein defekter RAM Chip, der 8042 Chip oder eine Datenleitung.

DMA Chips

Das BIOS testet die DMA Register durch Daten Muster. Mögliche Fehlerquelle/n: die DMA Chips.

Keyboard Controller

Das BIOS testet das Tastatur Interface. Key Lock, Num Lock und Cap Lock werden ebenfalls überprüft. Mögliche Fehlerquelle/n: eine defekte Tastatur oder eine falsche Einstellung.

Final Initialization

Das AMI BIOS führt eine Reihe von Tests durch, die zwischen den einzelnen Revisionen der Versionen jedes BIOS unterschiedlich sind. Typisch sind die Festplatten- und Diskettenlaufwerkstests und Initialisierungen. Eine Überprüfung wird durchgeführt für Adapter, wie RS232, Parallel, Maus, usw. und die Informationen werden mit den im CMOS gespeicherten Daten verglichen. Fehler in diesen Tests werden am Monitor angezeigt. Mögliche Fehlerquelle/n: eine defekte Einheit oder eine falsche Einstellung im CMOS.

BOOT

An diesem Punkt übergibt das BIOS die Kontrolle an den Interrupt 19 Bootloader.

Fehler in dieser Prozedur resultieren normalerweise in einem blinkenden Cursor oder einer Fehlermeldung wie "keine Systemdiskette". Überprüfen Sie den Bootsektor des Laufwerks mit einer Diagnosesoftware.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Award BIOS :.

Info: Hier werden Ihnen ausführlich die einzelnen Schritte erläutert, wie sie beim Power On Self Test (POST) des Award BIOS abgearbeitet werden. Geringfügige Abweichungen in der Testreihenfolge sind möglich.

Fehlermeldungen

POST Ablauf Vers. 4.52

Fehlersignale (Beep Codes) (gelten auch für Award/Poenix)

POST Ablauf Vers. 4.53

POST Codes Vers. 4.5

Board Identifikation

POST Codes Vers. 6.0

Auswahlmenü

Startmenü

.: POST Ablauf Vers. 6.0 :.

CFh

Test der CMOS Read/Write-Funktionalität

C0h

Chipsatz-Initialisierung:

1. Shadow RAM ausschalten

2. L2 Cache (Sockel 7 oder älter) ausschalten

3. Chipsatz-Register initialisieren

C1h

Speichererkennung:

Auto-Erkennung von DRAM Größe, Typ und Fehlerkorrektur (ECC oder keine) Auto-Erkennung der L2-Cachegröße (Sockel 7 oder älter)

C3h

Entpacken des komprimierten BIOS-Programmcodes in den Arbeitsspeicher.

C5h

Kopieren des BIOS-Programmcodes ins Shadow-RAM (Segmente E000 & F000) via Zeiger-Aufruf (chipset hook).

01h

Der Xgroup-Programmcode wird ab Adresse 1000:0 in den Arbeitsspeicher geschrieben

02h

Reserviert

03h

Initialisiere Variable/Routine "Superio_Early_Init".

04h

Reserviert

05h

1. Bildschirm löschen

2. CMOS error flag löschen

06h

Reserviert

07h

1. Löschen der 8042 (Tastaturkontroller) Interface-Register

2. Initialisierung und Selbsttest des 8042 (Tastaturkontroller) 08h

1. Test spezieller Tastaturkontroller (Winbond 977 Super I/O Chip-Serie) 2. Aktivierung der Tastatur-Interfaceregister

09h

Reserviert

0Ah

1. Ausschalten der PS/2 Maus Schnittstelle (wahlweise)

2. Auto-Erkennung der Anschlüsse für Tastatur und Maus, optional: Tausch der PS/2-Ports & -Schnittstellen

0Bh

Reserviert

0Ch

Reserviert

0Dh

Reserviert

0Eh

Test des F000h-Speichersegments (Read/Write-Fähigkeit). Bei Fehler: Signaltonausgabe über den Lautsprecher.

0Fh

Reserviert

10h

Auto-Erkennung des Flash-Rom-Typ und Laden des passenden Schreib-/Lese-Programms in das Run Time-Speichersegment F000 ( wird für ESCD-Daten & den DMI-Pool-Support benötigt).

11h

Reserviert

12h

Interface-Test der CMOS RAM-Logik ("walking 1's"-Algorithmus). Setzen des Power Status der Echtzeituhr (RTC), danach Test auf Registerüberlauf.

13h

Reserviert

14h

Initialisierung des Chipsatzes mit den Default-Werten. Diese können von OEM-Kunden per Software (MODBIN) verändert werden.

15h

Reserviert

16h

Initialisiere Variable/Routine "Early_Init_Onboard_Generator".

17h

Reserviert

18h

CPU-Autoerkennung (Hersteller, SMI Typ (Cyrix oder Intel), CPU-Klasse (586

oder 686)).

19h

Reserviert

1Ah

Reserviert

1Bh

Initialisierung der Interrupt-Zeigertabelle. Wenn nicht anders vorgegeben, zeigen die Hardware-Interrupts auf SPURIOUS_INT_HDLR und die Software-Interrupts auf SPURIOUS_soft_HDLR.

1Ch

Reserviert

1Dh

Initialisiere Variable/Routine EARLY_PM_INIT.

1Eh

Reserviert

1Fh

Tastatur-Tabelle laden (Notebooks)

20h

Reserviert

21h

Initialisierung des Hardware Power Managements (HPM) (Notebooks) 22h

Reserviert

23h

1. Gültigkeit der RTC-Werte testen. (Beispiel: "5Ah" ist ein ungültiger Wert für eine RTC-Minute).

2. Lade die CMOS-Werte in den BIOS Stackbereich. Bei CMOS-

Checksummenfehler werden die Default-Werte geladen.

3. Vorbereiten der BIOS 'resource map' für die PCI & Plug and Play-Konfiguration. If ESCD is valid, take into consideration of the ESCD’s legacy information.

4. Initialisiere den Onboard-Taktgenerator. Taktabschaltung bei nicht genutzten PCI- und DIMM-Slots.

5. Erste Initialisierung der PCI-Devices: -PCI Bus-Nummern vergeben -

Memory & I/O Ressourcen zuweisen - Nach funktionsfähigem VGA-Kontroller und VGA-BIOS suchen, letzteres in Speichersegment C000:0 kopieren (Video ROM Shadow).

24h

Reserviert

25h

Reserviert

26h

Reserviert

27h

Initialisiere Pufferspeicher für INT 09

28h

Reserviert

29h

1. Programmiere CPU (interne MTRR bei P6 und PII) für den ersten Memory-Adressbereich (0-640K).

2. Initialisierung des APIC bei CPUs der Pentium-Klasse.

3. Programmiere den Chipsatz gemäß den Einstellungen des CMOS-Setup (Beispiel: Onboard IDE-Kontroller).

4. Messen der CPU-Taktrate.

5. Initialisiere das Video BIOS.

2Ah

Reserviert

2Bh

Reserviert

2Ch

Reserviert

2Dh

1. Initialisiere die "Multi-Language"-Funktion des BIOS

2. Bildschirm-Ausgabe, z. B. Award-Logo, CPU-Typ und -Taktrate….

2Eh

Reserviert

2Fh

Reserviert

30h

Reserviert

31h

Reserviert

32h

Reserviert

33h

Tastatur-Reset (außer Super I/O Chips der Winbond 977 Serie).

34h

Reserviert

35h

Reserviert

36h

Reserviert

37h

Reserviert

38h

Reserviert

39h

Reserviert

3Ah

Reserviert

3Bh

Reserviert

3Ch

Teste den 8254 (Timer-Baustein)

3Dh

Reserviert

3Eh

Teste die Interrupt-Maskenbits von IRQ-Kanal 1 des 8259 Interrupt-Kontrollers.

3Fh

Reserviert

40h

Teste die Interrupt-Maskenbits von IRQ-Kanal 2 des 8259 Interrupt-Kontrollers.

41h

Reserviert

42h

Reserviert

43h

Testen der Funktionen des Interrupt-Kontrollers (8259).

44h

Reserviert

45h

Reserviert

46h

Reserviert

47h

Initialisiere EISA slot (wenn vorhanden).

48h

Reserviert

49h

1. Bestimmung der gesamten Speichergröße durch Überprüfung des letzten 32-Bit double word jedes 64k-Speichersegments.

2. Programmiere "write allocation" bei AMD K5-CPUs.

4Ah

Reserviert

4Bh

Reserviert

4Ch

Reserviert

4Dh

Reserviert

4Eh

1. Programmiere MTRR bei M1 CPUs

2. Initialisiere Level 2-Cache bei CPUs der P6-Klasse, einschließlich Setzen der "cacheable range" des Arbeitsspeichers.

3. Initialisiere APIC bei CPUs der P6-Klasse.

4. Nur Multiprozessor-Systeme (MP platform): Einstellen der "cacheable range" auf den jeweils kleinsten Wert (für den Fall nicht-identischer Werte).

4Fh

Reserviert

50h

Initialisiere USB-Schnittstelle

51h

Reserviert

52h

Testen des gesamten Arbeitsspeichers und Löschen des Extended Memory (auf "0" setzen)

53h

Reserviert

54h

Reserviert

55h

Nur Multiprozessor-Systeme (MP platform): Anzahl der CPUs anzeigen.

56h

Reserviert

57h

1. Plug and Play Logo anzeigen

2. Erste ISA Plug and Play-Initialisierung - CSN-Zuweisung für jedes erkannte ISA Plug and Play-Device.

58h

Reserviert

59h

Initialisiere TrendMicro Anti-Virus Programmcode.

5Ah

Reserviert

5Bh

(Optional:) Anzeigen der Möglichkeit zum Starten von AWDFLASH.EXE (Flash ROM-Programmierung) von der Festplatte.

5Ch

Reserviert

5Dh

1. Initialisiere Variable/Routine Init_Onboard_Super_IO.

2. Initialisiere Variable/Routine Init_Onbaord_AUDIO.

5Eh

Reserviert

5Fh

Reserviert

60h

Freigabe zum Starten des CMOS-Setup (d.h. vor dieser Stufe des POST

können User nicht in das BIOS-Setup gelangen).

61h

Reserviert

62h

Reserviert

63h

Reserviert

64h

Reserviert

65h

Initialisierung der PS/2 Maus.

66h

Reserviert

67h

Informationen über die Größe des Arbeitsspeichers für Funktionsaufruf (INT

15h mit AX-Reg. = E820h).

68h

Reserviert

69h

Level 2 Cache einschalten

6Ah

Reserviert

6Bh

Programmieren der Chipsatz-Register gemäß BIOS-Setup und Auto-Erkennungstabelle.

6Ch

Reserviert

6Dh

1. Zuweisung der Ressourcen für alle ISA Plug and Play Devices.

2. Zuweisung der Portadresse für Onboard COM-Ports (nur bei im Setup eingestellter automatischer Zweigung).

6Eh

Reserviert

6Fh

1. Initialisierung des Floppy-Controllers.

2. Programmierung aller relevanten Register und Variablen (Floppy und Floppy-Kontroller).

70h

Reserviert

71h

Reserviert

72h

Reserviert

73h

Optionales Feature:

Aufruf von AWDFLASH.EXE wenn:

- das Programm AWDFLASH wurde auf einer Diskette im Floppy-Laufwerk gefunden.

- die Tastenkombination ALT+F2 wurde gedrückt.

74h

Reserviert

75h

Erkennung und Installation der IDE-Laufwerke: HDD, LS120, ZIP, CDROM…..

76h

Reserviert

77h

Erkennung der seriellen und parallelen Ports.

78h

Reserviert

79h

Reserviert

7Ah

Co-Prozessor wird erkannt und aktiviert.

7Bh

Reserviert

7Ch

Reserviert

7Dh

Reserviert

7Eh

Reserviert

7Fh

Umschalten in den Textmodus, Logo-Ausgabe wird unterstützt.

- Anzeige eventuell aufgetretener Fehler. Warten auf Tastatureingabe.

- Keine Fehler aufgetreten bzw. Taste F1 wurde gedrückt (weiter):

- Löschen des EPA-Logos oder des eigenen Logos.

80h

Reserviert

81h

Reserviert

Start der BIOS-Routine "E8POST.ASM"

82h

1. Zeiger zum "Chipsatz Power Management" aufrufen.

2. Text-Font des EPA-Logos laden (nicht bei Vollbildausgabe des Logos) 3. Falls ein Passwort gesetzt ist, wird es hier abgefragt.

83h

Speicherung der Daten im Stack, zurück zum CMOS.

84h

Initialisierung von ISA Plug and Play Bootlaufwerken (auch Boot-ROMs) 85h

1. Endgültige Initialisierung des USB-Hosts.

2. Bei Netzwerk-PCs (Boot-ROM): Aufbau der SYSID-Strukturtabelle 3. Bildschirmdarstellung in Textmode zurückschalten

4. ACPI-Tabelle initialisieren (top of memory).

5. ROMs auf ISA-Karten initialisieren und einbinden

6. Zuweisung der PCI-IRQs

7. Initialisierung des Advanced Power Managements (APM)

8. IRQ-Register zurücksetzen.

86h

Reserviert

87h

Reserviert

88h

Reserviert

89h

Reserviert

90h

Reserviert

91h

Reserviert

92h

Reserviert

93h

Einlesen des Festplatten-Bootsektors zur Überprüfung durch das interne Antivirenprogramm (Trend Anti-Virus Code)

94h

1. Aktivieren des Level 2 Cache

2. Einstellen der Taktrate während des Bootvorgangs

3. Endgültige Chipsatz-Initialisierung.

4. Endgültige Power Management-Initialisierung .

5. Bildschirm löschen und Übersichtstabelle ("rechteckiger Kasten") anzeigen.

6. Programmiere "write allocation" bei K6-CPUs (AMD) 7. Programmiere "write combining" bei P6-CPUs (INTEL)

Stand: 27.07.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: A.M.I. BIOS :.

Info: Auf dieser Seite sind die Werte und Erklärungen aufgeführt, welche beim abarbeiten des AMI WIN BIOS POST (Power-On-Self-Test) ausgegeben werden.

Abweichungen sind jedoch möglich.

Fehlermeldungen

POST Ablauf

Fehlersignale und Sprachausgabe(Beep Codes)

Motherboard Identifikation

Tipps bei Fehlersignalen

sonstige Fehlersignale

POST Codes WIN BIOS

Auswahlmenü

Startmenü

.: POST Codes WIN BIOS :.

01 reserviert

02 reserviert

03 NMI ist ausgeschaltet, Test Software-Reset/Power-On 04 reserviert

05 Software-Reset/Power-On erkannt, Cache wird ausgeschaltet, wenn nötig 06 POST-Code wird ausgepackt

07 POST-Code ist ausgepackt, CPU und CPU-Daten-Bereich werden initialisiert 08 CPU und CPU-Daten-Bereich sind initialisiert, CMOS-Checksumme wird berechnet

09 CMOS-Checksumme berechnet, CMOS Diagnose-Byte geschrieben, CMOS wird initialisiert, wenn 'Init CMOS in every boot' gesetzt ist

0A CMOS initialisiert CMOS-Statusregister, wird initialisiert für Datum und Zeit 0B CMOS-Statusregister ist initialisiert

0C Tastatur-Controller frei, Ausgabe der BAT-Kommandos an den Tastatur-Controller

0D BAT-Kommandos an den Tastatur-Controller ausgegeben, BAT-Kommandos werden überprüft

0E Tastatur-Controller-BAT sind überprüft

0F Initialisierung nach Tastatur-Controller-BAT fertig, Tastatur-Kommando-Byte wird geschrieben

10 Tastatur-Kommando-Byte geschrieben, es wird ausgegeben Pin 23, 24 blocking/

unblocking - Kommando

11 Pin 23, 24 von der Tastatur ist blocked/unblocked, Test, ob INS-Taste während Power-On gedrückt ist

12 Test INS-Taste fertig, DMA- und Interrupt-Controller werden ausgeschaltet 13 DMA-Controller #1, #2 und Interrupt-Controller #1, #2 sind ausgeschaltet, Videoausgabe ist Disabled und Port-B ist initialisiert, Chipset wird initialisiert 14 reserviert

15 Chipset initialisiert, 8254-Timer-Test beginnt

16 reserviert

17 reserviert

18 reserviert

19 8254-Timer-Test in Ordnung, Memory-Refresh wird getestet 1A Memory-Refresh-Line ist geschaltet, 15 Mikrosekunden ON/OFF-Time wird getestet

20 Memory-Refresh-Periode von 30 Mikrosekunden abgeschlossen, Basisspeicher 64k wird initialisiert

21 reserviert

22 reserviert

23 Basisspeicher 64k ist initialisiert, BIOS-Stack wird gesetzt 24 benötigtes Setup vor der Interrupt-Vektor-Initialisierung fertig, Interrupt-Vektor-Initialisierung wird begonnen

25 Interrupt-Vektor-Initialisierung fertig, Eingabeport 8042 für Turbo-Switch wird gelesen (wenn nötig) und Passwort wird gelöscht, wenn nötig

26 Eingabeport 8042 ist gelesen, allgemeine Daten für Turbo-Switch werden initialisiert

27 allgemeine Daten für Turbo-Switch sind initialisiert, andere Initialisierung vor dem Setzen des Videomodus werden vorgenommen

28 andere Initialisierung vor dem Setzen des Videomodus vorgenommen, Video-Moduseinstellung wird vorbereitet

2A verschiedene Busse werden initialisiert

2B Kontrolle wird an andere Setups abgegeben vor einem möglichen Video-ROM-Check

2C Prozesse vor Video-ROM-Check erledigt, es wird ermittelt, ob Video-ROM

vorhanden ist

2D Video-ROM-Kontrolle fertig

2F EGA/VGA nicht gefunden, Grafikspeicher Lese-/Schreibtest beginnt 30 Grafikspeicher Lese-/Schreibtest fertig, 'Retrace-Check' beginnt 31 'Retrace-Check' fehlgeschlagen, es beginnt der alternate Video-Speicher-Test 32 alternate Video-Speicher-Test getestet, alternate 'Retrace-Check' beginnt 34 Videotest vorbei, es wird der Grafikmodus gesetzt

35 reserviert

36 reserviert

37 Grafikmodus gesetzt, Power-On Message wird dargestellt 38 verschiedene Busse werden initialisiert (Input, IPL, General Devices), wenn vorhanden

39 Fehler bei der Initialisierung verschiedener Busse werden gezeigt 3A neue Cursor-Position wird gelesen und gespeichert 'Hit-DEL-Message' wird dargestellt

3B 'Hit-DEL-Message' ist dargestellt, Speichertest im virtuellen Modus wird vorbereitet

40 Descriptor-Tabelle wird vorbereitet

41 reserviert

42 Descriptor-Tabelle ist vorbereitet, virtueller Modus wird eingeschaltet für Speichertest

43 virtueller Modus ist eingeschaltet, Interrupts für Diagnosemodus werden eingeschaltet

44 Interrupts eingeschaltet, Daten werden initialisiert für Speichertest 45 Daten sind initialisiert, Test beginnt mit Ermittlung der Speichergröße 46 Speichergröße berechnet, Patterns werden geschrieben für Speichertest 47 Pattern sind zum Test in den erweiterten Speicher geschrieben, Pattern werden in Base-Memory geschrieben

48 Pattern in Base-Memory geschrieben, es wird Speicher unter 1 MByte gesucht 49 Speicher unter 1 MByte ermittelt, Speicher über 1 MByte werden gesucht 4A reserviert

4B Speicher über 1 MByte ermittelt, Test auf Software-Reset, dann Löschen des Speichers unter 1 MByte

4C Speicher unter 1 MByte gelöscht, Speicher über 1 MByte wird gelöscht (Software-Reset)

4E Speichertest gestartet (Hardware-Reset), 64k-Byte-Blöcke werden dargestellt 4F Speicherdarstellung dargestellt, sequentielle und zufällige Tests werden vorbereitet

50 Speichertest/Initialisierung unter 1 MByte fertig, Videospeicher wird eingerichtet 51 Videospeicher ist eingerichtet, Speicher über 1 MByte wird getestet 52 Speicher über 1 MByte ist getestet, Speichergröße wird gesichert 53 Speichergröße ist gesichert, CPU-Register ist gesichert, Real-Modus wird eingestellt

54 Shutdown beendet, CPU im Real-Modus, Gate A20 und Parity/NMI werden ausgeschaltet

57 Gate A20 und Parity/NMl sind ausgeschaltet, Speichergröße wird eingerichtet (Relocation und Shadowing)

58 Speichergröße festgelegt, 'Hit-DEL-Message' wird gelöscht 59 'Hit-DEL-Message' gelöscht, 'WAIT-Message' wird dargestellt, DMA- und Interrupt-Controller-Test beginnt

60 DMA-Seiten-Register-Test fertig

62 DMA 1 - Basisregister getestet

65 DMA 2 - Basisregister getestet

66 DMA Programmierung fertig, 8259 Interrupt-Controller wird initialisiert 67 8259 Interrupt-Controller ist initialisiert

7F erweiterte NMI-Sources werden eingeschaltet

80 Tastaturtest gestartet, Output-Buffer werden gelöscht, Test, ob unerwartete Taste gedrückt

81 Tastatur-Reset/gedrückte Taste gefunden, Tastatur-Controller wird getestet 82 Tastatur-Controller ist getestet, Command-Byte wird geschrieben 83 Command-Byte geschrieben, allgemeine Daten initialisiert 84 Test, ob Speichergröße übereinstimmt mit CMOS

85 Speichergrößetest beendet, Test ob Passwort gesetzt ist 86 Passwort getestet, Setup wird vorbereitet

87 Setup ist vorbereitet, Setup wird ausgepackt und CMOS-Setup wird ausgeführt 88 zurück vom CMOS-Setup, Bildschirm gelöscht

89 Power-On-Message wird dargestellt

8B Power-On-Message ist dargestellt, Video-BIOS wird ins RAM kapiert 8C Video-BIOS ist ins RAM kopiert, optionales Setup nach CMOS-Setup wird gesetzt 8D optionales Setup nach CMOS-Setup ist gesetzt, Maus wird getestet und initialisiert

8E Maus ist getestet und initialisiert, Harddisk-Controller wird zurückgesetzt 8F Harddisk-Controller zurückgesetzt, Floppy wird initialisiert 90 reserviert

91 Floppy-Setup fertig, Harddisk-Setup wird ausgeführt 92 reserviert

93 reserviert

94 Harddisk-Setup ausgeführt, Basis- und Erweiterungsspeicher wird gesetzt 95 Speicher eingerichtet, optionale BUSse auf Adresse C8000h werden eingerichtet 96 reserviert

97 Initialisierungen von C8000h fertig, optionaler ROM-Test wird durchgeführt 98 optionaler ROM Test durchgeführt

99 alle benötigten Initialisierungen nach ROM-Test fertig, Setup-Timer wird eingerichtet

9A Setzen der Timer und Druckerbasis-Adresse fertig, serielle Basisadresse wird gesetzt

9B serielle Basisadresse gesetzt, andere Initialisierungen vor Coprozessor werden durchgeführt

9C andere Initialisierungen vor Coprozessor sind durchgeführt, Coprozessor wird initialisiert

9D Coprozessor initialisiert

9E erweiterte Tastatur und Ziffernblock wird getestet 9F erweiterte Tastatur und Ziffernblock ist getestet, Tastatur ID wird ausgegeben A0 Tastatur ist ausgegeben, Tastatur ID-Flag wird zurückgesetzt A1 Tastatur ID-Flag zurückgesetzt, Cache-Speicher wird getestet A2 Cache getestet, Softwarefehler werden ausgegeben

A3 Tastaturrate wird eingestellt

A4 Tastaturrate ist eingestellt, Wait-States werden eingestellt A5 Wait-States sind eingestellt, Bildschirm wird gelöscht und Parity/NMI eingeschaltet

A6 reserviert

A7 Parity/NMI sind eingeschaltet

A8 Kontrolle wird an E000h gegeben

A9 Kontrolle wieder zurück erhalten

AA Konfiguration wird dargestellt

AB reserviert

AC reserviert

AD reserviert

AE reserviert

AF reserviert

B0 Konfiguration ist dargestellt

B1 notwendiger Code wird in speziellen Bereich kopiert 00 Kontrolle wird an INT # 19 zum Booten übergeben

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Award BIOS :.

Info: Hier werden Ihnen ausführlich die einzelnen Schritte erläutert, wie sie beim Power On Self Test (POST) des Award BIOS abgearbeitet werden. Geringfügige Abweichungen in der Testreihenfolge sind möglich.

Fehlermeldungen

POST Ablauf Vers. 4.52

Fehlersignale (Beep Codes) (gelten auch für Award/Poenix)

POST Ablauf Vers. 4.53

POST Codes Vers. 4.5

Board Identifikation

POST Codes Vers. 6.0

Auswahlmenü

Startmenü

.: POST Ablauf Vers. 4.52 :.

Testablauf

CPU

Das BIOS setzt, überprüft und resetet zuerst die Fehler Flags in der CPU. (carry, sign, zero, stack overflow). Mögliche Fehlerquelle/n: normalerweise die CPU oder System Clock.

POST Determination

Das BIOS bestimmt, ob die Hauptplatine für normale Operation eingestellt ist, oder der POST in einer Schleife zu Testzwecken läuft. Wenn der Computer immer wieder durch die POST Tests 1-5 läuft, ist entweder der

Jumper für Burn-In gesetzt oder es besteht ein Fehler im Stromkreis.

ISA PROZEDUREN

Tastatur Controller

Das BIOS testet die internen Operationen des Tastatur Controller Chips (8042).

Mögliche Fehlerquelle/n: normalerweise der Tastatur Chip.

Burn-In Status

Die POST Tests 1-5 werden immer wieder durchlaufen, wenn die Hauptplatine auf Burn-In eingestellt ist. Die Reset leuchtet immer wieder, falls dies geschieht. Wenn der Burn-In Modus nicht eingestellt ist, ist ein Kurzschluss im entsprechenden Stromkreis aufgetreten.

Initialize Chipset

Das BIOS löscht alle DMA Register und die CMOS Register 0E, 0F. Dann initialisiert das BIOS den 8254 Chip (Timer). Mögliche Fehlerquelle/n: meistens der Timer Chip.

CPU

Das BIOS benutzt Bit Muster, um die Funktion der CPU Register zu überprüfen.

Mögliche Fehlerquelle/n: die CPU, oder der Clock Chip.

RTC

Das BIOS überprüft, dass die Uhr das CMOS in normalen Intervallen updatet.

Mögliche Fehlerquelle/n: CMOS/RTC oder die Batterie.

ROM BIOS Checksum

Das BIOS erzeugt eine Prüfsumme von sich selbst und vergleicht mit einem vorgegebenen Wert. Der Vergleich muss 00 ergeben. Mögliche Fehlerquelle/n: das ROM BIOS.

Initialize Video

Das BIOS überprüft das Vorhandensein eines Video Controllers, testet und initialisiert das Interface. Mögliche Fehlerquelle/n: entweder der Video Controller (6845 Chip) oder eine falsche Einstellung der Hauptplatine oder des CMOS.

PIT

Das BIOS testet die Funktionalität der Kanäle 0, 1, 2 nacheinander. Mögliche Fehlerquelle/n: der PIT (8254/53) Chip.

CMOS Status

Das BIOS benutzt ein laufendes Bit Muster, um die Funktionalität des CMOS Status Bytes 0F zu testen. Mögliche Fehlerquelle/n: das CMOS (146818).

Extended CMOS

Das BIOS überprüft jede weitere Information des Chipsets, wenn solche gefunden werden, werden diese in den erweiterten CMOS Speicherbereich gelagert. Mögliche Fehlerquelle/n: normalerweise eine falsche Information die kann korrigiert werden durch die Standard CMOS Einstellung. Weitere Fehler können sich auf das Chipset oder das CMOS RAM beziehen.

DMA

Das BIOS testet die Kanäle 0 und 1 und die Page Register des DMA Controller (8237) Chips. Mögliche Fehlerquelle/n: der DMA Chip.

Tastatur

Das BIOS testet den 8042 Tastatur Controller für richtige Interface Funktionen.

Mögliche Fehlerquelle/n: der 8042 Chip.

Refresh

Das BIOS testet das Refreshing des Speichers. Die Standard Refresh Periode ist zwischen 120 und 140 Nanosekunden. Mögliche Fehlerquelle/n: entweder der PIT

Chip in ATs oder der DMA Chip in XTs.

Speicher

Das BIOS testet die ersten 64K des Speichers mit laufenden Bit Mustern. Mögliche Fehlerquelle/n: die erste Bank des Speichers oder eine Datenleitung.

Interrupt Vectors

Das BIOS lädt die BIOS Interrupt Vector Tabelle in die erste Bank des RAM. Ein Fehler in diesem Test ist nicht sehr wahrscheinlich, da der Speicher in diesem Bereich zuvor getestet wurde. Mögliche Fehlerquelle/n: ist das BIOS oder der PIC.

Video ROM

Das BIOS initialisiert das Video ROM, das einen internen Test erzeugt, bevor es die Kontrolle an das System BIOS zurück gibt. Mögliche Fehlerquelle/n: auf dem Video Adapter.

Video Memory

Das BIOS testet den Video Speicher mit einem Bit Muster. Falls der Video Adapter ein ROM hat, wird dieser Test übergangen. Mögliche Fehlerquelle/n: der Speicher auf dem Video Adapter.

PIC

Das BIOS testet die Funktionalität des Interrupt Controller (8259) Chips. Mögliche Fehlerquelle/n: der Video-Adapter-Speicher.

CMOS Batterie

Das BIOS überprüft, ob das CMOS Byte 0D Bit 7 gesetzt ist. Dies zeigt an, dass die Batterie Spannung hat. Mögliche Fehlerquelle/n: erstens die Batterie oder zweitens das CMOS.

CMOS Checksum

Das BIOS erzeugt eine Prüfsumme des CMOS, um die Richtigkeit der Einträge sicherzustellen. Mögliche Fehlerquelle/n: entweder ein unkorrektes Setup, der CMOS

Chip oder die Batterie. Wenn dieser Test erfolgreich ist, werden die Informationen verwendet, um das System zu konfigurieren.

Determine System Memory

Das BIOS adressiert den Speicher bis zu 640K. Der Speicher wird in Blöcken zu 64K

adressiert. Mögliche Fehlerquelle/n: eine Adressleitung oder der DMA Chip. Wenn nicht der gesamte Speicher gefunden wird, existiert ein defekter RAM Chip oder eine defekte Adressleitung im 64K Block über dem zuletzt gefundenen Block.

Memory Test

Das BIOS erzeugt eine Reihe von Tests in jedem gefundenem Speicher. Eine Meldung mit der Hex-Adresse jedes Fehlerbits wird normalerweise am Ende jedes Starts angezeigt.

PIC (Programable Interrupt Controller)

Das BIOS testet weiter die 8259 Chips, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.

Mögliche Fehlerquelle/n: in den 8259 Chips.

CPU Protected Mode

Das BIOS setzt den Prozessor in Protected Mode und dann zurück in Real Mode. Der 8042 wird für diese Funktion benutzt. Mögliche Fehlerquelle/n: der 8042, CPU, CMOS, oder das BIOS in dieser Folge.

Determine Extended Memory

Das BIOS adressiert den gesamten Speicher über 1MB in 64K Blöcken. Falls ein defekter RAM-Chip existiert, wird der gesamte Block nicht aktiviert.

Test Extended Memory

Das BIOS testet das Extended Memory, das im vorigen Test gefunden wurde mit einer Reihe von Mustern. Fehler ist normalerweise ein RAM-Chip und die Hex Adresse des defekten Bits wird am Bildschirm angezeigt.

Unexpected Exceptions

Das BIOS prüft nach allen unerwarteten Ausnahmen im Protected Mode. Mögliche Fehlerquelle/n: ein TSR Programm oder ein periodischer RAM Fehler.

Shadow/Cache

Das BIOS aktiviert jedes Shadow RAM (Video/BIOS Shadow) und Cache, der im System präsent ist. Mögliche Fehlerquelle/n: möglich der Cache Controller oder Chips, jedoch sollte man zuerst das CMOS auf falsche Informationen überprüfen.

8242 Detection

Das BIOS sucht nach einem INTEL 8242 Tastatur Controller und initialisiert diesen, falls er gefunden wurde. Mögliche Fehlerquelle/n: ein falsch gesetzter Jumper oder der 8242.

Init Keyboard

Das BIOS initialisiert die Tastatur. Mögliche Fehlerquelle/n: die Tastatur oder der Tastatur Controller.

Detect Serial Ports

Das BIOS sucht nach bis zu vier seriellen Schnittstellen bei den I/O Adressen 3F8, 2F8, 3E8 und 2E8 und initialisiert die gefundenen. Mögliche Fehlerquelle/n: ein falsch gesetzter Jumper auf dem Adapter oder der Adapter selbst.

Detect Parallel Ports

Das BIOS sucht nach bis zu drei parallelen Schnittstellen bei den Adressen 0378, 03BC und 0278 und initialisiert die gefundenen. Mögliche Fehlerquelle/n: ein falsch gesetzter Jumper auf dem Adapter oder der Adapter.

Init Hard Drive

Das BIOS initialisiert jede im Setup angegebene Festplatte. Mögliche Fehlerquelle/n: eine falsche Einstellung des CMOS Setup, die Festplatte oder der Controller.

Detect NPU Coprozessor

Das BIOS initialisiert jeden gefundenen NPU Coprozessor. Mögliche Fehlerquelle/n: eine falsche CMOS Einstellung oder eine defekte NPU.

Init Adapter ROM

Das BIOS initialisiert jedes gefundene Adapter ROM zwischen C800:0 und EFFF:0.

Das Adapter ROM führt einen internen Test durch, bevor es die Kontrolle an das System ROM zurück gibt. Mögliche Fehlerquelle/n: das Adapter ROM oder die daran angeschlossene Hardware.

Init External Cache

Bei 486 Systemen schaltet das BIOS jeden externen Prozessor Cache ein. Mögliche Fehlerquelle/n: ein falsches CMOS Setup, eine defekter Cache Controller oder die Cache Chips.

NMI Unexpected Exceptions

Das BIOS erzeugt einen End-Test für alle unerwarteten Ausnahmen, bevor es die Kontrolle an den Interrupt 19 Boot Loader gibt. Mögliche Fehlerquelle/n: ein Parity Error im Speicher oder ein Adapter.

BOOT

Das BIOS ist mit den Tests fertig und versucht von dem im CMOS eingestellten Laufwerk zu starten. Mögliche Fehlerquelle/n: eine falsche Laufwerkseinstellung im CMOS Setup oder eine Fehlermeldung erscheint am Bildschirm.

BOOT ERRORS

Fehler im Master Boot Record oder im Volume Boot Record erzeugen ein Aufhängen des Systems an diesem Punkt. Oftmals erscheint ein Cursor auf der linken Seite des Bildschirms. Wenn der Computer nicht von Laufwerk A: startet, ist entweder das Setup falsch eingestellt, der Floppy Controller oder das Laufwerk defekt.

Stand: 27.07.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: A.M.I. BIOS :.

Info: Hier finden Sie einige Erklärungen für die Fehlersignale des AMI BIOS, die bei eventuellen Problemen ertönen. Es gibt auch noch Hersteller spezifische und zusätzlich gesprochene Signale.

Fehlermeldungen

POST Ablauf

Fehlersignale und Sprachausgabe (Beep Codes)

Motherboard Identifikation

Tipps bei Fehlersignalen

sonstige Fehlersignale

POST Codes WIN BIOS

Auswahlmenü

Startmenü

.: sonstige Fehlersignale :.

Sie finden hier Fehlersignale die speziell von einigen Motherboardherstellern im BIOS eingefügt wurden. Sollten Sie bei ihrem Board auch ein solches nicht

"genormtes" Fehlersignal entdeckt haben, so können Sie mir gern über das Kontaktformular auf meiner Homepage schreiben.

Wenn Fehlersignale nach einem BIOS Update,einem Crash oder einem Umbau ertönen, sollten Sie unbedingt einen CMOS-Reset machen und den PC dann wieder neu starten. Siehe auch!

Fehlersignal Motherboard Erklärung

3x lang

Asrock

Probleme mit dem PCI-Bus/RAM-Interface/Northbridge

P4VT8 / v1.3

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Award BIOS :.

Info: Hier werden Ihnen ausführlich die einzelnen Schritte erläutert, wie sie beim Power On Self Test (POST) des Award BIOS abgearbeitet werden. Geringfügige Abweichungen in der Testreihenfolge sind möglich.

Fehlermeldungen

POST Ablauf Vers. 4.52

Fehlersignale (Beep Codes) (gelten auch für Award/Poenix)

POST Ablauf Vers. 4.53

POST Codes Vers. 4.5

Board Identifikation

POST Codes Vers. 6.0

Auswahlmenü

Startmenü

.: POST Ablauf Vers. 4.53 :.

Testablauf

CPU

Zuerst werden vom BIOS die Error Flags in der CPU gesetzt, überprüft und zurückgesetzt. Mögliche Fehlerquelle/n: die CPU oder der Clock Chip.

Initialize Support Chips

Das BIOS schaltet Video, Parity DMA und NMI ab, initialisiert dann die PIT, PIC und DMA Chips. Mögliche Fehlerquelle/n: ein Defekt der PIT, PIC oder DMA Chips.

Refresh

Das BIOS testet die Refresh Fähigkeit des PIT Chips. Mögliche Fehlerquelle/n: die PIT oder DMA Chips.

Initialize Keyboard

Das BIOS initialisiert den Tastatur Controller und die Tastatur. Mögliche Fehlerquelle/

n: die Tastatur oder der Controller.

ROM BIOS Test

Das BIOS erzeugt eine Prüfsumme der eigenen Daten und vergleicht das Ergebnis mit einem Vorgabewert, die Prüfung muss 00 ergeben. Mögliche Fehlerquelle/n: das ROM BIOS.

CMOS Test

Das BIOS erzeugt einen Test des CMOS Chips. Dieser Test soll auch eine defekte Batterie erkennen. Mögliche Fehlerquelle/n: entweder der CMOS Chip oder die Batterie.

Memory Test

Das BIOS testet die ersten 356K des Speichers, mit einigen Routinen in den Chipsets. Mögliche Fehlerquelle/n: der Speicher.

Cache Initialisierung

Das BIOS aktiviert jeden externen Cache. Mögliche Fehlerquelle/n: der Cache Controller oder die Chips.

Initialize Vector Table

Das BIOS initialisiert die Interrupt Vektoren und installiert die Interrupt Tabelle in den unteren Speicherbereich. Mögliche Fehlerquelle/n: das BIOS oder der untere Speicherbereich.

CMOS RAM Test

Das BIOS erzeugt eine Prüfsumme des CMOS RAM und lädt die BIOS

Standardwerte, falls die Prüfsumme falsch ist. Mögliche Fehlerquelle/n: das CMOS

RAM.

Tastatur Initialisierung

Das BIOS initialisiert die Tastatur und setzt die NumLock auf on. Mögliche Fehlerquelle/n: entweder der Tastatur Controller oder die Tastatur.

Video Test

Das BIOS testet und initialisiert den Video Adapter. Mögliche Fehlerquelle/n: der Video Adapter.

Video Speicher

Das BIOS erzeugt einen Test des Video Speichers bei Monochrome und CGA Adaptern. Mögliche Fehlerquelle/n: die Adapterkarte.

DMA Test

Das BIOS erzeugt Tests auf dem DMA Controller und den Page Registern. Mögliche Fehlerquelle/n: die DMA Chips.

PIC Tests

Das BIOS erzeugt eine Reihe von Tests auf den 8259 PIC Chips. Mögliche Fehlerquelle/n: Problem mit den PIC Chips.

EISA Mode Test

Das BIOS erzeugt eine Prüfsumme im erweiterten Daten Bereich des CMOS. In diesem Bereich sind die EISA Informationen gespeichert. Ist der Test positiv, wird der EISA Adapter initialisiert. Tritt ein Fehler auf, werden die ISA Tests weiter durchgeführt und der EISA Adapter nicht initialisiert.

Enable Slots

Das BIOS schaltet die Slots 0 - 15 für EISA Adapter ein, falls der vorherige Test positiv war. War der vorherige Test negativ, wird dieser Test übersprungen.

Memory Size

Das BIOS schreibt in alle Adressen über 256K in 64K Blöcken und initialisiert jede gefundene Adresse. Wenn ein Bit innerhalb eines Blockes defekt ist, wird dieser Block und alle weiteren nicht gesehen.

Memory Test

Das BIOS erzeugt Schreib/Lese Tests im gesamten gefundenen Speicher über 256K.

Mögliche Fehlerquelle/n: ein defektes Bit im RAM. Die Bit-Adresse wird nicht angezeigt.

EISA Memory

Initialisiert das BIOS die EISA Slots, wird der Speicher jedes Adapters in den Slots getestet. Mögliche Fehlerquelle/n: die Speicher Chips auf einem der EISA Adapter.

Mouse Initialisierung

Das BIOS sucht nach einer Maus und installiert die entsprechenden Interrupt Vektoren, falls eine gefunden wurde. Mögliche Fehlerquelle/n: der Maus Adapter.

Cache Initialisierung

Das BIOS initialisiert den Cache Controller, falls vorhanden. Mögliche Fehlerquelle/n: der Cache Controller Chip.

Shadow RAM Setup

Das BIOS schaltet jedes Shadow RAM ein, das in CMOS Setup angegeben ist.

Mögliche Fehlerquelle/n: ein falsches Setup.

Floppy Test

Das BIOS testet und initialisiert den Floppy Controller und die Laufwerke. Mögliche Fehlerquelle/n: der Controller oder ein Laufwerk.

Hard Drive Test

Das BIOS testet und initialisiert die Festplatte und den Controller. Mögliche Fehlerquelle/n: ein falsches Setup, ein defekter Controller oder die Festplatte.

Seriell/Parallel

Das BIOS initialisiert jeden seriellen und parallelen Port, der auf den richtigen I/O

Ports gefunden wurde. Mögliche Fehlerquelle/n: eine falsche I/O Einstellung oder eine defekte Einheit.

Math Coprozessor

Das BIOS initialisiert den Math Coprozessor, falls dieser gefunden wurde. Mögliche Fehlerquelle/n: bei der Initialisierung ist normalerweise ein falsches CMOS Setup oder ein defekter Coprozessor Chip.

Boot Speed

Das BIOS setzt die Standard Geschwindigkeit mit der der Computer startet.

Manufacturing POST Loop

Das BIOS startet das System neu, falls der Loop-Pin gesetzt ist. Ist der Pin nicht gesetzt, wird der POST weitergeführt und jeder weitere Fehler wird am Bildschirm sowie dem I/O Port angezeigt.

Security Check

Das BIOS fragt nach dem Passwort, falls eines installiert wurde. Falls das BIOS nach dem Passwort fragt, obwohl keines installiert ist, sind die CMOS Daten durcheinander oder der CMOS Chip ist defekt.

Write CMOS

Das BIOS wartet, während die CMOS Einträge aus dem Setup in das CMOS RAM

geschrieben werden. Mögliche Fehlerquelle/n: eine falsche CMOS Konfiguration.

Preboot

Das BIOS wartet, während die CMOS Einträge aus dem Setup in das CMOS RAM

geschrieben werden.

Adapter ROM Initialisierung

Das BIOS initialisiert jedes gefundene ROM zwischen C800:0 und EFFF:F. Das Adapter ROM testet und initialisiert jede angeschlossene Einheit, bevor es die Kontrolle an das System BIOS zurück gibt. Mögliche Fehlerquelle/n: der Adapter oder eine angeschlossene Einheit.

Setup Time

Das BIOS setzt die CMOS Zeit auf den Eintrag bei 40 h des BIOS Datenbereiches.

Boot System

Das BIOS gibt die Kontrolle an Int 19 Boot Loader. Mögliche Fehlerquelle/n: falsches Setup oder durch Software generiert.

BOOT ERRORS

Wenn das BIOS diesen Punkt erreicht, wird versucht, vom Diskettenlaufwerk zu starten. Fehler im Boot Code auf der Festplatte erzeugen ein Aufhängen des Systems an diesem Punkt.

Stand: 27.07.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: MR BIOS :.

Info: Hier sind die älteren Motherboards aufgeführt die vom MR BIOS unterstützt werden. Da es mir nicht möglich ist an weitere Infos zu kommen wird dieser Bereich nicht fortgeschrieben.

Fehlersignale(Beep Codes)

POST Codes

Unterstützte Motherboards

Auswahlmenü

Startmenü

.: Unterstützte Motherboards Stand 30.09.2005:.

Sie können ihr Motherboard prüfen, ob es mit dem MR BIOS kompatibel ist.

Dafür stellt MR BIOS ein Tool zur Verfügung: http://www.unicore.com/biosagent/

Intel Triton FX

Part #

Motherboard

Super I/O

V097A50N Intel Advanced/MN (Morrison) w/ Crystal 4232 Sound: 1.00.XX.BT0

NSC 306

V097A5ND Noame MB marked 5TA2 Award Bios 2A59CS2H

NSC 332

V097A5SF No Name MB marked "5IS"

SMC 665

VTECH Award BIOS 2A59CV3HC

SMC 665

No Name MB marked "586IT/TRITON&CMD.B"

SMC 665

V097A5SK No Name MB Award Bios 2A59CR0AC

SMC 665

SOYO 5TC2

SMC 665

V097A5UE SPACEWALKER "HOT-541"

UMC 8669

V097A5UK SOYO "P54C 5TEWP"

UMC 8669

V097A5UQ No Name MB marked "MB532"

UMC 8663

Gigabyte GA586AT Award Bios 2A59CG0HC

UMC 8663

V097A5WA MAGITRONIC GMB-P54IPS

Winbond 7x7

V097A5WC RECTRON "UNMARKED MB" AWD 2A59CR2BC

Winbond 7x7

V097A5WH HSB Technologies TR2

Winbond 7x7

V097B50C Acer: "AP5C"

SMC 665

V097B50D (Aten): "DIGIS-P54CIP" (probably DigiCom) SMC 665

V097B50E Elonex

NSC 332

V097B50F

FuguTech: "Write Back WB14L 128LQF-A"

UMC 8663

Magitronics

UMC 8663

No Name MB marked "P54TA"

UMC 8663

V097B50G Intel Aladdin, Zappa ZE Bios 1.00.xx.BR0T

NSC 306

Micronics M54Hi

SMC 665

V097B50H Octek Rhino 6 (EP40158R101)

SMC 665

V097B50I

Intel Advanced/ZP (Zappa P) BIOS 1.00.xx.BS0

NSC 306

V097B50J

J Bond PCI500C-E

Winbond 7x7

V097B50K Jet J-656B

Winbond 7x7

BiosStar MB-8500TEC Ver .2

Winbond 7x7

V097B50M 5WI Award Bios 2A59CP8DC

Winbond 7x7

V097B50N Intel Advanced/MN (Morrison) Bios 1.00.xx.BT0

NSC 306

V097B50P

TMC: "PCIP54IT"

SMC 665

V097B50Q Gigabyte: GA-586ATE

SMC 1665IR

V097B50R Data Expert: "EXP8551 Ver 1.2"

Winbond 7x7

V097B50S SuperMicro: "P55CM"

NSC 306

V097B50T Tyan: S1461-1466-PCB-02

None

V097B50V Intel Advanced/EV (Endeavor) Bios 1.00.xx.CB0

NSC 306

V097B50X Intel Advanced/ATX Bios 1.00.xx.CN0

NSC 306

V097B50Y YOUNG MICRO "VEGA SYSTEMS"

None

V097B51A Asus: P/I-P55TP4N

Winbond 877

V097B51G Dell XPS

NSC 306

V097B51H Micronics M54Hi

SMC 932

V097B51X Intel Atlantis and Endeavor-2 Bios 1.00.xx.CL0

NSC 306

V097B5AA Amptron FX 7800

ALI M5119

V097B5LK Edom: "MP064 LGS Award 2A59CW0J

LGS Prime 3B

V097B5LT

Tyan: '50T with Lance 8042

None

V097B5NI

Intel Advanced/ZE (Zappa E) Bios 1.00.xx.BR0

NSC 306

V097B5NJ

J.Bond? Award 2A59CR29C

NSC 332

V097B5NO No Name MB marked PT-2003

NSC 332

Packard Bell: Bios 1.00.xx.BY0R

NSC 306

V097B5NP Intel Advanced/HL (Hillary)

NSC 306

V097B5NQ No Name: 2A59CQ1AC

NSC 306

V097B5RE Elonex:

NSC 332

TRICOM MARKED: INTEL 82430 REV B:2 AWD

V097B5S0 2A59CF3DC

SMC 665

BMC SQ595

SMC 665

V097B5SA Asus: PCI/I-P54TP4, P55TP4XE

SMC 665

V097B5SB TR ASSOCIATES PAM-00541

SMC 665

V097B5SC Elite: "TS54P AIO"

SMC 665

V097B5SD Edom: "MP058 REV:B"

SMC 665

V097B5SJ

J.Bond: PCI500C-E

SMC 665

No Name: MP5-TRI

SMC 665

V097B5SK J-656 "Jet Board"

SMC 665

Edom: "MP058 REV:B Award Bios 2A59CW0JC

SMC 665

Edom: "MP058 REV:D" - SMC

SMC 665

No Name: "P55TPIO-B" Award Bios 2A59CE3KC

SMC 665

No Name: "MP058" Award Bios 2A59CW0MC

SMC 665

V097B5SN NEC Ready 9522, Phoenix 4.05 Ver. 00.04.08

SMC 665

V097B5SQ FIC "PT-2003"

SMC 665

V097B5ST Tyan: S1468

SMC 665

V097B5SU BiosStar: "MB-8500TAC"

SMC 665

V097B5SW Amax: "AB-PT5"

SMC 665

V097B5SZ Unmarked motherboard book says P55-IT awd

2A59CPA9C-00

SMC 665

V097B5U0 TRICOM MARKED: 824301 on Users Manual, AWARD

2A59CF32

UMC 8663

No Name: Award Bios 2A59CH2EC

UMC 8663

Suk Jung SJ-P54CS Award Bios 2A59CSCH

UMC 8663

V097B5UA Asus: PCI/I-P54TP4, P55TP4XE

UMC 8669

Elite: "TR55P AIO"

UMC 8669

V097B5UC SOYO "5TEWP" & "5TE2"

UMC 8669

V097B5UD Edom: "MP058 REV:B"

UMC 8669

V097B5UE Rectron: Award Bios 82430FX-PI-5XTP4

UMC 8669

VTech PC Partners MB500N Award Bios 2A59CV3KC

UMC 8669

J-656 "Jet Board"

UMC 8669

V097B5UK Edom: "MP058 Rev:D"

UMC 8669

V097B5UM MB-8500TEC Ver.3

UMC 8669

V097B5UQ FIC "PT-2003"

UMC 8669

V097B5UR DataExpert: "EXP8551"

UMC 8669

V097B5UU BiosStar: "MB-8500TAC"

UMC 8669

V097B5VE Elonex '50E with VIA 8042

NSC 332

V097B5WA Asus: PCI/I-P54TP4, P55TP4XE

Winbond 7x7

V097B5WB Mylex: "MGPT-PNTM-B", ("5IDM2 M105") Winbond 7x7

V097B5WC NONAME MB MARKED MB-51000 REV.02 Award

2A59Cspr

Winbond 7x7

V097B5WJ J.Bond: PCI500C-E

Winbond 7x7

V097B5WK J-656B "Jet Board"

Winbond 7x7

Edom: "MP058 REV:D"

Winbond 7x7

V097B5WM MB-8500TEC Ver.2

Winbond 7x7

ATC-1000 Award Bios 2A59CA29C

Winbond 7x7

V097B5WR DataExpert: "EXP8551 VER 1.2"

Winbond 7x7

V097B5WS SuperMicro: "P55CWA"

None

V097C5UQ Gigabyte

UMC 8669

Intel Triton HX

Part #

Motherboard

Super I/O

V098A5SB ACER AOPEN AP53

SMC 669

V098A5ST Tyan: S1562S REV 4

SMC 665

V098B50S SuperMicro: "P55CT2S", "P55T2S" , "P5STE"

NSC 306

V098B5NA NONAME MB MARKED PT-2200

NSC 332

V098B5NI

Intel Advanced/ML (Marl) Bios 1.00.xx.DB0

NSC 306

V098B5NT Intel TC430HX (Tuscon)

NSC 306

V098B5SA ASUS: P/I-XP55T2P4

SMC 669

ACER AOPEN AP53

SMC 665

V098B5SB No Name: TM 586 IP2

SMC 665

V098B5SC G586-IPC_REV:B

SMC 669

V098B5SE NONAME MB AWARD 2A59FPACC-00

SMC 669

V098B5SF AMAX "AB-PN5"

SMC 669

V098B5SG No Name: "U7908V3" Award Bios 2A59FU69C

SMC 669

V098B5SL TMC "AI5TH"

SMC 665

V098B5SM Micronics M55Hi-Plus

SMC 932

V098B5SN Micronics M55Hi-Plus Rev. 3

SMC 935

V098B5ST Tyan: S1562S Rev. 1-3

SMC 665

V098B5UB BIOSTAR "MB-8500TUC REV 2

UMC 8669

V098B5UC P54C-HP/DIGIS-P54HP_H.2

UMC 8669

R528 with onboard SCSI NCR810

UMC 8669

V098B5UD OCTEK "RINO 9"

UMC 8669

SpaceWalker HOT-553

UMC 8669

V098B5WA ASUS: P/I-XP55T2P4

Winbond 877

V098B5WB P54C-TR4 Award Bios 2A59FM4AC

Winbond 877

V098B5WC EPS P55-IPS-V0 Award Bios 2A59FDI9C

Winbond 877

V098B5WE ECS P5HX-B

Winbond 877

V098B5WF GIGABYTE "GA-586HX"

Winbond 877

V098B5WG GENOA "586FG2" HX TURBO EXPRESS

Winbond 877

V098B5WH CHAINTECH ATC-2000 Award Bios 2A59FA29C

Winbond 877

V098B5WI NONAME MB MARKED 5TF5 Award Bios 2A59FS2AC

Winbond 877

V098B5WK J-656HXA "Jet Board"

Winbond 877

AZZA PT-5IH

Winbond 877

Proteam Award Bios 2A59FP89

Winbond 877

Intel Triton VX

Part #

Motherboard

Super I/O

V09AA5SI

INTEL 82430VX AWARD Bios 2A59GF39C

SMC 665

V09AA5WA FIC PT-2006 Award Bios 2A59GF09C

Winbond 877

V09AB5AA ABIT AB-PR5 Award Bios 2A59GA1AC

ALI 5123

V09AB5AC KBT5A-2

ALI 5113

V09AB5AD P5TVX-AT Award Bios 2A59GE3AC

ALI 5113

V09AB5IA

COUGAR PERIPHERALS Award Bios 2A59GV3EC

ITE 8680

V09AB5LD MB-8500TVD-A BIOS: 51-0509-001223 00111111

82430VX-F

LGS 3C

V09AB5LK JET "J-656VXB Ver:2"

LGS 3C

V09AB5LM No Name: "MP071A"

LGS 3B

V09AB5NA EXPLORER P5I430VX-250

NSC 306

V09AB5NI

Intel NV430VX (Orlando/Tampa): 1.00.XX.DN0(R)

NSC 306

V09AB5SA TYAN VX S1470

SMC 665IR

V09AB5SC GLOBAL CIRCUIT TECHNOLOGY GCT-6VI

SMC 665

DELL XPS VX (AMI: 1.00.0X.CY0J)

SMC 93x

V09AB5SD Intel TE430VX (TigerEye -- AMI: 1.00.0X.CY1T)

SMC 93x

V09AB5SE GLOBAL CIRCUIT TECHNOLOGY GCT-8IV

SMC 669

V09AB5SF JET "J-656VXB" VER:1 Award 2A59GJ1CC

SMC 665

V09AB5SG ACER AOPEN AP5VM BIOS: 51-0803-001770-00111111 SMC 669

V09AB5SH JET "J-656VXD" VER:2

SMC 665

V09AB5SI

COUGAR PERIPHERALS 51-1700-008045-00111111

SMC 669

V09AB5SJ

JET "J-656VXD" VER:2

SMC 665

V09AB5SK SHUTTLE HOT 557 REV 1.5 Award: 2A59GH21C

SMC 669

V09AB5SQ Gateway 2000 ATX (Mailman) 1.00.XX.DQ0T

SMC 93x

V09AB5UA OCTEK RINO 6VX

UMC 8669

V09AB5UB AMPTRON MB I430VX-2A59GF51C

UMC 8663

No Name: Award Bios 2A59HT5BC

UMC 8663

ALTON: Award Bios 2A59GF59

UMC 8663

No Name: Award Bios 10031996C

UMC 8663

V09AB5UC SHUTTLE SPACEWALKER HOT-557

UMC 8669

V09AB5UD SOYO GT60726

UMC 8669

GIGABYTE GA-586ATV

UMC 8669

BiosStar MB-8500TVX AMI 51-0222-001223

UMC 8669

V09AB5UE AZZA PT-5IV Award Bios 2A59GP89C

UMC 8669

PH5400B Award: 2A59GM39C

UMC 8669

V09AB5UF VT586VX Award: 2A59GV59C

UMC 8669

V09AB5UG 5VMG M101 AWARD BIOS 2A59GC39C

UMC 8669

GIGABYTE "586VX"

Winbond 877

V09AB5WA TMC "AI5TV"

Winbond 877

V09AB5WB ASUS VX MB "P/I-P55TVP4"

Winbond 877

V09AB5WC ATC-1020

Winbond 877

V09AB5WD MTECH R529 AWARD: 2A59GROAC, AWARD:

2A59GT4BC

Winbond 777

V09AB5WE MODULAR CIRCUIT TECHNOLOGY P5VX-B

Winbond 877

P5V30-B4 REV2 AWARD: 2A59GTG9C

Winbond 877

V09AB5WF No Name: "G586IPV" Award Bios 2A59GD49C

Winbond 877

No Name: "G586IPV" AWARD 2A59GD4FC

Winbond 877

No Name: SL52D2 AWARD 2A59GSN9C

Winbond 877

V09AB5WG GENOA "586F63"

Winbond 877

V09AB5WH CHAINTECH 5IGM

Winbond 877

V09AB5WI MAGITRONIC GMB-P56IPS AWARD: 2A59GG39C

Winbond 877

V09AB5WJ BCM SQ594 AWARD 2A59GB3DC

Winbond 877

V09AB5WK NONAME BOARD AWARD 2A59GSM9C

Winbond 877

Intel Triton TX

Part #

Motherboard

Super I/O

V09BA5SD DFI 5861TX REV A:, AWARD 2A59ID49C

SMC 932

V09BA5WD DFI 5861TX, Award 2A59ID4BC

Winbond 977

V09BB5AJ

JETBOARD J-5TXB Award 2A59IJ19C

ALI 5135

V09BB5AK Kaimei KM-T5-T1 REV:1.31 Award 2A59IK19

ALI 513x

V09BB5IB

Lucky Star 5I-TX1 Rev 1.1 Award 2A59IL1CC

ITE 8679

V09BB5ST Tyan S1570 Pentium PCI-ISA Award 2A59IT5J

SMC 669

V09BB5WB Asus TX97

Winbond 877

V09BB5WD MTECH R540 AWARD 2A59IS2EC

Winbond 977

V09BB5WE MTECH R541_006 AWARD 2A59IR0BC

Winbond 977

Sanli SL 586TX w/ WINBOND '977 Award 2A59ISM9C

Winbond 977

V09BB5WY Soyo 5BT Award 2A59IS2BC

Winbond 977

V09BH5WK HSB Blackfoot

Winbond 977

OEM unterstützte Motherboards

Part #

Intel Advanced/ATX (Thor), BIOS 1.00.xx.CN0x

S097B50X

Intel Advanced/AS (Atlantis), BIOS 1.00.xx.CL0x

S097B51X

Intel Advanced/ZE (Zappa E), BIOS 1.00.xx.BR0x

S097B5NI

Intel Advanced/ZP (Zappa P), BIOS 1.00.xx.BS0x

S097B50I

Intel Advanced/MN (Morrison), BIOS 1.00.xx.BT0x

S097B50N

Intel Advanced/EV (Endeavor), BIOS 1.00.xx.CB0x

S097B50V

Intel Advanced/ML (Marl), BIOS 1.00.xx.DB0x

S098B5NI

Intel TC430HX (Tuscon), BIOS 1.00.xx.DH0x

S098B5NT

Intel NV430VX (Orlando), BIOS 1.00.xx.DN0(R)

S09AB5NI

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Phoenix BIOS :.

Info: Hier finden Sie die Fehlermeldungen zum Phoenix BIOS und zum Quadtel BIOS.

Daneben gibt es noch viele Board- bzw. PC-Hersteller spezifische Fehlermeldungen. Fehlermeldungen zum Award/Phonix BIOS finden Sie beim Award BIOS.

Fehlermeldungen

Diagnose Codes

Fehlersignale(Beep Codes)

Routine Codes

POST Codes

Auswahlmenü

POST Ablauf

Startmenü

.: Fehlermeldungen :.

Diese Fehlermeldungen gelten sowohl für das Phoenix BIOS als auch das Quadtel BIOS

xxxh Cache SRAM Passed

Angabe der Größe des Cachespeichers in KB

xxxh Optional ROM bad

In der Erweiterungskarte befindet sich ein

checksum=xxxh

defektes ROM-BIOS. Karte oder BIOS ersetzen.

xxxx Shadow RAM Passed

Gibt die Größe des erfolgreich geprüften

Schatten-RAM in KB an

CMOS checksum error

Prüfsumme falsch; eventuell neigt sich die

Batterie dem Ende zu oder ein Programm hat

die Einstellungen geändert.

Diskette drive A (B) error

Das entsprechende LW wurde nicht gefunden.

Überprüfen Sie die Anschlüsse

Diskette drive A error oder

Laufwerke wurden zwar erkannt, allerdings

Diskette drive B error

kein Zugriff möglich. Entweder falsch

angemeldet oder falsch verkabelt (rot

markiertes Kabel muss auf

Stromversorgungsseite sein.

Diskette drive 0 seek to track 0 LW a: ist defekt oder nicht vorhanden, BIOS

failed

konnte die Spur 0 nicht finden

Diskette drive reset failed

Fehlerhafter Disk-Laufwerk-Controller. Kein

Start von Diskette möglich

Diskette read failure - strike F1 Diskette defekt/unformatiert, austauschen to retry boot

Display adapter failed; using

Entweder Probleme mit dem primären

alternate

Videoadapter oder DIP-Schalter/Jumper für

farb/monochrom falsch eingestellt.

Entering Setup...

das BIOS Setup Programm wird aktiviert

Extended RAM failed at offset:

Zugriffsfehler während des Speichertests an

nnnn

Adresse xxxx ; eventuell sind die

Speichermodule nicht richtig eingesetzt oder

im BIOS falsch konfiguriert

nnnn Extended RAM Passed

nnnn KB erweiterter Speicher wurde

erfolgreich geprüft

Extended RAM not Passed

der erweiterte Speicher an der Offset-Adresse

nnnn funktioniert nicht bzw. ist nicht korrekt

konfiguriert

Failing Bits: xxxx

Hier wird die hexadezimale Nummer ist eine

Abbildung der Bits (im erweiterten, im

konventionellen oder im Schattenspeicher)

ausgegeben die den POST-Test nicht

bestanden haben.

Fixed Disk 0(1) Failure

Festplatte ist nicht korrekt angeschlossen.

Anschlüsse und Einstellung im BIOS-Setup

kontrollieren

Fixed Disk Controller Failure

Festplattenkontroller arbeitet nicht bzw. ist

nicht korrekt angeschlossen. Anschlüsse der

Festplatte und des Kontrollers kontrollieren

Gate A20 Failure

Das Betriebssystem konnte nicht in den

geschützten Modus gebracht werden. Das

Problem liegt auf dem Motherboard

Hard disk controller failure

Festplattenkontroller defekt

Hard disk failure

Festplattenfehler, mit Diskette starten und

dann Festplatte prüfen, Anschlüsse prüfen usw.

Hard disk read failure: Strike F1 eventuell ist die Festplatte defekt, Überprüfung to retry boot

wie vorher

Incorrect Drive A (B) Type - run Diskettenlaufwerk A (B) ist im BIOS-Setup Setup

nicht korrekt definiert

Invalid configuration

Speichergröße nicht korrekt konfiguriert oder

information - Please run SETUP Grafikkarte nicht korrekt konfiguriert oder program

Anzahl der Diskettenlaufwerke nicht richtig

angegeben. BIOS-Setup aktivieren. Speicher

und Grafikkarte werden üblicherweise vom

BIOS erkannt, Setup mit save verlassen

Invalid NVRAM media type

Das POST hat Probleme beim Zugriff auf das

CMOS-RAM festgestellt

Keyboard clockline failure

Tastatur oder Tastaturkabel nicht richtig

angeschlossen

Keyboard controller error

eventuell muss der Tastaturkontroller ersetzt

werden

Keyboard controller failure

siehe Keyboard controller error

Keyboard dataline failure

siehe Keyboard clockline failure

Keyboard error

Tastatur funktioniert nicht, Anschluss

überprüfen

Keyboard error nn

eine Taste der Tastatur sitzt fest, nn ist der

Scan - Code

Keyboard locked oder Keyboard Tastatur ist gesperrt, entsperren is locked: Please unlock

Keyboard locked - Unlock key

Die Tastatur wurde am Rechner mit dem

switch

Schlüsselschalter gesperrt, einschalten und

weiter mit der Startprozedur

Keyboard stuck failure

eine Taste der Tastatur sitzt fest, lockern durch

wiederholten Tastendruck bzw. neue Tastatur

Memory adress line oder

Mir sind 6 Fehlermeldungen bekannt die mit

Memory data line failure at oder Memory beginnen. Fehler in bestimmten Memory high address line

Speicherchips oder der mit diesen Chips

failure at oder Memory odd/

verbundenen Logik-Chips ev. ersetzen und

even logic failure at oder

Logik reparieren.

Memory parity failure oder

Memory write/read failure at ...

xxxxxh, read xxxxxh expecting

xxxxxh

Monitor does not match CMOS

Der Bildschirmtyp ist im Setup nicht korrekt

oder Monitor type does not

konfiguriert. Stellen Sie im BIOS VGA ein

match CMOS - run Setup

No boot device available -

Festplatte, Laufwerk oder Diskette ev. defekt,

strike F1 to retry boot

mehrfach testen und ggf. austauschen

No boot sector on hard disk -

Festplatte nicht formatiert. Bitte mit format /s

strike F1 to retry boot

formatieren

No timer tick

Zeitgeber-Chip auf der Hauptplatine defekt

Not a boot diskette - strike F1

Diskette im LW a: ist nicht als Startdiskette

to retry boot

formatiert

OS not found oder Operation

kein Betriebssystem gefunden.

system not found

Parity Check 1 (2)

Paritätsfehler auf dem Systembus (1) oder

dem E/A-Bus (2), das BIOS versucht die

Adresse zu finden, falls das nicht gelingt

erscheinen vier ????

Press <F1> to resume, <F2> to Irreparabler Fehler durch das POST

Setup oder F2 for SETUP

festgestellt. Mit F1 Startprozess fortsetzen, mit

F2 wird das BIOS-Setup zum Verändern von

Einstellungen aktiviert

Previous boot incomplet -

Der POST wurde erfolglos beendet, es wird zu

Default configuration used

den Standardeinstellungen zurückgekehrt.

Setup auf Fehler überprüfen sonst wiederholt

sich der Vorgang. Könnte eventuell am "wait

state" liegen.

RAM failed at offset xxxx

Speicherfehler an Adresse xxxx ; eventuell

sind die Speichermodule defekt oder im BIOS

falsch konfiguriert.

Real time clock error

Die Echtzeituhr hat den Test nicht bestanden.

Eventuell muss das Motherboard repariert

werden.

Shadow RAM Failed at offset:

Beim POST wurde Fehler im Schatten-RAM

nnnn

festgestellt. Es wird die Adresse ausgegeben.

Shutdown Failure

Tatstaturkontroller oder die damit verbundene

Logik ist defekt.

System battery is dead -

Die Batterie ist leer. Austausch vornehmen und

Replace and run Setup oder

das Setup ausführen um das System neu zu

System battery failed

konfigurieren.

System BIOS shadowed

Das System-BIOS wurde zum schattierten RAM

kopiert.

System cache error - Cache

Der POST wurde vom Cache-Speicher nicht

disabled

bestanden und deshalb hat das BIOS den

Cache abgeschaltet.

System CMOS checksum bad -

Inhalt des CMOS-RAM ist beschädigt, falsch

run Setup

verändert oder verfälscht. Kann an einem

Programm liegen. System neu konfigurieren.

System RAM Failed offset:nnnn

Der interne Speicher hat den POST nicht

bestanden, es wird die Adresse ausgegeben in

der der Fehler liegt.

System timer error oder System Test der Echtzeituhr fehlgeschlagen. Eventuell time error

muss Motherboard repariert werden.

Time-of-day clock stopped

Fehler in der Echtzeituhr, kann ev. mit Setup

gelöst werden.

Timer chip counter 2 failed

Timer-Chip auf der Hauptplatine kontrollieren

und ev. austauschen.

Timer or interrupt controller bad Timer-Chip oder Interrupt-Controller defekt, austauschen.

UMB upper limit segment

Obergrenze der freigegebenen Segmente des

adress:nnnn

BIOS im UMB wird angegeben, sie können vom

virtuellen Speichermanager abgefragt werden.

Unexpected interrupt in protecd Der nicht zu maskierende Interrupt-Port (NMI) mode

kann nicht ausgeschaltet werden. Kontrollieren

Sie die mit dem NMI verbundene Logik.

Video BIOS shadowed

Das Video-BIOS wurde erfolgreich zum

Schatten-RAM kopiert.

Einige dieser Fehlermeldungen können auch im BIOS ausgeschaltet werden.

Über Sinn oder Unsinn dieser Maßnahme kann man streiten.

Sollte einer der oben genannten Fehler auftauchen, sollte man erst mal alle Komponenten und Kabel auf ordnungsgemäßen Sitz testen, bevor man sich fremde Hilfe holt oder gar resigniert.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: MR BIOS :.

Info: Hier finden Sie die Erklärungen für die Fehlersignale zum BIOS des MR BIOS, die bei eventuellen Problemen ertönen. Da es mir nicht möglich ist an weitere Infos zu kommen wird dieser Bereich nicht fortgeschrieben.

Fehlersignale(Beep Codes)

POST Codes

Unterstützte Motherboards

Auswahlmenü

Startmenü

.: Fehlersignale (Beep Codes) :.

L= Low, tiefer Ton H= High, hoher Ton

LH-LLL

Prüfsummenfehler; BIOS muss ausgetauscht, bzw. updated werden LH-HLL

Fehler des DMA-Seitenregisters; das Board ist defekt und muss getauscht werden

LH-LHL

Fehler im Selbsttest des Tastaturcontrollers; ev. Controller defekt, ggf. auf dem Board austauschen

LH-HHL

Fehler in der Speicher-Refresh-Logik; RAM Module auf korrekten Sitz überprüfen, falls der Fehler nicht behoben die Module vom Händler überprüfen lassen.

LH-LLH

Fehler im DMA-Kontroller (Master); Mainboard defekt, austauschen LH-HLH

Fehler im DMA-Kontroller (Slave)

LH-LLLL

Fehler in Speicherbank 0 (Mustertest); RAM Module auf korrekten Sitz überprüfen, falls der Fehler nicht behoben die Module vom Händler überprüfen lassen.

LH-HLLL

Fehler in Speicherbank 0 (Paritätslogik); siehe oben

LH-LHLL

Fehler in Speicherbank 0 (Paritätsfehler); siehe oben

LH-HHLL

Fehler in Speicherbank 0 (Fehler im Datenbus); siehe oben

LH-LLHL

Fehler in Speicherbank 0 (Fehler im Adressbus); siehe oben

LH-HLHL

Fehler in Speicherbank 0 (Lesefehler); siehe oben

LH-LHHL

Fehler in Speicherbank 0 (Lese-/Schreibfehler); siehe oben

LH-HHL

Fehler im Interrupt-Controller (Master-8259-Port 21h); Mainboard defekt, austauschen

LH-LLLH

Fehler im Interrupt-Controller (Slave-8259-Port A1h); siehe oben LH-HLLH

Fehler im Interrupt-Controller (Master-8259-Port 20h); siehe oben LH-LHLH

Fehler im Interrupt-Controller (Slave-8529-Port A0h);siehe oben LH-HHLH

Fehler im Interrupt-Controller (Adressfehler Port 20h/A0h); siehe oben LH-LLHH

Fehler im Interrupt-Controller (Master-8259-Port 20h); siehe oben LH-HLHH

Fehler im Interrupt-Controller (Slave-8259-Port A0h); siehe oben LH-LHHH

Fehler im System-Timer (8254, Kanal 0 - IRQ0); Mainboard defekt, austauschen

LH-HHHH

Fehler im System-Timer (8254, Kanal 0); siehe oben

LH-LLLH

Fehler im System-Timer (8254, Kanal 2 - Lautsprecher; siehe oben LH-HLLLH

Fehler im System-Timer (8254, OUT2 - Lautsprecher ermitteln); siehe oben

LH-LHLLH

Fehler beim Lese- und Schreibtest des CMOS-RAM; BIOS-Setup

ausführen um Fehler zu beheben

LH-HHLLH

Fehler in der Echtzeituhr (periodischer Interrupt/IRQ8); Mainboard defekt, austauschen

LH-LLHLH

Prüfsummenfehler des Video-RAM, Speicherfehler der Monochrom/

Farb-Bildschirmkarte, Fehler in der Adressleitung der Farb-

Bildschirmkarte; Grafikkarte bzw. Speicher der Karte defekt, austauschen

LH-HLHLH

Fehler im Tastaturkontroller; ev. Controller defekt, auf Board austauschen

LH-LHHLH

Paritätsfehler des Speichers; RAM Module auf korrekten Sitz

überprüfen, falls der Fehler nicht behoben die Module vom Händler überprüfen lassen.

LH-HHHLH

Fehler in einem E/A-Kanal; Board defekt, austauschen

LH-LLLHH

Testfehler des Gate-A20 wegen 8042-Timeout; Board defekt,

austauschen

LH-HLLHH

Gate-A20 blockiert im ausgeschalteten Status (A20=0); siehe oben LH-LHLHH

Echtzeituhr wird nicht aktualisiert; siehe oben

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Phoenix BIOS :.

Info: Hier finden Sie die Erklärungen für die Fehlersignale des Phoenix BIOS plus, Version 1.x und ab Version 4.x die ggf. ausgegeben werden.

Fehlermeldungen

Diagnose Codes

Fehlersignale(Beep Codes)

Routine Codes

POST Codes

Auswahlmenü

POST Ablauf

Startmenü

.: Fehlersignale (Beep Codes) :.

Award und Phoenix habe seit ihrem Zusammenschluss und seit der Version 6.0

als Phoenix-Award BIOS die gleichen Fehlersignale.

Wenn Fehlersignale nach einem BIOS Update ertönen, sollten Sie unbedingt einen CMOS-Reset machen und den PC dann wieder neu starten. Siehe auch!

1-1-3

CMOS - Fehler beim Schreiben oder Lesen; BIOS-Setup ausführen zur Fehlerkorrektur

1-1-4

BIOS ROM Checksumme fehlerhaft; BIOS austauschen oder

updaten

1-2-1

System - Timer defekt (Timer 1); Board defekt, austauschen

1-2-2

DMA - Controller defekt; Board defekt, austauschen

1-2-3

DMA - Controller defekt (Page Register); Board defekt,

austauschen

1-3-1

DRAM Refresh fehlerhaft - falsche BIOS-Einstellung oder

Mainboard defekt; RAM Module auf korrekten Sitz überprüfen, falls der Fehler nicht behoben die Module vom Händler überprüfen

lassen.

1-3-2

Kein 100 MHz DIMM eingesetzt; falsch installiert oder falsches DIMM eingesetzt

1-3-3

64 KB Basisspeicher defekt (Speicherchip/Datenleitung);

fehlerhaftes DIMM oder falsch eingesetzt

1-3-4

64 KB Basisspeicher defekt (Logikchip-Fehler); fehlerhaftes DIMM

oder falsch eingesetzt

1-4-1

64 KB Basisspeicher defekt (Adressleitung); fehlerhaftes DIMM

oder falsch eingesetzt

1-4-2

64 KB Basisspeicher defekt (Parity-Logik); fehlerhaftes DIMM oder falsch eingesetzt

2-x-x

64 KB Basisspeicher defekt; fehlerhaftes DIMM oder falsch

eingesetzt

2-1-1 bis 2-4-4 Fehler im RAM-Speicher; fehlerhaftes DIMM oder falsch eingesetzt 3-1-1

Master DMA Register defekt; defekte Platine

3-1-2

Slave DMA Register defekt; defekte Platine

3-1-3

Master Interrupt Register defekt; defekte Platine

3-1-4

Slave Interrupt Register defekt; defekte Platine

3-2-4

Tastatur-Controller defekt; ev. Controller defekt, auf Board austauschen oder defekte Platine

3-3-4

Grafikkartenspeicher defekt; fehlerhaftes Video-Subsystem,

Grafikkarte oder Grafikspeicher defekt, austauschen

3-4-1

Grafikkarte kann nicht initialisiert werden; fehlerhaftes Video-Subsystem oder Grafikchip defekt

3-4-2

Fehler beim Prüfen der Bildschirmsteuerung; fehlerhaftes Video-Subsystem, ev. Grafikkarten-Controller defekt, Monitor nicht angeschlossen oder Kabel defekt

4-2-1

Timer-Interrupt fehlerhaft; defekte Platine

4-2-2

Shutdown-Funktion fehlerhaft; defekte Platine

4-2-3

Fehler im Gate A20; defekte Platine

4-2-4

Unerwarteter Interrupt im ProtectedMode; defekte Platine

4-3-1

DRAM-Fehler oberhalb der ersten 64 KB RAM (Adresse 0FFFFh);

siehe 1-3-1 bis 1-4-2

4-3-3

Timer defekt (Timer 2);Board defekt, austauschen

4-3-4

Echtzeituhr defekt; oder defekte Platine

4-4-1

Serieller Port defekt; oder defekte Platine

4-4-2

Paralleler Port defekt; oder defekte Platine

4-4-3

Co-Prozessor-Fehler; Coprozessor defekt, austauschen.

Prozessoren welche den Coprozessor beinhalten, müssen komplett ausgetauscht werden. Dies ist ab dem 486er DX der Fall.

ab Version 4.x

1-2

1x lang 2x kurz Checksummenfehler im ROM

1-2-2-3

BIOS Checksumme falsch; BIOS austauschen oder updaten

1-2-3-1

Fehler im Timer-Baustein; Board ist defekt, austauschen

1-2-3-3

Fehler im DMA-Controller; Board defekt, austauschen

1-3-1-1

Test DRAM Refresh; RAM Module auf korrekten Sitz überprüfen, falls der Fehler nicht behoben die Module vom Händler überprüfen lassen.

1-3-1-3

Test 8742 Tastatur-Controller

1-3-3-1

Fehler im RAM (mir wurde berichtet das dieses Signal auch bei offenem Gehäuse gegeben wird) 1-3-4-1

RAM Fehler an Adresse xxxx

1-3-4-3

RAM Fehler bei Datenbit xxxx, beim niedrigsten Bit des SpeicherBus

1-4-1-1

RAM Fehler bei Datenbit xxxx, beim höchsten Bit des Speicher-Bus 1-4-2-1

CMOS-Fehler; BIOS-Setup zur Fehlerkorrektur ausführen

2-1-2-3

ROM Copyright ist fehlerhaft

2-2-3-1

Unerwarteter Interrupt

Sonstige Signale

Ein langer ca. 10 Sekunden dauernder Ton mit nachfolgendem Abschalten des Rechners bedeutet, dass der CPU-Lüfter nicht oder zu langsam läuft. Besonders schlimm, wenn der Lüfter neu ist... Besonders schlimm, wenn es ein neuer Lüfter mit 80mm X 80mm ist und das Board die niedrige Drehzahl von 3000 U/Min. nicht erkennt, bzw. nicht verarbeiten kann. Dann sollte im BIOS die Lüfterüberwachung für den CPU-Lüfter abgeschaltet werden (mit einem schnell drehenden kleinen Lüfter geht das). Allerdings ist diese Verfahrensweise bedenklich. Wenn der Lüfter tatsächlich einmal ausfällt, dann war's das...

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Phoenix BIOS :.

Info: Auf dieser Seite finden Sie die Erläuterungen zu den POST (Power On Self Test)

-Codes des Phoenix BIOS. Variationen von Version zu Version sind möglich.

Fehlermeldungen

Diagnose Codes

Fehlersignale(Beep Codes)

Routine Codes

POST Codes

Auswahlmenü

POST Ablauf

Startmenü

.: POST Codes :.

01 Prozessor wird getestet

02 CMOS-RAM wird getestet

03 BIOS-EPROM Checksumme ermitteln

04 Timer-Test

05 DMA-Controller wird getestet

06 DMA-Page-Register wird getestet

08 Speicher-Refresh

09 64-Kbyte-Basis Speicher-Test

0A Fehler im 64-Kbyte-Basis-Speicher

0B Parity-Logik wird getestet

0C Adressierung des 64-Kbyte-Basis-Speicher wird getestet 0D Parity Fehler

0E reserviert

0F reserviert

10 Bit 0 des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

11 Bit 1 des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

12 Bit 2 des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

13 Bit 3 des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

14 Bit 4 des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

15 Bit 5 des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

16 Bit 6 des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

17 Bit 7 des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

18 Bit 8 des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

19 Bit 9 des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

1A Bit A des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

1B Bit B des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

1C Bit C des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

1D Bit D des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

1E Bit E des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

1F Bit F des 64-Kbyte-Basis-Speichers wird getestet

20 zweiter DMA-Controller wird getestet

21 erster DMA-Controller wird getestet

22 erster Interrupt-Controller wird getestet

23 zweiter lnterrupt-Controller wird getestet

24 reserviert

25 lnterrupt-Vektoren laden

26 reserviert

27 Tastaturcontroller wird getestet

28 CMOS RAM wird getestet

29 CMOS Setup

2A reserviert

2B Videospeicher wird getestet

2C Videoadapter initialisieren

2D Videoadapter Test

2E Video ROM suchen

2F Videoadapter ok

30 Video-Adapter ROM ok

31 monochromer Adapter wird getestet

32 Coloradapter (40 Zeichen) wird getestet

33 Coloradapter (80 Zeichen) wird getestet

34 Timer Fehler

35 Shutdown Fehler

36 Gate A20-Fehler

37 Interrupt Fehler im Protected Mode

38 Speicherfehler im Bereich 01 000h-OA000h

39 Speicherfehler im Bereich 100000h-FFFFFFh

3A zweiter Timer ist defekt

3B Uhren- (CMOS - RAM) Fehler

3C Test der seriellen Schnittstellen

3D Test der parallelen Schnittstellen

3E Coprozessor wird getestet

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: MR BIOS :.

Info: Hier finden Sie begrenzt die Erklärungen für die POST Codes des BIOS für das MR BIOS. Da es mir nicht möglich ist an weitere Infos zu kommen wird dieser Bereich nicht fortgeschrieben.

Fehlersignale(Beep Codes)

POST Codes

Unterstützte Motherboards

Auswahlmenü

Startmenü

.: POST Codes :.

00 Kaltstart, Ausgabe des EDX Registers zu den I/O Ports 85h, 86h, 8Dh, 8Eh für den späteren Gebrauch

01 Initialisierung und Anpassung des KBD Controllers, ausschalten des CPU

Cache, Initialisierung des Onboard I/O Chipset, Größe und Test des RAM, Größe des Cache

02 Einschalten (Monitor, DMA, FDC, I/O Ports, Lautsprecher, NMI) 03 CMOS-Checksumme des BIOS ROM berechnet

04 Test des Seitenregisters

05 Einschalten des A20 Gate, Ausgabe des 8042 Selbsttests 06 Initialisierung ISA I/O

07 Warmstart und Anpassung des KBD Controllers, Initialisierung des Onboard I/

O Chipsets.

08 Refresh toggle test

09 Test des DMA Masterregisters, Test DMA Slaveregisters.

0A Basisspeicher 64k wird initialisiert

0B Test Master 8259 mask, test Slave 8259 mask

0C Test 8259 Slave, test 8259 slave's interrupt range, initialize interrupt vectors 00 - 77h, init KBD buffer variables.

0D Test des Timers 0, 8254 channel 0

0E Test 8254 Ch2, Lautsprecherkanal Speaker channel

0F Test RTC, CMOS RAM read/write test

10 Turn on Monitor, Show any possible error messages

11 Read and checksum the CMOS

12 Call Video ROM Initialization routines, Show Display signon message, Show ESC Delay message

13 Set 8MHz AT-Bus

14 Size and test the base memory, Stuck NMI check

15 No KB and PowerOn: Retry KB init

16 Size and test CPU Cache

17 Test A20 OFF and ON states

18 Size and test External memory, Stuck NMI check

19 Size and test System memory, Stuck NMI check

1A Test RTC Time

1B Determine Serial Ports

1C Determine Parallel Ports

1D Initialize Numeric Coprocessor

1E Determine Floppy Diskette Controllers

1F Determine IDE Controllers

20 Display CMOS configuration changes

21 Clear screens

22 Set/reset Numlock LED, perform Security functions

23 Final determination of onboard Serial/Parallel ports 24 Set KB Typematic Rate

25 Initialize Floppy Controller

26 Initialize ATA discs

27 Set the video mode for primary adaptor

28 Cyrix WB-CPU support, Green PC: purge 8259 slave, relieve any trapped IRRs before enabling PwrMgmt, set 8042 pins, Ctrl-Alt-Del possible now, Enable CPU Features

29 Reset A20 to OFF, install Adapter ROMs

2A Clear Primary Screen, Convert RTC to system ticks, Set final DOS timer variables

2B Enable NMI and latch.

2C Reserved

2D Reserved

2E Fast A20: Fix A20

2F Purge 8259 slave; relieve any trapped IRRs before enabling Green-PC. Pass control to INT 19 boot

32 Test CPU Burst

33 Reserved

34 Determine 8042, Set 8042 Warm-Boot flag STS.2

35 Test HMA Wrap, Verify A20 enabled via F000:10 HMA

36 Reserved

37 Validate CPU: CPU Step NZ, CPUID Check. Disable CPU features 38 Set 8042 pins (Hi-Speed, Cache-off)

39 PCI Bus: Load PCI; Processor Vector init'd, BIOS Vector init'd, OEM Vector init'd

3A Scan PCI Bus

3B Initialize PCI Bus with intermediate defaults

3C Initialize PCI OEM with intermediate defaults, OEM bridge 3D PCI Bus or PLUGnPLAY: Initialize AT Slotmap from AT-Bus CDE usage 3E Find phantom CDE ROM PCI-cards

3F PCI Bus: final Fast-Back-to-Back state

40 OEM POST Initialization, Hook Audio

41 Allocate I/O on PCI-Bus, logs-in PCI-IDE

42 Hook PCI-ATA chips

43 Allocate IRQs on the PCI Bus

44 Allocate/enable PCI Memory/ROM space

45 Determine PS/2 Mouse

46 Map IRQs to PCI Bus per user cmos, Enable ATA IRQs.

47 PCI-ROM install, note user cmos

48 If Setup conditions: execute setup utility

49 Test F000 Shadow integrity, Transfer EPROM to Shadow-RAM

4A Hook VL ATA Chip

4B Identify and spin-up all drives

4C Detect Secondary IRQ, if VL/AT-Bus IDE exists but its IRQ not known yet, then autodetect it

4D Detect/log 32-bit I/O ATA devices

4E Atapi drive M/S bitmap to Shadow-RAM, Set INT13 Vector 4F Finalize Shadow-RAM variables

50 Chain INT 13

51 Load PnP, Processor Vector init'd, BIOS Vector init'd, OEM Vector init'd 52 Scan PLUGnPLAY, update PnP Device Count

53 Supplement IRQ usage -- AT IRQs

54 Conditionally assign everything PnP wants

58 Perform OEM Custom boot sequence just prior to INT 19 boot 59 Return from OEM custom boot sequence. Pass control to 1NT 19 boot 5A Display MR BIOS logo

88 Dead motherboard and/or CPU and/or BIOS ROM.

FF BIOS POST Finished.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Phoenix BIOS :.

Info: Hier werden Ihnen die einzelnen Schritte erläutert, wie sie beim Power On Self Test (POST) des Phoenix-BIOS abgearbeitet werden. Geringe Abweichungen in der Testreihenfolge sind möglich.

Fehlermeldungen

Diagnose Codes

Fehlersignale(Beep Codes)

Routine Codes

POST Codes

Auswahlmenü

POST Ablauf

Startmenü

.: POST Ablauf :.

Testablauf

CPU

Die interne Funktion des CPU Chips wird getestet. z.B. ALE, IRQ Status, Request, ALU, Speicher R/W. Mögliche Fehlerquelle/n: die CPU oder der Clock Chip.

CMOS RAM

Der Speicherbereich des CMOS wird mit laufenden Bit Mustern getestet. Mögliche Fehlerquelle/n: der CMOS Chip.

ROM BIOS

Eine Prüfsumme des ROM BIOS wird erzeugt, indem alle Bits addiert werden. Dieser wird mit einem festgelegtem Wert verglichen. Mögliche Fehlerquelle/n: die BIOS

Chips.

Chip Sets

Andere zusätzliche Chips (OEM) werden auf richtige Funktion mit dem BIOS und der CPU getestet. Mögliche Fehlerquelle/n: das Chip Set.

PIT

Der programmierbare Interrupt Timer wird geprüft, um sicherzustellen, dass Interrupt Anfragen richtig ausgeführt werden. Mögliche Fehlerquelle/n: entweder der PIT oder Clock Chips.

DMA

Der DMA der CPU zum Speicher ohne Benutzung des BIOS wird getestet. Page Register, die den Memory Access bestimmen, werden auch getestet. Mögliche Fehlerquelle/n: die CPU, DMA oder Adressleitungen.

BASE 64K

Der erste 64K Block des Speichers wird getestet. Fehler ist entweder ein Speicher Chip oder eine Adressleitung.

SERIELL & PARALLEL

Diese Einheiten werden nicht getestet, aber die I/O Daten Bereiche werden für jede gefundene Einheit zugeteilt.

PIC

Der Controller für Interrupt Request wird getestet, um zu bestimmen, dass die richtigen Interrupt Request Levels adressiert sind. Mögliche Fehlerquelle/n: der PIC

Chip.

Tastatur Controller

Der 8240 Chip wird getestet für die richtige Funktion und enthält Scan Code Reaktion und A20, das der CPU erlaubt, im Protected Mode zu arbeiten. Fehler ist normalerweise 8240 Chip oder das Tastatur BIOS.

CMOS

Die Daten im CMOS werden überprüft und mit den BIOS Informationen verglichen.

Fehlerquelle im erweiterten Bereich: ein falsches Datensetup. Konstante Fehler nach einem Reset des CMOS ist entweder die Batterie, der CMOS Chip oder RTC.

Video Controller

Der Controller und das System ROM des Adapters werden getestet und initialisiert.

Mögliche Fehlerquelle/n: der Video Adapter.

RTC

Der Real Time Clock Chip wird getestet, um die richtigen Frequenzen für Video Color, CPU und DMA sicherzustellen. Mögliche Fehlerquelle/n: RTC, PIT oder der System Quarz.

CPU (Zurück aus Protected Mode)

Die CPU wird in Protected Mode geschaltet und kommt zurück zum POST, wenn im CMOS ROM Daten Bereich Byte 0F erkannt wird. Mögliche Fehlerquelle/n: die CPU, Tastatur Controller, CMOS Chip oder eine Adressleitung.

PIC

Zähler 2 wird getestet. Mögliche Fehlerquelle/n: der PIC Chip.

NMI

Der Nicht-maskierbare-Interrupt Anfrage-Vektor wird auf aktiven Zustand geprüft.

Mögliche Fehlerquelle/n: das CMOS, kann aber auch das BIOS, IRQ oder der CPU

Chip sein.

Tastatur

Die Tastatur wird geprüft auf Num Lock Caps und Shift Tasten. Mögliche Fehlerquelle/n: die Tastatur oder der Tastatur Controller.

Maus

(Wenn vorhanden und Tastatur Controller initialisiert.) Mögliche Fehlerquelle/n: der Adapter für die Maus.

SYSTEM RAM über 64K

Der Speicher über 64K wird in 64K Blöcken mit laufenden Bit Mustern getestet, wobei Parity eingeschaltet ist. Mögliche Fehlerquelle/n: kann ein angezeigter Bitfehler sein.

Festplatte/Floppy Controller

Die Controller werden auf korrektes Antwortverhalten bei BIOS Aufrufen getestet.

Mögliche Fehlerquelle/n: ein Controller Chip oder ein Laufwerk.

Shadow RAM Bereich

Der RAM Bereich zwischen 640K und 1M wird getestet. Fehler in diesem Test kann den POST stoppen, oder auch nicht. Ein CMOS Fehler kann erzeugt werden durch Ziehen des Floppy Controllers und dadurch dieser Bereich gelöscht werden. Dann kann Software benutzt werden, um diesen Bereich zu benutzen.

Option ROM

Das BIOS sucht nach einer ROM Signatur 55A im erweiterten Speicher. Das BIOS

initialisiert das ROM und hält den Test an, während das ROM den internen Test ausführt und den Status zurückgibt. Mögliche Fehlerquelle/n: das Adapter ROM oder ein Chip auf dem Board.

Cache

Der Controller Chip für den externen (zur CPU) Cache wird getestet. Mögliche Fehlerquelle/n: der Controller oder ein Speicher Chip.

Cache

Der interne Cache, den viele 486 Chips enthalten, wird getestet. Mögliche Fehlerquelle/n: der CPU Chip.

Hardware Adapter

Adapter für Video, Floppy, Festplatte, Seriell, Parallel werden getestet und initialisiert. Mögliche Fehlerquelle/n: einer der Adapter oder ein falsches CMOS.

Kassette

Jedes interne oder externe Kassettenlaufwerk wird getestet. Mögliche Fehlerquelle/

n: das Laufwerk oder der Controller.

Bootcodefehler

Jeder Fehler, der an diesem Punkt auftritt, ist normalerweise ein defekter Boot Record auf der Festplatte. Durch starten von einer Diskette kann dies überprüft werden. Benutzen Sie eine Diagnose Software, um den Fehler zu diagnostizieren.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Phoenix BIOS :.

Info: Auf dieser Seite finden Sie die Erläuterungen zu den Diagnose Codes die das Phoenix BIOS neben den Fehlersignalen und Fehlermeldungen auch noch ausgibt.

Fehlermeldungen

Diagnose Codes

Fehlersignale(Beep Codes)

Routine Codes

POST Codes

Auswahlmenü

POST Ablauf

Startmenü

.: Diagnose Codes :.

Code

Bedeutung

101

System-Interrupt

102

System-Timer

103

System-Timer-Interrupt

104

Protected-Mode Probleme

105

Tastatur-Kommunikation

106

Logic-Test

107

NMI-Test (Not Maskerable Interrupt)

108

System-Timer-Test

109

Probleme im Bereich der unteren 64KB RAM

161

Batterie/Akku leer oder eventuell defekt

162

Prüfsumme CMOS-RAM nicht korrekt

163

Zeit und/oder Datum nicht gesetzt

164

Speichergröße des CMOS-RAM nicht korrekt

201

Speicher

202

Speicher-Adressleitung 00 bis 15

203

Speicher-Adressleitung 16 bis 23

301

Tastatur fehlt

302

Tastatur blockiert

303

Tastatur- oder Systemfehler

304

Tastatur- oder Systemfehler

401

Monochromer Monitor oder Video-Adapter

501

Farbmonitor oder Video-Adapter

601

Floppy-LW oder Controller defekt

602

Auf der Diskette befindet sich kein Boot-Sektor

1780

Festplatte: LW 0

1781

Festplatte: LW 1

1782

Festplatte: Controller

1790

Festplatte: LW 0

1791

Festplatte: LW 1

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Setup :.

Info: Hier erhalten Sie einen, allerdings nicht vollständigen, Überblick zu den diversen Setups von Award, AMI und Phoenix sowie Award/Phoenix. Mehr Informationen finden Sie in der Setup Übersicht und ggf. bei den Einstell-Optionen.

Setup-Übersicht

Power Management Setup

BIOS Feature Setup

PnP and PCI Setup

Chipset Features Setup

Standard CMOS Setup

Integrated Peripherals

CPU Soft Menu

Startmenü

.: Setup-Übersicht :.

Wichtig für Besitzer eines Award 4.51 CG:

Nach Veränderung der Setupeinstellungen muss 2x gespeichert werden. Nach dem ersten Save and Exit, beim Hochfahren des Systems sofort die DEL-Taste drücken, nicht erst auf die CMOS-Fehlermeldung warten. Sonst funktioniert es wieder nicht!

Vergessen Sie nicht sich vor jeder Änderung des BIOS das BIOS Setup ausdrucken zu lassen bzw. aufzuschreiben. Wenn Sie ihren Drucker am USB Port angeschlossen haben bzw. wenn Sie ein Award BIOS ab Version 6.0 verwenden klappt es normalerweise mit dem ausdrucken nicht. Manche Boards bieten jedoch die Option an auch unter DOS mit USB arbeiten zu können. Dazu müssen Sie die Option USB Function for DOS auf Enabled stellen.

Award bzw.

AMI

Inhalt

Phoenix/Award

CPU SOFT MENU

Frequency/

Menüs für die Frequenz- und

oder SOYO

Voltage Control

Spannungskontrolle ggf. auch für

COMBO SETUP

oder Configure

Übertaktung

oder SpeedEasy

System

Die Werte wurden hier bereits vom

CPU SETUP oder

Frequency/

Hersteller richtig gesetzt bzw. vom BIOS

CPU Setup [Soft

Voltage

richtig erkannt. Sie können hier eigene

Menu™III] oder

Prozessor und Speichereinstellungen

CPU Setup [Soft

vornehmen, sowie PCIE-Frequenz und

Menu™II] oder

Northbridge Spannung verändern.

Processor Speed

Bei Einstellungen die Sie selbst

Control oder

vornehmen, achten Sie unbedingt auf

Frequency /

die Angaben im Handbuch bzw. in den

Voltage Control

Datenblättern.

oder µGuru-

Utility oder Silent

BIOS/HW

Monitoring oder

Voltage

Monitoring oder

Cell Menu oder

Ratio/Voltage

Control

System Monitor

Hardware

Hier finden Sie alle Angaben zu

oder SeePU &

Monitor Setup

Temperatur des Boards der CPU, diverse

Hardware

H/W Monitor

Spannungen sowie Drehzahl der Lüfter

Monitoring oder

von CPU und Gehäuse.

Special Features

Setup

PC Health Status PC Health Status Menüs für die Betriebssicherheit des oder SmartDOC

Hardware Health PC

Anti-Burn shield

Configuration

Hier können Sie einige Warnungen und

kritische Temperaturen für Ihren PC

einstellen, die Ventilatorgeschwindigkeit

und Netzversorgungsspannung Ihres PC

nachprüfen. Diese Eigenschaften sind

hilfreich für die Überwachung aller

wichtigen Parameters Ihres Systems.

Boot Seq &

---

Unter diesem Menü kann man diverse

Floppy Setup

Boot Einstellungen bzw.

Laufwerkseinstellungen vornehmen.

Speed Easy CPU

---

Einstellungen der CPU

SETUP

STANDARD CMOS STANDARD CMOS Menüs für die Grund-

SETUP

SETUP

Systemkonfiguration

Datum, Uhrzeit, Disketten-LW und

Festplattenparameter, Video-Modus

BIOS FEATURES

ADVENCED CMOS Menüs für die erweiterten

SETUP oder

SETUP

Leistungsmerkmale

ADVENCED BIOS

Shadow-RAM, Cache Bereiche und

FEATURES

Tastaturwiederholrate, Bootreihenfolge

usw.

CELL MENU

---

Dieses Menü beinhaltet einige wichtige

Einstellungen für CPU, AGP und den

Speicher sowie zur Übertaktung.

AGP & P2P

---

Hier kann man die notwendigen Werte

Bridge Control

für AGP einstellen

ADVANCED

ADVANCED CHIP Menüs für die Chipsatz-spezifischen

CHIPSET

SET SETUP

Einstellungen

FEATURES oder

CHIPSET

FEATURES SETUP

oder CHIP

Configuration

POWER

POWER

Menüs für die Energieverwaltung

MANAGEMENT

MANAGEMENT

Energiesparzentrale

SETUP oder

BIOS SETUP

Power Menu

PNP AND PCI

PCI/PLUG &

Menüs für: Interrupts für PCI und ISA

SETUP

PLAY SETUP

Komponenten

INTEGRATED

PERIPHERALS

Menüs für die integrierten

PERIPHERALS

SETUP

Peripheriegeräte

Controller- und Schnittstellen

Einstellungen für Onboard

IDE HDD AUTO

AUTO-DETECT

Automatische Erkennung der

DETECTION

HARD DISK

Festplatte ? und Eintrag im BIOS

Onboard IDE

---

Menü zur Einstellung diverser IDE-

Device Setup

Optionen

Onboard PCI

---

Unter diesem Menü können Sie diverse

Device Setup oder

Onboard Einstellungen für USB

OnChip PCI

Optionen, diverse Ports und LAN

Device

Anschlüsse vornehmen.

Onboard I/O

---

In diesem Untermenü können Sie

Chip Setup oder

diverse Controlleranschlüsse und Ports

SuperIO Device

einstellen.

USER PASSWORD CHANGE USER

Passworteinträge (verursachen die

PASSWORD

meisten Probleme weil die Passwörter

immer vergessen werden)

SUPERVISOR

CHANGE

Verwalter-Passwort für die BIOS-

PASSWORD

SUPERVISOR

Einstellungen

PASSWORD

LOAD SETUP

AUTO

Hier stehen die Werte die von den

DEFAULTS oder

CONFIGURATION Mainboardherstellern als optimal

Load Optimized

WITH OPTIMAL

eingetragen sind.

Defaults oder

SETTINGS

Load High

Performance

Defaults oder

Load Turbo

Defaults

LOAD BIOS

AUTO

Hier sind die Minimaleinstellungen,

DEFAULTS oder

CONFIGURATION damit das System überhaupt läuft.

Load Faile-Safe

WITH FAIL SAVE

Defaults oder

SETTINGS

Load BIOS Setup

Defaults

LOAD TURBO

---

Diese Option sollten Sie nur verwenden,

DEFAULTS

wenn Sie sich sicher sind das alle

Komponenten die Turboeinstellung

verkraften. Die Leistungsverbesserung

beträgt ca. 3-5%.

SAVE & EXIT

SAVE SETTINGS

Mit dieser Option werden die

SETUP

AND EXIT

Einstellungen gespeichert und das Setup

beendet.

EXIT WITHOUT

EXIT WITHOUT

So beendet man das Setup ohne

SAVING

SAVING

Speicherung

---

CHANGE

Hier können Sie falls vorhanden die

LANGUAGE SETUP Sprache auswählen.

SYSTEM

BIOS Security

Hier können Sie die

SECURITY

Features

Sicherheitseinstellungen für Ihren PC

oderSecurity

oder ihr Notebook vornehmen.

Settings

Vergessen Sie nicht die Daten sicher

aufzubewahren, sonst kann es sehr

teuer werden.

CPU Plug & Play

---

Diese Special Features Setup wird vom

III

System Hardware Monitor Chipsatz

benutzt. Sie können den Wert von jeder

Option manuell wechseln.

Wake Up Events

---

Hier kann man alle Einstellungen für das

oder Wakeup

WakeUp, aktivieren/deaktivieren des

Event Setup

Systems vornehmen.

IRQ Activity

---

Menü zur Einstellung der IRQs.

Monitoring

---

SiS Onchip IDE

In diesem Setup können Sie

Device

verschiedene Parameter für SiS OnChip

IDE-Geräte einstellen.

---

System Overview In diesem Menü wird ihnen die

Konfiguration des PC angezeigt.

MB Intelligent

Hier können Sie CPU und

Tweaker (M.I.T.)

Taktfrequenzen einstellen und

bestimmte Optionen auch für

Tuningzwecke verwenden.

Extreme Tweaker

Es gibt Boards bei denen Sie ein

Untermenü Extreme Tweaker finden. In

diesem Menü können die vielfältigsten

Optimierungen vorgenommen werden.

Sie sollten in diesem Menü wirklich

nur rumwerkeln wenn Sie auch Ahnung

haben, ansonsten kann ihr Board, CPU,

Speicher usw. auf der Strecke bleiben

FanEQ1 Control

In diesem Bereich können Sie je nach

BIOS eine Unmenge an Einstellungen für

die Temperaturregelung der einzelnen

Lüfter vornehmen. Gehen Sie damit

sehr sorgfältig um, ansonsten zerstören

Sie ihre CPU oder Grafikkarte.

USB Configuration Sie können hier diverse USB

Konfigurationen vornehmen. Die

Optionen Modulle Version und USB

Device zeigen die automatisch

erkannten Werte an, falls ein USB Gerät

erkannt wird.

Phoenix

Inhalt

Ähnlich wie im Award

BIOS

MAIN MENU

Datum, Uhrzeit, Disketten STANDARD CMOS SETUP

und Festplattenlaufwerke

ADVANCED HARD DISK Festplattenparameter und BIOS FEATURES SETUP , FEATURES

Transferrate

STANDARD CMOS SETUP

MEMORY CACHE

Cache Bereich

BIOS FEATURES SETUP

MEMORY SHADOW

Shadow-RAM

BIOS FEATURES SETUP

BOOT SEQUENCE

Festlegung des

BIOS FEATURES SETUP

Bootlaufwerkes

KEYBOARD FUTURES

Tastatureinstellungen

BIOS FEATURES SETUP

HARD DRIVES

Boot Laufwerk-Einstellung STANDARD CMOS SETUP

REMOVABLE DRIVES

Einstellungen für

---

Wechselmedien (z.B. ZIP)

ADVANCED MENU

PnP, Maus und Chipset

PNP AND PCI SETUP,

CHIPSET FEATURES SETUP

ADVANCED CHIPSET

Parity Check, Wait States, ---

CONTROL

Keyboard

SECURITY *4.0, 4.05,

Sicherheitsfunktionen

---

4.06

SERVER *4.05, 4.06

Servermanagement

---

POWER * 4.0, 4.05, 4.06 Energiesparfunktionen

Powermanagement

BiosFax * 4.05

Schnellstartfunktionen

---

* Habe ich in den angegeben Versionen gefunden. Falls es diese noch in anderen Versionen gibt, bitte über meine Homepage - BIOS-Hilfe Seite schreiben.

Die Setups für Notebooks und Laptops unterscheiden sich etwas von denen anderer PCs. Ähnliche gibt es auch jeweils bei AMI und Award.

Phoenix BIOS

Inhalt

Main Setup oder

Hier werden Systemeinstellungen wie Uhrzeit, Datum,

MAIN

Schnittstellen und Zeigegerät angeboten

Advanced Setup

Für erweiterte Funktionen

oder ADVANCED

Security Setup

Für Sicherheitsfragen

oder SECURITY

Power Setup oder Beinhaltet die Energiesparfunktionen POWER

Docking Setup

Zur Konfiguration von Docking Stations wenn das Notebook/

Laptop an die Dockingstation angeschlossen ist.

Boot Setup oder

Zur Festlegung und Konfiguration der Bootreihenfolge

BOOT

Exit

Zum Beenden des BIOS Setup

Stand: 13.11.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS spezial :.

Info: Immer wieder gibt es Probleme beim Start des PC. Manchmal banale Kleinigkeiten, manchmal Horror. Hier wird versucht Hilfe anzubieten.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Startmenü

.: Startprobleme :.

Stromversorgung

Lachen Sie nicht, auch das kann eine Fehlerquelle sein. Kabel rein, Kabel raus, wie schnell ist da mal vergessen ein Kabel anzuschließen. Kontrollieren Sie, ob der Lüfter läuft. Ist das nicht der Fall, erhält der PC meist keinen Strom.

Monitor

Auch der Monitor kann eine Fehlerquelle sein. Entweder er funktioniert gar nicht (schauen Sie ob eine Leuchtdiode brennt), oder das Monitorkabel ist defekt. Prüfen Sie auch, ob die Monitoreingänge richtig aktiviert sind. bei Monitoren mit "On Screen Display (OCD)" rufen Sie zuerst eine dieser Funktionen auf; die Menüs oder Funktionen müssten zu sehen sein.

BIOS-Signale

Anhand der BIOS-Signale lässt sich feststellen, welcher Fehler vorliegt, doch beim booten kommt solch ein Piepton selten vor. Sollte es dennoch der Fall sein, überprüfen Sie alle Steckverbindungen (Karten und Module).

Falsche BIOS-Einstellung

Falls der Rechner seinen Arbeitsspeicher gar nicht erst hoch zählt, oder nur teilweise, dann stimmen garantiert die Einstellungen im BIOS nicht. Entweder haben Sie selber was verstellt, oder was auch vorkommen kann, Windows 95 hat gepfuscht. Versuchen Sie dann mit "Load BIOS Defaults" und "Load Setup Defaults"

die Grundeinstellung herbeizuführen. Meist hilft das.

Konflikte

Es kann auch sein, dass sich Steckkarten gegenseitig blockieren. Entfernen Sie alle Karten bis auf die Grafikkarte. Bootet der Rechner fehlerfrei, dann Schritt für Schritt eine Karte nach der anderen testen bis Sie den Übeltäter gefunden haben.

Schneckentempo

Der PC startet normal, das BIOS durchläuft den POST (Power-On Self Test) und dann beginnt das Problem. Der PC entwickelt sich mit Anzeige der einzelnen Werte zur Schnecke. Windows laden dauert ungefähr eine Ewigkeit. Was nun?

Überprüfen Sie alle Steckkarten auf richtigen Sitz.

Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.

Überprüfen Sie den Sitz der Speichermodule.

Überprüfen Sie alle IRQs.

Überprüfen Sie den Sitz der Batterie.

Ready ???

Wer kennt das nicht, noch ńe Steckkarte und noch ńe Festplatte und dann gibt es ja auch noch CD-Brenner usw. usw. Doch mit einem Mal will der PC nicht mehr starten. Lapidare Feststellung, das BIOS bekommt kein "Ready"- Signal, weil das Netzteil überlastet ist. Jetzt gibt es die Möglichkeit bestimmte Komponenten zu entfernen, nein das war nur ein Scherz. Wirkungsvoll ist auch der Test 'step by step', nämlich nach dem Speichereibau und einsetzen der Grafikkarte booten und erst bei fehlerfreiem Lauf eine Karte nach der anderen einsetzen und jeweils wieder booten. Oder man kauft sich ein stärkeres Netzteil.

Oder man geht ins BIOS und nimmt diverse Einstellungen vor.

Beim AMI BIOS gehen Sie ins CMOS Setup und aktivieren "Setup, Advanced in neueren BIOS setzen Sie "Quick Boot" auf Disabled oder "Above 1 MB Memory Test"

auf Enabled.

Im Award BIOS setzen Sie unter "Bios Features Setup" den "Quick Power On Self Test" auf Disabled.

In neueren Phoenix BIOS setzen Sie unter "Main Boot Options" die Option "Floppy Seek" auf Enabled und in älteren "Quickboot" auf Disabled. Dadurch dauert der POST-Test länger, bzw. es wird auch der Speicher über 1MB getestet oder der Bootvorgang dauert länger. Das alles kostet Zeit, trägt aber dazu bei das dass BIOS

sein "Ready"- Signal bekommt.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Inside :.

Info: Hier erhalten Sie Hintergrund Informationen zum CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Wer sich weitergehend informieren möchte, dem sei entsprechende Literatur empfohlen.

CMOS

Pinnwand

RTC-CMOS-Speicher

Symbios-SCSI-BIOS

DualBIOS™

Auswahlmenü

ACPI-Funktion

Startmenü

.: CMOS :.

CMOS auslesen

Der CMOS Speicher befindet sich außerhalb des normalen Adress-Bereiches und kann keinen direkt ausführbaren Code enthalten. Er ist erreichbar durch IN und OUT

Kommandos über Port 70h und 71h. Um ein CMOS Byte zu

lesen, ist ein OUT Kommando an Port 70 nötig, mit Angabe der Adresse, die gelesen werden soll. Durch ein IN Kommando von Port 71h erhält man die gewünschten Informationen. Das nachstehende BASIC-Programm liest 128 CMOS Bytes Blöcke aus und zeigt diese am Bildschirm an.

Der CMOS RAM Speicher hat durch die Struktur des Port 70h eine obere Grenze von 128 Bytes. Nur die Bits 0-6 werden für das Adressieren verwendet, Bit 7 wird benutzt, um NMIs ein-(0) oder abzuschalten(1).

10 CLS

20 FOR x = 0 TO &H7F

30 OUT &H70, x

40 PRINT USING "\ \"; HEX$ (INP(&H71));

50 NEXT x

60 PRINT " "

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Daten BYTES. Dies sind acht Bit Werte und die werden von MSB nach LSB gelesen.

Organisation des CMOS Speichers / Clock

00h-0Eh ist definiert durch die Clock Hardware und alles andere muss danach kommen. Viele Hersteller arbeiten mit diesem Format im Bereich 10h-2Fh. Andere wenige wiederum verwenden das IBM Format - 30h-33h.

Die ersten 14 Bytes sind für die MC146818 Clock Funktionen reserviert und bestehen aus 10 Read/Write Daten Registern und 4 Status Registern. 2 davon sind Read/Write und 2 sind Read-Only. 10 Clock Daten Register (Bytes 00h-09h) 00h Sekunden

(BCD 00-59, Hex 00-3B)

Bit 7 ist Read-Only

01h Sekunden Alarm

(BCD 00-59, Hex 00-3B)

Wird nicht beachtet, wenn C0-FF

02h Minuten

(BCD 00-59, Hex 00-3B)

03h Minuten Alarm

(BCD 00-59, Hex 00-3B)

Wird nicht beachtet, wenn C0-FF

04h Stunden

(BCD 00-23, Hex 00-17, wenn 24 Std. Modus)

(BCD 01-12, Hex 01-0C, wenn 12 Std. Modus)

(BCD 81-92, Hex 81-8C, wenn 12 Uhr pm)

05h Stunden Alarm

(Gleich wie Stunden)

Wird nicht beachtet, wenn C0-FF

06h Tag der Woche

(01-07 - Sonntag=1)

07h Datum des Monats

(BCD 01-31, Hex 01-1F)

08h Monat

(BCD 01-12, Hex 01-0C)

09h Jahr

(BCD 00-99, Hex 00-63)

BCD/HEX Auswahl ist abhängig von Bit 2 von Register B (0Bh) 12/24 Std. Auswahl ist abhängig von Bit 1 von Register B (0Bh) . Alarm wird ausgelöst, wenn alle drei Alarm Byte Register mit denen der normalen Zeit übereinstimmen.

On-Chip Status Register Information (0Ah - 0Dh)

0Ah Status Register A (Read/Write) (usu 26h)

Bit 7 - (1) Zeit Update Zyklus läuft, Datenausgaben undefiniert (Bit 7 ist Read-Only)

Bit 6,5,4 - 22 Stufen-Teiler. 010b - 32.768 KHz Zeitbasis (Standard) Bit 3-0 - Auswahl Bits für Interrupt

0000b - kein

0011b - 122 Mikrosekunden (minimum)

1111b - 500 Millisekunden

0110b - 976.562 Mikrosekunden (Standard)

0Bh Status Register B (Read/Write)

Bit 7 - 1 Update Zyklus Enabled 0 Disabled

Bit 6 - 1 Periodischer Interrupt Enabled

Bit 5 - 1 Alarm Interrupt Enabled

Bit 4 - 1 Update-Ended Interrupt Enabled

Bit 3 - 1 Square-Wave Output Enabled

Bit 2 - Daten Mode = 0 BCD = 1 Binary

Bit 1 - 24/12 Stunden Wahl = 0 12 Stunden Modus = 1 24 Stunden Modus Bit 0 - Sommerzeit Enable = 0 Disabled = 1 Enabled

0Ch Status Register C (Read Only)

Bit 7 - Interrupt Anforderung Flag 1 wenn einer oder alle der Bits 6-4 [1] sind und zugehörige (Register B) Enabled sind (1 gesetzt). Generiert bei Triggerung IRQ 8.

Bit 6 - Periodischer Interrupt Flag

Bit 5 - Alarm Interrupt Flag

Bit 4 - Update-Ended Interrupt Flag

Bit 3-0 ???

0Dh Status Register D (Read Only)

Bit 7 - Gültiges RAM = 1 zeigt gute Batteriespannung = 0 zeigt leere oder nicht angeschlossene Batterie

Bit 6-0 ???

CMOS Speicher Organisation

Die letzten zwei Bytes der ersten hexadezimalen Dekade sind im PC-AT nicht spezifiziert, werden aber von vielen Systemen, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben, benutzt.

0Eh (PS/2) Diagnose Status Byte

Bit 7 - Wenn (1), hat die Clock keine Spannung

Bit 6 - (1) zeigt eine falsche Checksum an

Bit 5 - (1) zeigt eine falsche Konfiguration an. Power-On Test benötigt mindestens ein Floppy-Laufwerk

Bit 4 - (1) zeigt einen Fehler in der Speichergröße

Bit 3 - (1) zeigt einen Fehler bei Laufwerks- oder Controller Initialisierung Bit 2 - (1) zeigt eine falsch eingestellte Zeit

Bit 1 - (1) zeigt, dass installierte Adapter nicht mit der Konfiguration übereinstimmen

Bit 0 - (1) zeigt ein Time-out, während eine Adapter ID gelesen wird 0Fh Reset Code (IBM PS/2 "Shutdown Status Byte") 00h-03h Löst Power-On Reset aus

04h INT 19h Reboot

05h Tastatur Reset und Sprung auf 40h:67h

06h-07h reserviert

08h wird während des POST im Protected-Mode RAM Test benutzt 09h wird für INT 15/87h (Block-Move) Unterstützung verwendet 0Ah Sprung auf 40h:67h

0Bh-FFh Löst Power-On Reset aus

Die zweite Gruppe von Werten liegt zwischen 10h und 2Dh. Der Wert bei 2Eh-2Fh ist eine Byteweise Summe der Werte dieser Bytes. Die meisten BIOS generieren einen CMOS Checksum Error, wenn dieser Wert falsch ist.

Wenn eine universelle Definition auftritt, steht keine Identifikation. Wenn eine Definition für einen bestimmten Hersteller oder ein bestimmtes Modell steht, finden Sie die Identifikation in Form von [xxxx].

10h - Disketten-Laufwerks-Typ

Bits 7-4 - Erstes Diskettenlaufwerk

0h Kein Laufwerk

1h 360 KB 5 1/4 Laufwerk

2h 1.2 MB 5 1/4 Laufwerk

3h 720 KB 3 1/2 Laufwerk

4h 1.44 MB 3 1/2 Laufwerk

5h-Fh unbenutzt (??? 5h: 2.88 MB 3 1/2 Laufwerk ???)

Bits 3-0 Zweites Diskettenlaufwerk (Bits werden wie bei A gesetzt) Wenn ein PC ein 5 1/4" - 1.2MB als Laufwerk A: und ein 3,5" - 1.44MB als Laufwerk B: hat, hat das Byte 10h eine Wert von 24h. Hat ein PC nur ein 3.5" -

1.44MB Laufwerk, hat 10h einen Wert von 40h.

11h - (IBM-PS/2) Erster Festplattentyp Byte (00-FFh)

Wird ein IBM ESDI oder SCSI Controller verwendet, ist der CMOS Laufwerkstyp Null (00 - kein Laufwerk) und INT 13h wird auf das Controller ROM umgeleitet.

11h - (AMI) Tastatur-Geschwindigkeit Daten

Bit 7 Enable Geschwindigkeit (1 = An)

Bits 6-5 Verzögerung (Wartezeit vor Wiederholung)

00b 250 ms

01b 500 ms

10b 750 ms

11b 100 ms

Bits 4-0 Geschwindigkeit Zeichen/Sekunde z.B. 01010b = 12.0 Zeichen/Sek.

00000b - 300 01000b - 159 10000b - 75 11000b - 37

00001b - 267 01001b - 133 10001b - 67 11001b - 33

00010b - 240 01010b - 120 10010b - 60 11010b - 30

00011b - 218 01011b - 109 10011b - 55 11011b - 27

00100b - 200 01100b - 100 10100b - 50 11100b - 25

00101b - 185 01101b - 92 10101b - 46 11101b - 23

00110b - 171 01110b - 86 10110b - 43 11110b - 21

00111b - 160 01111b - 80 10111b - 40 11111b - 20

11h - (AMI) Erweiterte Setup Optionen

Bit 7 Maus Enabled

Bit 6 Speichertest über 1 MB

Bit 5 Generiert Clicks während Speichertest

Bit 4 Enable Speicher Parity Prüfung

Bit 3 Anzeige für Setup-Taste während des Bootens

Bit 2 Speichern der benutzerdefinierten Laufwerksdaten am Anfang des Speichers, anstelle von 0030h:0000h

Bit 1 Anzeige und Abfrage der F1 Taste bei einem Boot-Error

11h - (AWARD) Konfiguration Bits

Bit 7 NumLock EIN nach dem Booten

Bit 6 IDE Block Mode Enabled

Bit 5 ???

Bit 4 Shadow ROM BIOS bei CC00-CFFF

Bit 3 Shadow ROM BIOS bei C800-CBFF

Bit 2 ???

Bit 1 BIOS Passwort Enabled

Bit 0 0 = Passwort kontrolliert nur das BIOS Setup 1 = Passwort, um das System zu starten

12h - (IBM PS/2) Zweiter Festplattentyp (00-FFh)

siehe 11h

12h - Festplattendaten

Bits 7-4 Erster Festplattenlaufwerks Typ

00 Kein Laufwerk

01-0Eh Festplatten Typ 1-14

0Fh Festplatten Typ 16-255 (aktueller Typ ist in CMOS RAM 1Ah) Bits 3-0 Zweiter Festplattenlaufwerks Typ (gleich wie oben, außer dass der aktuelle Typ in CMOS RAM 1Bh steht)

Ein PC mit einem Laufwerk Typ 2 (20 MB - ST-225) hat 20h in Byte 12h.

Einige Controller mit eigenem ROM benötigen Typ 0, um das ROM BIOS

abzuschalten.

13h (AMI) Erweiterte Setup Optionen

Bit 7 Maus Enabled (1=An)

Bit 6 Speichertest über 1 MB (1=An)

Bit 5 Generiert Clicks während Speichertest (1=An)

Bit 4 Enable Speicher Parity Prüfung (1=An)

Bit 3 <ESC> um Speichertest abzubrechen (1=An)

Bit 2 Speichern der benutzerdefinierten Laufwerksdaten (1 = Typ 47 Datenbereich bei Adresse 0:300h)

Bit 1 Anzeige und Abfrage der F1 Taste bei einem Boot-Error (1=An) Bit 0 NumLock bei Boot einschalten (1=An) 13h (PS/2 MCA) interne POST

Operationen

Bit 7 POST setzt VGA Information

Bit 6 RTC Batterie OK

Bit 5 ROM BASIC vom POST aufrufen

Bit 4 POST setzt Tastatur-Geschwindigkeit auf 30cps und 250ms Verzögerung anstelle 10.9cps / 500ms

Bit 3-2 unbenutzt oder unbekannt

Bit 1 Netzwerk Passwort installiert

Bit 0 Power-On Passwort installiert

13h - (AWARD) Konfiguration Bits

Bit 7 Tastatur-Geschwindigkeit setzen

Bit 4-6 Wiederholungsrate

000 = 6 cps

001 = 8 cps

010 = 10 cps

011 = 12 cps

100 = 15 cps

101 = 20 cps

110 = 24 cps

111 = 30 cps

Bit 2-3 Wiederholungsverzögerung

00 = 250 ms

01 = 500 ms

10 = 750 ms

11 = 1000 ms

Bit 1 ???

Bit 0 Beim Booten auf Diskette zugreifen

14h - PC-Ausstattung Byte

Bits 7-6 Anzahl der Diskettenlaufwerke (mind. ein Laufwerk)

00b 1 Laufwerk

01b 2 Laufwerk

10b ??? 3 Laufwerk

11b ??? 4 Laufwerk

Bits 5-4 Monitor Typ

00b Nicht CGA oder MDA (EGA & VGA)

01b 40x25 CGA

10b 80x25 CGA

11b MDA (Monochrome)

Bit 3 Anzeige Eingeschaltet (1 = An) (Ausschalten z.B. für Server ohne Monitor) Bit 2 Tastatur Enabled (1 = An) (Ausschalten z.B. für Server ohne Tastatur) Bit 1 Math Coprozessor Installiert (1 = An)

Bit 0 Diskettenlaufwerk Installiert (1 = An) (Ausschalten z.B. für Workstations ohne Laufwerk)

15h - Basis Speicher in KB, Niederes Byte

16h - Basis Speicher in KB, Höheres Byte

Der Wert in 15h-16h sollte der gleiche sein wie in 0:413h.

Wenn ein PC 640 KB (280h) Basis Speicher hat, steht ein Wert von 80h in Byte 15h und ein Wert von 02h in Byte 16h.

17h - Extended Speicher in KB, Niederes Byte

18h - Extended Speicher in KB, Höheres Byte

(manche Systeme akzeptieren nur 15 MB Extended bzw. 16 MB Gesamtspeicher.

Das Format ist gleich wie in 15h - 16h.

19h - Erster Extended Festplatten Typ

(nicht in den original PC-AT Spezifikationen enthalten, aber inzwischen universell benutzt, außer für PS/2)

0-Fh unbenutzt (braucht keine Erweiterung). Dies hat den Effekt, dass Typ 0Fh (15d) nicht verfügbar ist.

10h-FFh Erster Extended Festplatten Typ 16d-255d

1Ah - Zweiter Extended Festplatten Typ siehe 19h

1Bh - (AMI) Erste Festplatte (Typ 47) Benutzer definiert Anzahl der Zylinder, LSB

1Bh - (PHOENIX) LSB des Word zu 82335 RC1 (Roll Compare Register) 1Bh - (AWARD) Konfiguration Bits

Bit 7-4 ???

Bit 3 Shadow ROM BIOS bei DC00-DFFF

Bit 2 " " " " D800-DBFF

Bit 1 " " " " D400-D7FF

Bit 0 " " " " D000-D3FF

1Ch - (AMI) Erste Festplatte - Benutzer definiert Anzahl der Zylinder, High Byte 1Ch - (PHOENIX) MSB des Word zu 82335 RC1 (Roll Compare Register) 1Ch,1Dh - (AWARD) Passwort Gespeichert als Checksum oder CRC, Algorithmus unbekannt. (siehe Byte 11h für Enable/Disable)

1Dh - (AMI) Erste Festplatte Benutzer definiert Anzahl der Köpfe 1Dh - (PHOENIX) LSB des Word zu 82335 RC2 (Roll Compare Register) 1Dh - (AWARD) MSB der Passwort Checksum (siehe Byte 1Ch)

1Eh - (AMI) Erste Festplatte Benutzer definiert Write Precompensation Zylinder (WPC), Niederes Byte

1Eh - (PHOENIX) MSB des Word zu 82335 RC2 (Roll Compare Register) 1Eh - (AWARD) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Anzahl der Zylinder: Niederes Byte

1Fh - (AMI) Erste Festplatte Benutzer definiert Write Precompensation Cylinder (WPC), Höheres Byte

1Fh - (AWARD) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Anzahl der Zylinder, Höheres Byte

20h - (AMI) Erste Festplatte Benutzer definiert: Kontroll Byte Bits 7-6 unbenutzt (1)

Bit 5 Bad-Sektor-Map im letzten Zylinder + 1

Bit 4 unbenutzt (0)

Bit 3 mehr als 8 Köpfe

Bits 2-0 unbenutzt (0)

20h - (PHOENIX) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Anzahl der Zylinder -

LSB

20h - (AWARD) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Anzahl der Köpfe 21h - (AMI) Erste Festplatte Benutzer definiert Lande Zone, Niederes Byte 21h - (PHOENIX) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Anzahl der Zylinder -

MSB

21h - (AWARD) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Write Precomp (WPC), Niederes Byte

22h - (AMI) Erste Festplatte Benutzer definiert Lande Zone, Höheres Byte 22h - (PHOENIX) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Anzahl der Köpfe 22h - (AWARD) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Write Precomp (WPC), Höheres Byte

23h - (AMI) Erste Festplatte Benutzer definiert Anzahl der Sektoren pro Track 23h - (PHOENIX) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Write Precomp (WPC), LSB

23h - (AWARD) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Lande Zone, Niederes Byte

24h - (AMI) Zweite Festplatte Benutzer definiert Anzahl der Zylinder, Niederes Byte 24h - (PHOENIX) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Write Precomp (WPC), MSB

24h - (AWARD) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Lande Zone, Höheres Byte

25h - (AMI) Zweite Festplatte Benutzer definiert Anzahl der Zylinder, Höheres Byte 25h - (PHOENIX) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Park Zone, LSB

25h - (AWARD) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Anzahl der Sektoren per Track

26h - (AMI) Zweite Festplatte Benutzer definiert Anzahl der Köpfe 26h - (PHOENIX) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Park Zone, MSB

26h - (AWARD) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 49) Anzahl der Zylinder, Niederes Byte

27h - (AMI) Zweite Festplatte Benutzer definiert Write Precompensation Cylinder (WPC), Niederes Byte

27h - (PHOENIX) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Anzahl der Sektoren per Track

27h - (AWARD) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 49) Anzahl der Zylinder, Höheres Byte 28h - (AMI) Zweite Festplatte Benutzer definiert Write Precompensation Cylinder (WPC), Höheres Byte

28h - (AWARD) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 49) Anzahl der Köpfe 29h - (AMI) Zweite Festplatte Benutzer definiert Kontroll Byte (80h wenn die Anzahl der Köpfe gleich oder größer 8 ist)

29h - (PHOENIX) LSB Word zu INTEL 82335 CC0 (Compare Register) 29h -

(AWARD) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 49) Write Precomp (WPC), Niederes Byte

2Ah - (AMI) Zweite Festplatte Benutzer definiert Lande Zone, Niederes Byte 2Ah - (PHOENIX) MSB Word zu INTEL 82335 CC0 (Compare Register) 2Ah - (AWARD) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 49) Write Precomp (WPC), Höheres Byte

2Bh - (AMI) Zweite Festplatte Benutzer definiert Lande Zone, Höheres Byte 2Bh - (PHOENIX) LSB Word zu INTEL 82335 CC1 (Compare Register) 2Bh - (AWARD) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 49) Lande Zone, Niederes Byte

2Ch - (AMI) Zweite Festplatte Benutzer definiert Anzahl der Sektoren pro Track 2Ch - (PHOENIX) MSB Word zu INTEL 82335 CC1 (Compare Register) 2Ch - (AWARD) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 49) Lande Zone, Höheres Byte

2Dh - (AMI) Konfiguration Optionen

Bit 7 Weitek Coprozessor installiert (1 = An)

Bit 6 Diskettenzugriff, Abschalten für schnelleres Booten

Bit 5 Boot Reihenfolge

0 - Laufwerk C:, dann A:

1 - Laufwerk A:, dann C:

Bit 4 Boot Geschwindigkeit (0 - Niedrig; 1 - Hoch)

Bit 3 Externer Cache Enable (1 = An)

Bit 2 Interner Cache Enable (1 = An)

Bit 1 Schnelles Gate A20 nach Booten benutzen (1 = An)

Bit 0 Turbo Schalter (1 = An)

2Dh - (PHOENIX) Werte AAh oder CCh prüfen

2Dh - (AWARD) Erste Festplatte Benutzer definiert (Typ 49) Anzahl der Sektoren per Track

2Eh - Standard CMOS Checksum, Höheres Byte

2Fh - Standard CMOS Checksum, Niederes Byte

2Eh und 2Fh sind in den original IBM PC-AT Spezifikationen definiert und repräsentieren eine Byteweise Summe der Werte 10h - 2Dh. 00h - 0Fh und 30h -

33h sind darin nicht enthalten. Diese Definition wird von den meisten Herstellern, wie AMI, Compaq, Tandon, NEC, usw. benutzt.

30h - Extended Speicher in KB, Niederes Byte

31h - Extended Speicher in KB, Höheres Byte (dies spiegelt den Wert von Bytes 17h-18h)

32h - Jahrhundert Byte (BCD Wert für das Jahrhundert - aktuell 19) 32h - (IBM-PS2) Konfiguration CRC Niederes Byte. CRC für Bereich 10h-31h 33h - Information Flag

Bit 7 128K (dies zeigt das Vorhandensein der speziellen 128 KB

Speichererweiterungskarte für den PC-AT an, die den Speicher von 512 KB auf 640

KB erweitert. (Alle getesteten PCs haben dieses Bit gesetzt.) Bits 6-0 ???

33h - (IBM PS/2) Konfiguration CRC Höheres Byte (siehe 32h)

33h - (PHOENIX) Bit 4 (000x 0000) des INTEL CPU Register CP0

34h - (AMI) Shadowing & Boot Password

Bits 7-6 Passwort Wahl

00b Disabled

10b Reserviert

01b Gesetzt

11b Boot

Bit 5 C8000h Shadow ROM (Bit 1 = An)

Bit 4 CC000h Shadow ROM (Bit 1 = An)

Bit 3 D0000h Shadow ROM (Bit 1 = An)

Bit 2 D4000h Shadow ROM (Bit 1 = An)

Bit 1 D8000h Shadow ROM (Bit 1 = An)

Bit 0 DC000h Shadow ROM (Bit 1 = An)

34h-3Ah - (AWARD) ??? unbenutzt ??? Alle Werte stehen auf FFh 35h - (AMI) Shadowing

Bit 7 E0000h Shadow ROM (Bit 1 = An)

Bit 6 E4000h Shadow ROM (Bit 1 = An)

Bit 5 E8000h Shadow ROM (Bit 1 = An)

Bit 4 EC000h Shadow ROM (Bit 1 = An)

Bit 3 F0000h Shadow ROM (Bit 1 = An)

Bit 2 C0000h Shadow ROM (Bit 1 = An)

Bit 1 C4000h Shadow ROM (Bit 1 = An)

Bit 0 Reserviert

35h - (PHOENIX) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Anzahl der Zylinder, LSB. Wird nur benutzt, wenn das Passwort NICHT benutzt wird.

36h - (PHOENIX) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Anzahl der Zylinder, MSB. Wird nur benutzt, wenn das Passwort NICHT benutzt wird.

36h - (AWARD)

Bit 6: IDE 32-bit Transfer Modus

37h - (IBM PS/2) Datum - Jahrhundert Byte

37h - (PHOENIX) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Anzahl der Köpfe.

Wird nur benutzt, wenn das Passwort NICHT benutzt wird.

38h-3Dh (AMI) Verschlüsseltes Passwort

38h-3Fh ??? (IBM PS/2) Verschlüsseltes Passwort.

38h - (PHOENIX) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Write Precomp (WPC). LSB Wird nur benutzt, wenn das Passwort NICHT benutzt wird.

39h - (PHOENIX) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Write Precomp (WPC). MSB Wird nur benutzt, wenn das Passwort NICHT benutzt wird.

3Ah - (PHOENIX) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Park Zone, LSB.

Wird nur benutzt, wenn das Passwort NICHT benutzt wird.

3Bh - (PHOENIX) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Park Zone, MSB.

Wird nur benutzt, wenn das Passwort NICHT benutzt wird.

3Bh - (AWARD) Konfiguration Bits

Bit 4-7 Bildschirm Farben im Setup

0 Gelb/Weiß auf Blau (Standard)

1 Magenta/Weiß auf Blau

2 Gelb/Schwarz auf Grün

3 Gelb/Grün auf Cyan

4 Schwarz/Gelb auf Cyan

5 Braun/Weiß auf Cyan

6 Weiß/Grün auf Rot

7 Weiß/Weiß auf Rot

8 Grün/Weiß auf Magenta

9 Gelb/Rot auf Magenta

Ah Rot/Weiß auf Grau

Bh Gelb/Weiß auf Grau

Ch Cyan/Weiß auf Grau

Dh Cyan/Gelb auf Schwarz

Eh Weiß auf Schwarz (Monochrome)

Fh Grün/Rot auf Schwarz

Bit 3 ??? Standard = 0

Bit 2 ??? Standard = 0

Bit 1 ??? Standard = 1

Bit 0 Enable Externen Cache

3Ch - (PHOENIX) Zweite Festplatte Benutzer definiert (Typ 48) Anzahl der Sektoren per Track. Wird nur benutzt, wenn das Passwort NICHT benutzt wird.

3Ch - (AWARD) Boot Konfiguration Bits

Bit 7 1 = Virus Warnung bei Booten abschalten

Bit 6,5 ???

Bit 4 Schneller POST Enabled

Bit 3,2 ???

Bit 1 Enable Turbo Schalter Eingang

Bit 0 0 = Boot von A, dann C 1 = Boot von C, dann A

3Dh - (AWARD) ???

3Eh - (AMI) Erweiterte CMOS Prüfsumme Höheres Byte (enthält 34h - 3Dh) 3Eh - (AWARD) Boot Konfiguration Bits

Bit 7 Shadow Video BIOS bei C000h

Bit 6,5 ???

Bit 4 Diskettenlaufwerk tauschen

Bit 3 ???

Bit 2 Bei Disketten-Laufwerk-Fehler während Booten nicht stoppen Bit 1 Bei Tastatur-Fehler während Booten nicht stoppen

Bit 0 Bei keinem Fehler während Booten stoppen

3Fh - (AMI) Erweiterte CMOS Prüfsumme

Niederes Byte (enthält 34h - 3Dh)

3Fh - (AWARD) ???

Ende der Original 64 CMOS RAM Bytes. Viele neuere Chips enthalten jetzt 128

Bytes und der IBM PS/2 hat die Möglichkeit für eine 2 KB CMOS-Erweiterung.

Die AMI HI-FLEX Beschreibung finden Sie weiter unten. Wenn der Chip nur 64

Bytes hat, werden die Adressen umgeleitet, so dass die Bytes 40h - 7Fh die selben Werte haben, wie die Bytes 00h - 3Fh.

Wenn der Chip nur 64 Bytes hat, werden die Adressen umgeleitet, so dass die Bytes 40h - 7Fh die selben Werte haben, wie die Bytes 00h - 3Fh.

40h ???

40h - (AWARD) Motherboard Chipset

Bit 7-1 ???

Bit 0 Automatische Konfiguration Enabled (Standard: 1=Enabled) 41h - (AMI)

Bits 7-6 IOR/IOW Wait-States

Bits 5-4 16-bit DMA Wait-States

Bits 3-2 8-bit DMA Wait-States

Bit 1 EMR Bit

Bit 0 DMA Clock Source

42h-43h ???

42h-44h - (AWARD) ??? Chipset Setup ???

44h - (AMI)

Bit 4 NMI Warnung bei Spannungsfehler

Bit 3 NMI Local Bus Time-out

45h - (AMI)

Bits 7-6 AT Bus 32-Bit Verzögerung

Bits 5-4 AT Bus 16-Bit Verzögerung

Bits 3-2 AT Bus 8-Bit Verzögerung

Bits 1-0 AT Bus I/O Verzögerung

45h - (AWARD) Motherboard Chipset

Bit 7 System BIOS Cacheable (Standard: 1=Enabled)

Bit 6 Video BIOS Cacheable (Standard: 1=Enabled)

Bit 6-0 ???

46h - (AMI)

Bits 7-6 AT Bus 32 Bit Wait-States

Bits 5-4 AT Bus 16 Bit Wait-States

Bits 3-2 AT Bus 8 Bit Wait-States

Bits 1-0 AT Bus Clock Source

46h bis 47h - (AWARD) ??? Chipset Setup ???

47h-50h ???

48h-4Fh - (AWARD) ??? unbenutzt ???

Alle Werte auf FFh

50h - (AWARD) PCI Bus Slot 1 Latency Timer 0-255 (Standard: 0) 51h - (AMI)

Bit 7 Bank 0/1 RAS Precharge

Bit 6 Bank 0/1 Zugriff Wait-States

Bits 3-2 Bank 0/1 Wait-States

51h - (AWARD) PCI Bus Setup

Bit 7 PIRQ0# Interrupt Triggerung

0 = Edge

1 = Level

Bit 6-2 ??? Standard: alle 1

Bit 0-1 Slot 1 IRQ Setup

00 = A-PIRQ0 (Standard)

01 = B-PIRQ1

10 = C-PIRQ2

11 = D-PIRQ3

52h ???

52h - (AWARD) PCI Bus Slot 2 Latency Timer 0-255 (Standard: 0) 53h - (AMI)

Bit 7 Bank 2/3 RAS Precharge

Bit 6 Bank 2/3 Zugriff Wait-States

Bits 3-2 Bank 2/3 Wait-States

53h - (AWARD) PCI Bus Setup

Bit 7 PIRQ1# Interrupt Triggerung

0 = Edge

1 = Level

Bit 6-2 ??? Standard: alle 1

Bit 0-1 Slot 2 IRQ Setup

00 = A-PIRQ1 (Standard)

01 = B-PIRQ2

10 = C-PIRQ3

11 = D-PIRQ0

54h-7Fh ???

54h - (AWARD) PCI Bus Slot 3 Latency Timer 0-255 (Standard: 0) 55h - (AWARD) PCI Bus Setup

Bit 7 PIRQ2# Interrupt Triggerung

0 = Edge

1 = Level

Bit 6-2 ??? Standard: alle 1

Bit 0-1 Slot 3 IRQ Setup

00 = A-PIRQ2 (Standard)

01 = B-PIRQ3

10 = C-PIRQ0

11 = D-PIRQ1

56h - (AWARD) ?? reserviert für PCI Bus Slot 4 Latency Timer ??

57h - (AWARD) PCI Bus Setup

Bit 7 PIRQ3# Interrupt Triggerung 0 = Edge 1 = Level Bit 6-0 ?? unbenutzt ??

Standard: alle 1

58h - (AWARD) ?? reserviert für PCI Bus Slot 5 Latency Timer ??

Bit 3: On-Board CMD IDE Mode 3

59h - (AWARD) ?? reserviert für PCI Bus Setup ??

5Ah - (AWARD) PCI Bus IRQ Setup

Bit 4-7 PIRQ1# Interrupt Leitung (0=nein, Bh=IRQ11, etc)

Bit 0-3 PIRQ0# Interrupt Leitung " " "

5Bh - (AWARD) PCI Bus IRQ Setup

Bit 4-7 PIRQ3# Interrupt Leitung (0=nein, Bh=IRQ11, etc.)

Bit 0-3 PIRQ2# Interrupt Leitung " " "

5Ch-5Fh - (AWARD) ??? unbenutzt ??? Standard: alle auf FFh 60h - (AWARD) Power Management

Bit 7 ???

Bit 6 Video Aus Methode

1 = V/H SYNC + Löschen (Standard)

0 = Bildschirm löschen

Bit 4,5 Video Aus Option

00 = Immer An (Standard)

01 = Suspend -> Aus

10 = Suspend, Standby -> Aus

11 = Alle Modes -> Aus

Bit 3 PM Kontrolle durch APM (1=Ja)

Bit 2 ???

Bit 0,1 Power Management Setup

00 Benutzer definiert

01 Abgeschaltet (Standard)

10 Minimales Stromsparen (40 Minuten für alles)

11 Maximales Stromsparen (20 Sekunden für alles)

61h - (AWARD) Power Management

Bit 7 PM Auslösung durch HDD Port Aktivität (1=Enable)

Bit 6 PM Auslösung durch LPT Port Aktivität (1=Enable)

Bit 5 PM Auslösung durch COM Port Aktivität (1=Enable)

Bit 4 HDD Abschaltung

Bit 0-3 HDD Zeit bis zur Abschaltung

0 Disabled

1-15 Zeit in Minuten

62h - (AWARD) Power Management

Bit 7-4 Stand-By Modus Einstellung (Benutzer definiert)

0 Abgeschaltet

1 20 Sekunden

2 1 Minute

3 5 Minuten

4 10 Minuten

5 15 Minuten

6 20 Minuten

7 30 Minuten

8 40 Minuten

Bit 0-3 Schlummer Modus Einstellung (Benutzer definiert) (Siehe Stand-By Modus oben)

63h - (AWARD) Power Management

Bit 7 PM Auslösung durch IRQ3 (COM2) Aktivität abschalten (1=Disable) Bit 6 PM Auslösung durch VGA Aktivität (1=Enable)

Bit 5 ??? (Standard auf 1)

Bit 4 PM Auslösung durch PCI/ISA Master Aktivität (1=Enable) Bit 0-3 Schlummer Modus Einstellung (Benutzer definiert) (Siehe Stand-By Modus oben)

64h - (AWARD) Power Management

Bit 7 PM Auslösung durch IRQ11 Aktivität abschalten (1=Disable) Bit 6 PM Auslösung durch IRQ10 Aktivität abschalten (1=Disable) Bit 5 PM Auslösung durch IRQ9 Aktivität abschalten (1=Disable) Kaskadierung auf IRQ2

Bit 4 PM Auslösung durch IRQ8 Aktivität abschalten (1=Disable) RTC Alarm Bit 3 PM Auslösung durch IRQ7 Aktivität abschalten (1=Disable) LPT1

Bit 2 PM Auslösung durch IRQ6 Aktivität abschalten (1=Disable) DiskettenLaufwerks-Controller

Bit 1 PM Auslösung durch IRQ5 Aktivität abschalten (1=Disable) LPT2

Bit 0 PM Auslösung durch IRQ4 Aktivität abschalten (1=Disable) COM1

65h - (AWARD) Power Management

Bit 7-4 ??? unbenutzt ??? Standard alle auf 1

Bit 3 PM Auslösung durch IRQ15 Aktivität abschalten (1=Disable) Bit 2 PM Auslösung durch IRQ14 Aktivität abschalten (1=Disable) Festplattencontroller

Bit 1 PM Auslösung durch IRQ13 Aktivität abschalten (1=Disable) Coprozessor Bit 0 PM Auslösung durch IRQ12 Aktivität abschalten (1=Disable) PS/2 Maus 66h-79h - (AWARD) ??? unbenutzt ??? Standard alle auf FFh 68h-6Fh - (AWARD) IDE Festplatten Parameter für das erste Laufwerk auf dem zweiten IDE Port

70h-77h - (AWARD) IDE Festplatten Parameter für das zweite Laufwerk auf dem zweiten IDE Port

7Ah - (AWARD) Erweiterte CMOS Prüfsumme, Höheres Byte 7Bh - (AWARD) Erweiterte CMOS Prüfsumme, Niederes Byte Award's erweiterte Prüfsumme ist die arithmetische Summe aller Bytes von 40h bis 79h (64d - 121d).

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Setup :.

Info: Hier erhalten Sie einen kleinen Überblick zum BIOS Feature Setup. Mehr Informationen finden Sie in der Setup Übersicht und ggf. bei den Einstell-Optionen.

Setup-Übersicht

Power Management Setup

BIOS Feature Setup

PnP and PCI Setup

Chipset Features Setup

Standard CMOS Setup

Integrated Peripherals

CPU Soft Menu

Startmenü

.: BIOS Features Setup :.

Man findet im BIOS-Feature-Setup bzw. Advanced CMOS Setup viele Möglichkeiten zum groben, aber effektiven Tuning.

So lässt sich z.B. der First- und Second-Level-Cache aktivieren/deaktivieren.

Wenn nur einer von beiden abgeschaltet ist, hat man schon massive Leistungseinbrüche zu verzeichnen.

Es lässt sich auch der Shadow-Memory konfigurieren, den Bootvorgang kann man einstellen und bei manchen BIOS-Versionen auch die Schnittstellen und die EIDE-Controller.

Die im Setup aufgeführten Optionen können selbstverständlich von BIOS zu BIOS

variieren, deshalb muss jeder das für sich passende suchen und ggf. finden.

Gehen Sie methodisch vor und überprüfen Sie Schritt für Schritt die Einstellungen.

Im Befehlsmenü finden Sie dafür die notwendigen Anregungen.

Vergessen Sie nicht sich vor jeder Änderung des BIOS, das BIOS Setup ausdrucken zu lassen bzw. aufzuschreiben. Wenn Sie ihren Drucker am USB Port angeschlossen haben bzw. wenn Sie ein Award BIOS ab Version 6.0 verwenden klappt es normalerweise mit dem ausdrucken nicht. Manche Boards bieten jedoch die Option an auch unter DOS mit USB arbeiten zu können. Dazu müssen Sie die Option USB Function for DOS auf Enabled stellen.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS spezial :.

Info: Nachstehend die Fehlersignale für das IBM BIOS, die Sie bei technischen Problemen zu hören bekommen. Sie finden nach langem Suchen sicherlich noch mehr Infos bei IBM.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Startmenü

.: IBM BIOS Signale :.

1 x kurz

POST wurde auf normale Weise beendet, das System ist

ok.

2 x kurz

POST Fehler, es liegt eine Störung im Video-System vor

Dauerton

Fehler in der Speisung des Motherboard

wiederholt kurz

Fehler in der Speisung des Motherboard

wiederholt lang

Fehlfunktion des RAM Bausteins

1x lang 1x kurz

Fehler auf dem Motherboard

1x lang 2x kurz

Fehler in der Bildschirmkarte (CGA, MDA)

1x lang 3x kurz

Fehler in der Bildschirmkarte (EGA)

1x lang 3x kurz 1x lang Kabel der Netzwerkkarte für Wake on LAN steckt auf Alert on LAN.

3x lang

Tatstatur-Interface-Fehler (3270)

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Inside :.

Info: Ein Überblick über die Inhalte des CMOS Speichers einer Echtzeituhr ( RTC -

Real Time Clock). Das BIOS und auch manche Programme beziehen von hier bestimmte Werte.

CMOS

Pinnwand

RTC-CMOS-Speicher

Symbios-SCSI-BIOS

DualBIOS™

Auswahlmenü

ACPI-Funktion

Startmenü

.: RTC-CMOS-Speicher :.

00

Sekunden

11

Reserviert

01

Sekundenalarm

12

Typ der Festplatten (Byte)

02

Minuten

13

Reserviert

03

Minutenalarm

14

Ausstattungs- (Equipment-) Byte

04

Stunden

15

Basis Speicher Low Byte

05

Stundenalarm

16

Basis Speicher High Byte

06

Wochentag

17

Erweiterter Speicher Low Byte

07

Monatstag (Datum)

18

Erweiterter Speicher High Byte

08

Monat (Datum)

19-2D ---

09

Jahr (Datum)

2E-2F

---

0A

Status Register A

30

Reserviert für das Low Byte des

erweiterten Speichers

0B

Status Register B

31

Reserviert für das High Byte des

erweiterten Speichers

0C

Status Register C

32

Date Century Byte

0D

Status Register D

33

Information Flag

0E

Diagnostic Status Byte

34-3F Reserviert

0F

Shutdown Byte

40-7F Reserviert für Chipsatzeinstellungen

10

Type des Disketten-LW

(Byte)

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Setup :.

Info: Hier erhalten Sie einen kleinen Überblick zum Chipset Features Setup. Mehr Informationen finden Sie in der Setup Übersicht und ggf. bei den Einstell-Optionen.

Setup-Übersicht

Power Management Setup

BIOS Feature Setup

PnP and PCI Setup

Chipset Features Setup

Standard CMOS Setup

Integrated Peripherals

CPU Soft Menu

Startmenü

.: Chipset Features Setup :.

Sie befinden sich hier in den tiefsten Tiefen der Chipsatz-Spezifizierung.

Unzählige Möglichkeiten Einstellungen vorzunehmen, von denen Sie viele gar nicht finden, weil der Hersteller sie mit bestimmten Werten versehen und dann versteckt hat.

Vieles ist möglich, bringt aber noch nicht einmal den überwältigenden Tempogewinn den Sie vielleicht erwarten.

Sie müssen, um korrekte Werte zu finden, wissen welcher Chipsatz verwendet wird, welche RAMs (FPM, EDO oder SDRAM) mit welcher Zugriffszeit (70 ns, 60 ns oder 50 ns?) eingesetzt sind.

Die Einstellmöglichkeiten weichen auch hier von BIOS zu BIOS ab. Aber es dürfte Ihnen nicht schwer fallen mit Hilfe der Befehlsübersicht die richtige Einstellung in Ihrem BIOS zu finden.

SDRAM - Unterstützung

Die modernen Boards unterstützen SDRAM-Module und bieten gleichermaßen Sockel für die PS/2-Speicher als auch für SDRAMs an. Eine Konfigurationsmöglichkeit der SDRAMs gibt es meistens nicht, da die Parameter in einem EPROM auf dem Chip untergebracht sind. Zu prüfen ist vor dem Einsatz auf jeden Fall, ob sich beide Speicherarten parallel betreiben lassen und auch die Größe der Module.

Normalerweise kommt es zu Problemen beim Parallelbetrieb, da die Module unterschiedliche Betriebsspannungen brauchen. Das PS/2-Modul benötigt 5 Volt, während die SDRAMs mit 3,3 Volt betrieben werden. Dies kann sowohl zu Zugriffsfehlern, als auch zum Crash der Module führen, da das Speicherinterface nicht zwei unterschiedliche Spannungen parallel liefern kann. Wenn Sie sich SDRAMs zulegen, sollten Sie darauf achten, dass Sie solche nehmen die optimal mit ihrem Board und dem verwendeten Prozessor zusammen arbeiten.

DDR RAM - Unterstützung

Achten Sie darauf ob ihr Board wirklich schon DDR RAM unterstützt. Beachten Sie auch ob und zu welchen Bedingungen Mischbetrieb möglich ist.

Vergessen Sie nicht sich vor jeder Änderung des BIOS das BIOS Setup ausdrucken zu lassen bzw. aufzuschreiben. Wenn Sie ihren Drucker am USB Port angeschlossen haben bzw. wenn Sie ein Award BIOS ab Version 6.0 verwenden klappt es normalerweise mit dem ausdrucken nicht. Manche Boards bieten jedoch die Option an auch unter DOS mit USB arbeiten zu können. Dazu müssen Sie die Option USB Function for DOS auf Enabled stellen.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS spezial :.

Info: Obwohl der Jahrhundertwechsel schon länger vorbei, hier Infos für all diejenigen welche noch ein altes Board haben oder gefunden haben und Jahr 2000

Wechsel Probleme auftauchen.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Startmenü

.: Jahr 2000 :.

AMI BIOS

gebaut vor dem 15.06.1995

Die Modifizierung des BIOS kann nur durch einen

Fachmann erfolgen. Ob das gelingt, dürfte fraglich

sein.

gebaut nach dem 15.06.1995 Ab hier gibt es keine Probleme. Die tauchen erst wieder im Jahr 2099 auf. Dann einfach mal hier

vorbeischauen wegen neuer Infos. ;-)

Award BIOS

gebaut vor dem 26.04.1994

Das Problem wird gelöst, indem man vor dem

Jahreswechsel den PC ausschaltet und am

Jahresanfang beim ersten Start die Uhrzeit neu

einstellt.

gebaut vom 26.04.1994 bis

Hier kannst man wählen zwischen einem BIOS-

31.05.1995

Update und dem täglichen neu einstellen der

Uhrzeit. Na dann Prost!!!

gebaut nach dem 31.05.1995 Null Problemo. Zurücklehnen und das neue Jahrtausend ohne Datumsprobleme genießen.

Phoenix BIOS

Gefahr erkannt

Phoenix hat das Problem mit dem Datum erkannt,

aber es gibt keine Möglichkeit anhand einer BIOS-

Versionsnummer festzustellen wann die

Datumsumstellung erkannt wird oder nicht. Als

Anhaltspunkt dürfte der 01.02.1995 gelten. Du

kannst nur testen und dann ggf. ein Update

besorgen. Im übrigen sind die Ausführungen auf

der HP von Phoenix zu diesem Problem zum

Heulen. Man sollte nicht glauben das man im

Technologiezeitalter lebt.

Award: BIOS Jahr-2000-tauglich machen

Wer sein BIOS für das Jahr 2000 tauglich machen will, hat jetzt die Möglichkeit. Mit Millenium/Pro bietet Award Software eine ISA-Karte an, die das Problem für das BIOS von x86-basierten PC lösen soll. Millenium/Pro passt in einen 8-Bit ISA- oder EISA-Slot und schaltet nach Angaben von Award die innere Uhr auf das Jahr 2000

um. Wer das BIOS seines Computers auf Jahr-2000-Tauglichkeit testen will, konnte sich das kostenlose Programm Millenium/Pro Check von der Web-Site herunterladen. Die ISA-Karte kostete ca. 80 Dollar und war auch bei Award Software, Tel.: 089 - 575750, Fax: 089 / 57 59 98 in Deutschland erhältlich.

Wer ein teures Board mit integrierten Komponenten, wie z.B. SCSI-Hostadapter oder Soundchip besitzt, kann es sich überlegen ob ca. 80 € für eine ISA Steckkarte ausgibt. Die Firma Unicore (Tel. 089-90 04 79 0 , http://www.unicore.com hat diese Millenium/Pro Karte angeboten.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Inside :.

Info: Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die ACPI - Funktion (Advanced Configuration and Power Interface). Für weitergehende Infos gibt es im Internet viele Adressen.

CMOS

Pinnwand

RTC-CMOS-Speicher

Symbios-SCSI-BIOS

DualBIOS™

Auswahlmenü

ACPI-Funktion

Startmenü

.: ACPI-Funktion :.

ACPI - Funktion (Advanced Configuration and Power Interface) Die ACPI-Funktion erlaubt es dem Betriebssystem, wenn es die notwendigen Voraussetzungen mitbringt, die Steuerung direkt über das Power Management und Plug and Play Funktionen eines PCs vorzunehmen. Zum zweiten muss die Hardware, alle Geräte und zusätzlichen Karten, sowie die Treiber alle ACPI-Funktionen voll unterstützen.

Beim Betriebssystem beginnt dies ab Windows 98. Hinzukommt die bereits in Entwicklung befindliche (und teilweise schon funktionierende) ACPI-Unterstützung (in Kernel 2.4) für Linux. Welche Hardware, Karten und Treiber Ihres Systems ACPI unterstützen, entnehmen Sie bitte den Handbüchern oder erkundigen Sie sich beim Hersteller/Händler.

Wer weitergehende Informationen will, sollte im Netz unter dem Begriff ACPI

suchen. Einen sehr interessanten Artikel finden Sie hier: http://www.heise.de/ct/

Redaktion/ciw/acpi.html

ACPI - Eigenschaften

Plug and Play (einschließlich Bus- und Geräteauflistung) und APM-Funktionen, die normalerweise im BIOS enthalten sind.

Power Managementsteuerung der jeweiligen Geräte, der eingebauten Karten (wobei einige Karten eventuell einen ACPI-erkennenden Treiber benötigen), Videoanzeige und Festplatten.

Eine Soft-off Eigenschaft, die es dem Betriebssystem ermöglicht, den PC

auszuschalten.

Die Unterstützung für multiple Wake up Ereignisse.

Geräte/Ereignisse die den PC

aufwecken können

...aus diesem Zustand

Stromschalter

Schlafmodus oder Strom-aus-Modus

RTC-Alarm

Schlafmodus oder Strom-aus-Modus

LAN

Schlafmodus oder Strom-aus-Modus

Modem

Schlafmodus oder Strom-aus-Modus

IR-Befehl

Schlafmodus

USB

Schlafmodus

PS/2 Tastatur

Schlafmodus

PS/2 Maus

Schlafmodus

Schlaf Taste

Schlafmodus

Unterstützung für eine Frontschaltfläche bzw. Schlafmodusschalter. Nachfolgend die Auswirkungen des Drückens auf den Schalter:

Systemzustand ist... ...drücken des Stromschalters ...ergibt folgenden Zustand

Aus

unter 4 sec.

Strom an

An

über 4 sec.

Suspend to RAM/Disk

Modus je nach Einstellung

An

unter 4 sec.

Standby

Schlaf

unter 4 sec.

Aufwecken

Erläuterung der Einstellungen S1 und S3

Der S1 (POS) Zustand (POS bedeutet "Power On Suspend"): Während das System im S1 Schlafzustand ist, verhält es sich wie im Folgenden beschrieben: Der Prozessor führt keine Anweisungen aus. Der komplexe Kontext des Prozessors wird beibehalten. " Der Dynamic RAM Kontext wird beibehalten. "

Die Stromressourcen sind in einem Zustand, der mit dem S1-Zustand des Systems kompatibel ist. Alle Stromressourcen, die eine Systemlevel-Referenz von S0 liefern, sind im OFF-Zustand. " Gerätezustände sind kompatibel mit den aktuellen Zustände der Stromressource. Nur Geräte, mit ausschließlichen Referenzen für Stromressourcen, die im ON-Zustand für einen gegebenen Gerätezustand sind, können sich in diesem Gerätezustand befinden. In allen anderen Fällen ist das Gerät im D3 (OFF) Zustand. " Geräte, die aktiviert werden, um das System zu wecken und dies aus ihrem aktuellen Gerätezustand heraus können, können einen Hardware-Event initiieren, der den Systemzustand zu S0 ändert. Dieser Übergang lässt den Prozessor die Arbeit dort wieder aufnehmen, wo er sie abgebrochen hatte. Für einen Übergang in den S1-Zustand braucht das Betriebssystem die Prozessorcache nicht zu leeren.

Der S3 (STR) Zustand (STR bedeutet Suspend to RAM):

Der S3 Zustand ist logischerweise niedriger als der S2-Zustand und soll mehr Strom sparen. Dieser Zustand verhält sich wie folgt: " Der Prozessor führt keine Anweisungen aus. Der komplexe Kontext des Prozessors wird beibehalten. " Der Dynamic RAM Kontext wird beibehalten. " Die Stromressourcen sind in einem Zustand, der mit dem S3-Zustand des Systems kompatibel ist. Alle Stromressourcen, die eine Systemlevel-Referenz von S0, S1 oder S2 liefern, sind im OFF-Zustand. " Gerätezustände sind kompatibel mit den aktuellen Zustände der Stromressource. Nur Geräte, mit ausschließlichen Referenzen für Stromressourcen, die im ON-Zustand für einen gegebenen Gerätezustand sind, können sich in diesem Gerätezustand befinden. In allen anderen Fällen ist das Gerät im D3 (OFF) Zustand.

" Geräte, die aktiviert werden, um das System zu wecken und dies aus ihrem aktuellen Gerätezustand heraus können, können einen Hardware-Event initiieren, der den Systemzustand zu S0 ändert. Diese Übergang lässt den Prozessor an seiner Boot-Position mit der Arbeit beginnen. Das BIOS initialisiert Kernfunktionen, wie es zum Verlassen eines S3-Zustands erforderlich ist und übergibt die Steuerung an den Firmware-Wiederaufnahmevektor. Lesen Sie hierzu bitte die ACPI-Spezifikation Rev.

1.0, Abschnitt 9.3.2 für mehr Details zur BIOS-Initialisierung. Von einem Softwarestandpunkt aus gesehen, ist dieser Zustand funktionsmäßig mit dem S2-Zustand identisch. Der Unterschied im Betrieb kann darin liegen, dass einige Stromressourcen, die im S2-Zustand aktiv waren, dem S3-Zustand nicht zur Verfügung stehen könnten. Daher könnten zusätzliche Geräte in den logischerweise niedrigeren Zuständen D0, D1, D2, oder D3 erforderlich werden, die es für S3 und S2 nicht braucht. Gleichermaßen funktionieren Weck-Events einiger Geräte in S2, aber nicht in S3. Da der Prozessorkontext im S3-Zustand verloren gehen kann, erfordert der Übergang in den S3-Zustand, dass das Betriebssystem allen

"unsauberen" Cacheinhalt auf DRAM überträgt.

Die oben genannten Informationen zu den Systemen S0 & S3 beziehen sich auf die ACPI-Spezifikation Rev. 1.0

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Setup :.

Info: Hier erhalten Sie einen kleinen Überblick zu den Integrated Peripherals. Mehr Informationen finden Sie in der Setup Übersicht und ggf. bei den Einstell-Optionen.

Setup-Übersicht

Power Management Setup

BIOS Feature Setup

PnP and PCI Setup

Chipset Features Setup

Standard CMOS Setup

Integrated Peripherals

CPU Soft Menu

Startmenü

.: Integrated Peripherals :.

In diesem Setup können Sie teilweise die auf dem Mainboard vorhandene Hardware an- oder abschalten sowie konfigurieren. Sie können zusätzlich IDE-Parameter einstellen, sowie die EIDE-Ports konfigurieren.

Bitte beachten Sie aber unbedingt die Hinweis die Ihrer Hardware hoffentlich in deutsch beiliegen.

Sie sollten, wenn Ihr PC vernünftig läuft, möglichst keine Veränderungen vornehmen.

Gehen Sie methodisch vor und überprüfen Sie Schritt für Schritt die Einstellungen.

Im Bereich Optionen finden Sie dafür die notwendigen Anregungen.

Vergessen Sie nicht sich vor jeder Änderung des BIOS das BIOS Setup ausdrucken zu lassen bzw. aufzuschreiben. Wenn Sie ihren Drucker am USB Port angeschlossen haben bzw. wenn Sie ein Award BIOS ab Version 6.0 verwenden klappt es normalerweise mit dem ausdrucken nicht. Manche Boards bieten jedoch die Option an auch unter DOS mit USB arbeiten zu können. Dazu müssen Sie die Option USB Function for DOS auf Enabled stellen.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS spezial :.

Info: Hier finden Sie einige Tools, die Ihnen vielleicht helfen, Ihr Passwortproblem oder ein anderes bestehendes Problem für Tuning und Test zu lösen.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Startmenü

.: Werkzeuge :.

Einige Programme die im Kompendium aufgeführt sind, findet man entweder nicht oder nur sehr schwer im Net oder nicht auf den angegebenen Homepages.

Deswegen stelle ich diese auf meiner Homepage http://www.bios-kompendium.de

unter Hilfsprogramme zum Download bereit.

Sämtliche Programme dürfen nur benutzt werden wenn man die Berechtigung dazu hat. Sie sollten nur von Fachleuten verwendet werden. Ich übernehme keine Haftung für Schäden aus dem Gebrauch.

Diese Programme finden Sie auf den Seiten der Anbieter

Programm URL

Zweck

Ibmm1

http://sysdoc.pair.com/cpu.html

Tuning von Cyrix-Prozessoren

Cx-Info

http://www.miro.pair.com/pciinfo/

index.html

Infos zu Cyrix Prozessoren

FastVid

http://web.inter.nl.net/hcc/FastVid

Tuning von Pentium-Pro

Prozessoren

HP gibt es nicht mehr, kann bei mir

Tweak BIOS im Downloadbereich runtergeladen

BIOS-Tuning Programm (sehr

werden.

gut, aber älter (2000))

Amidiag

http://www.megatrends.com/

utilities/

Testprogramm für die Hardware

PC-Analyser http://www.pcanalyser.de

Analysetool fürs BIOS und

CMOS

Stand: 19.02.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Inside :.

Info: Ich möchte Sie hier über interessante Aspekte eines doppelten BIOS wie z.B: des von GIGABYTE eingesetzten DualBIOS™, des von MSI eingesetzten Safe BIOS

810 sowie mittlerweile auch anderer doppelter BIOS informieren.

CMOS

Pinnwand

RTC-CMOS-Speicher

Symbios-SCSI-BIOS

DualBIOS™

Auswahlmenü

ACPI-Funktion

Startmenü

.: DualBIOS™ :.

Mittlerweile gibt es einige Boards mit doppeltem BIOS. Das DualBIOS™ von Gigabyte und das Safe BIOS 810 von MSI gehören zu den Vorreitern. Während Gigabyte mit 2 BIOS Chips arbeitet, wird das ganze bei MSI mit einem Chip erledigt.

"doppeltes BIOS"

"doppelte BIOS" steht für eine Konstruktion die Rücksicht auf die technische Entwicklung nimmt und gleichzeitig dem Sicherheitsbedürfnis entgegenkommt.

Ein oder zwei BIOS Bausteine auf dem Mainboard sorgen dafür, dass im Fall des Versagens, für den Fall eines Schadens durch fehlerhaftes Flashen oder auch durch den Angriff eines Virus, dem/der User/in ein zweites intaktes BIOS zur Verfügung steht.

Damit entfallen teure Kosten für Reparaturen und ein ungehindertes Weiterarbeiten ist gewährleistet.

Funktionsweise des "doppelten BIOS"

Während des Bootens wird die Startsequenz des BIOS überwacht, überwacht wird auch das ESCD Update sowie der gesamte Plug & Play Prüfvorgang. Wird dabei ein fehlerhaftes Start-BIOS erkannt, erfolgt eine automatische Umschaltung auf das Sicherheits-BIOS.

Sie können nach wie vor Ihr BIOS (Start- und/oder Sicherheits-BIOS) manuell über ein eingebautes Flashprogramm auf den neusten Stand bringen. Dabei wird vor dem Überschreiben automatisch überprüft ob das BIOS (Start- und/oder Sicherheits-BIOS) voll funktionsfähig ist, damit ein Totalausfall vermieden wird.

Nach dem Flashen erfolgt eine Überprüfung des veränderten BIOS auf Funktionsfähigkeit und zusätzlich werden beide BIOS auf Fehler durchsucht.

Wird festgestellt, dass ein BIOS durch Virenbefall oder andere Fehler nicht mehr funktionsfähig ist, wird automatisch beim Booten, vorausgesetzt die entsprechende Option ist aktiviert, das defekte durch das intakte BIOS ersetzt und das defekte BIOS wird vom intakten BIOS überschrieben. Damit ist die volle Funktionalität nach zwei Startvorgängen wieder gegeben.

Eine weitere Möglichkeit bietet sich an, indem man auswählt mit welchem BIOS

gestartet wird. Entweder mit dem Start-BIOS oder dem Sicherheits-BIOS. Eine wie ich meine, für Systemprofis eine sehr gute Möglichkeit. Zum Beispiel ein BIOS für Schnelligkeit und ein BIOS für Stabilität.

Anwendungsgebiet des "doppelten BIOS"

Meine ganz persönliche Meinung dazu ist die folgende.

Wer ganz sicher gehen und unnötige Ausgaben für den Schadensfall vermeiden will, sollte sich ernsthaft überlegen ob das nicht eine Alternative ist. Das gilt insbesondere für diejenigen unter Ihnen, die gern an allen Schrauben drehen.

Wer beruflich mit Servern und Workstations zu tun hat, bekommt mit dieser Technik ein hohes Maß an Sicherheit geliefert und spart eventuell nicht unbeträchtliche Stillstandskosten.

Selbstverständlich geht es auch ohne diese Technik, doch wenn sie schon angeboten wird, ist sie auch überlegenswert.

Gecrashtes Dual BIOS

Gigabyte bietet auf neueren Boards ein Feature an, das sich DualBIOS™ nennt. In zwei getrennten Flash-Bausteinen befindet sich jeweils das gleich BIOS. Wird beim Flashen einer neueren BIOS-Version ein Fehler gemacht, so hat man auf jeden Fall immer noch die "alte" Version im zweiten PROM parat. Ein Recovery von dort in den primären Baustein ist daher jederzeit möglich. Dazu muss erst das CMOS gelöscht werden (Jumper auf dem Mainboard, ca. 30 Min. umstecken). Danach sollte sich wieder "Leben" im Board befinden. Starten lassen bis zur Abfrage "Press F1 to enter Dual BIOS Utility", "F1" drücken und jetzt Achtung! Macht man etwas falsch, hat man u. U. das zerschossene BIOS im Backup!

Erstmal "Auto Recovery" auf "Disabled" setzen, ganz wichtig! Dann "Boot from Backup BIOS" auswählen, außerdem sollten "Wide Range Protection" und auch "Halt on BIOS Defects" auf "Disabled" gesetzt sein. Mit "F7" speichern und den Rechner neu starten. Wieder hinein ins "Dual BIOS". Jetzt wird nachgesehen, was in der letzten Zeile "BIOS Recovery" steht. Dort muss jetzt "Backup to Main" stehen. Ist dem so, dann mit "F5" das Recovery anstoßen. Zu guter letzt, wenn der Rechner wieder neu gestartet ist, im "Dual BIOS" "Boot from" wieder auf "Main BIOS"

setzen. Dann sollte der Rechner wieder (mit dem ursprünglichen BIOS) laufen.

Natürlich gehen bei dieser Prozedur alle manuell eingestellten BIOS-Werte verloren und müssen kontrolliert und ggf. neu eingestellt werden.

Hecki

Was tun wenn kein doppeltes BIOS vorhanden?

Wer kein Board mit DualBIOS hat, sich aber trotzdem absichern möchte, dem ist mit dem RD1 BIOS Savior! von IOSS gut geholfen. Nähere Informationen und auch

eine Kompatibilitätsliste finden Sie hier: http://www.ioss.com.tw/web/English.html

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Setup :.

Info: Hier erhalten Sie einen kleinen Überblick zum Power Management Setup. Mehr Informationen finden Sie in der Setup Übersicht und ggf. bei den Einstell-Optionen.

Setup-Übersicht

Power Management Setup

BIOS Feature Setup

PnP and PCI Setup

Chipset Features Setup

Standard CMOS Setup

Integrated Peripherals

CPU Soft Menu

Startmenü

.: Power Management Setup :.

Dies ist die Seite für alle diejenigen, welche ökologisch mit ihrem PC arbeiten wollen.

Allerdings hat alleine schon die Herstellung eines PCs, bis er auf oder unter Ihrem Schreibtisch steht, wenig mit Ökologie zu tun.

Die Energiemenge, die zur Herstellung Ihres PCs (inklusive Kosten für Rohstoffabbau, Herstellung und Transport) verbraucht wurde, ist bereits so hoch, das Sie wahrscheinlich keine Möglichkeit haben diese in einem normalen PC-Leben einzusparen.

Aber trotzdem sollten Sie versuchen Ihrem PC das Stromsparen anzugewöhnen.

Mit der Einstellung User define bekommen Sie die Möglichkeit, alles anzupassen, was es im Stromsparbereich anzupassen gibt.

Achten Sie jedoch darauf die Energiesparzyklen nicht zu kurz einzustellen, weil sonst Monitor und Festplatte darunter leiden können.

APM und ACPI sind die beiden derzeit verwendeten Stromsparfunktionen.

Während APM vom BIOS gesteuert wird, übernimmt bei ACPI das Betriebssystem die Steuerung.

Wenn Sie einen ACPI-PC haben ist es an und für sich egal was Sie im BIOS

eingestellt haben.

Trotzdem empfehle ich die Steuerung voll an das Betriebssystem abzugeben und im BIOS zu deaktivieren, es sei denn Sie arbeiten nur unter DOS. Falls Sie eine ACPI Option im BIOS haben, sollten Sie diese auf Enabled stellen.

ACPI wird von Windows ab Version 98 voll unterstützt, während LINUX noch nicht ganz so weit ist (es gibt noch kleinere Probleme). Dies funktioniert aber nur, wenn auch das BIOS ACPI unterstützt.

APM wird von Windows bereits ab Version 95 unterstützt. Weitere und detailliertere Aussagen finden Sie sowohl bei den Optionen bzw. unter der Windows Hilfe.

Vergessen Sie nicht sich vor jeder Änderung des BIOS das BIOS Setup ausdrucken zu lassen bzw. aufzuschreiben. Wenn Sie ihren Drucker am USB Port angeschlossen haben bzw. wenn Sie ein Award BIOS ab Version 6.0 verwenden klappt es normalerweise mit dem ausdrucken nicht. Manche Boards bieten jedoch die Option an auch unter DOS mit USB arbeiten zu können. Dazu müssen Sie die Option USB Function for DOS auf Enabled stellen.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: Auswahlmenü :.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Inside :.

Info: Manche Mainboards verfügen über ein integriertes SCSI-BIOS von Symbios.

Die Anwender erhalten damit eine kostengünstige Unterstützung durch SCSI-Adapter.

CMOS

Pinnwand

RTC-CMOS-Speicher

Symbios-SCSI-BIOS

DualBIOS™

Auswahlmenü

ACPI-Funktion

Startmenü

.: Symbios-SCSI-BIOS :.

Beachten Sie bitte, das es sich hier nur um einen groben Überblick handeln kann, da dauernd Änderungen stattfinden.

Falls Sie ein Mainboard mit dem Symbios-SCSI-BIOS haben, wird Ihnen beim Start folgende Meldung angezeigt:

>Press CTRL-C (Strg+C) to start Configuration Utility< . Nach kurzer Zeit befinden Sie sich im Konfigurationsprogramm.

Das Konfigurationsprogramm ist menügesteuert. Falls Sie die Grundkonfiguration wieder einstellen wollen, müssen Sie Strg+A nach dem Zählen des RAM-Speichers drücken.

Standardeinstellungen (Global)

Einstellung

Standard

Einstellung

Standard

SCAM Support

On

Parity Checking

Enabled

Host Adapter SCSI 7

Scan Order

Low to High (0-

ID

max.)

Standardeinstellungen (Gerätespezifisch)

Einstellung

Standard

Einstellung

Standard

Synchronous

20

Data Width

8

Transfer Rate (MB/

sec

Disconnect

On

Read/Write I/O

10

Timeout (sec.)

Scan for Devices at Yes

Scan for SCSI LUNs Yes

Boot Time

Queue Tags

Enabled

-----

Sie können nur dann Adapter für Einstellungen auswählen, wenn diese mit dem Status On (aktiviert) versehen sind. Die Einstellungen können nur bei denen verändert werden die über nichtflüchtigen Speicher (NVRAM) verfügen (wird mit Yes angezeigt). Wenn Sie die Einstellung/en verändert haben, gehen Sie mit Quit aus dem Menü. Der Computer wird dann neu gestartet.

Adapter Boot

Sie können hier, wenn mehrere Symbios-Hostadapter

Order

installiert sind, die Reihenfolge der Initialisierung festlegen.

Sie müssend dazu ein Laufwerk auswählen und die

Eingabetaste drücken. Danach müssen Sie nach der

Eingabeaufforderung eine neue Bootsequenznummer

eingeben. Haben Sie für alle Adapter die richtige Reihenfolge festgelegt, drücken Sie ESC zum Verlassen des Menüs.

Change Adapter

Sie können unter dieser Option einen Hostadapter mit allen

Status

angeschlossenen SCSI-Geräten Aktivieren/Deaktivieren. Die

Änderung wird erst nach Verlassen des Menüs mit Quit und

einem Neustart wirksam. Einstellmöglichkeiten: On und Off

Display Mode

Unter dieser Option wird festgelegt, welche Daten der

Hostadapter und SCSI-Geräte während des Hochfahrens

angezeigt werden sollen. Einstellmöglichkeiten: verbose

(ausführlich) und terse (kurz, beschleunigt den Bootvorgang).

Mono/Color

Anzeigeoption für das Konfigurationsprogramm (farbig oder s/

w).

Language

hier gibt's nur englisch

Help

Unter dieser Option rufen Sie das Hilfemenü auf.

Quit

Beendet das Konfigurationsprogramm und startet den

Computer neu.

Menü - Utilities

Host SCSI ID

Unter dieser Option ist die SCSI-Kennummer (7) des

Hostadapters eingestellt. Sie sollten diese Nummer nicht

verändern, da dem Adapter so die höchste Priorität am SCSI-

Bus eingeräumt wird. Wenn Sie zwei Adapter an demselben

SCSI-Bus verwenden, sollten Sie dem einen eine noch nicht

verwendete Kennummer zuordnen, damit nicht die Vergabe

doppelt erfolgt.

Parity

Einige SCSI-Geräte erzeugen keine Parität, aus diesem Grund

kann man hier die Paritätsprüfung abschalten (Disabled). Für Symbios-Hostadapter gilt das nicht, da sie grundsätzlich

Parität erzeugen.

Achtung: Haben Sie die Paritätsprüfung deaktiviert, wird bei einer Neuzuordnung der Geräte nach einer automatischen

Trennung (Disconnect) trotzdem die Parität überprüft. Deshalb muss auch die Disconnect-Funktion für alle Geräte deaktiviert werden. Im Fall das ein Gerät die Paritätsprüfung beim

Disconnect nicht unterstützt, kann die Datenübermittlung nicht beendet werden, da die Neuzuordnung der Geräte blockiert ist.

Removable Media Sie können hier festlegen ob Wechselspeichermedien als BIOS-Support

Geräte verwendet werden. Das geht aber nur, wenn das

Wechselspeichermedium über die BIOS-Schnittstelle INT 13h

gesteuert wird und damit keinen Gerätetreiber braucht und

bootfähig ist. Es gibt allerdings Einschränkungen:

1. Das Laufwerk muss wie ein fest installiertes Laufwerk (die Speichermedien können nicht ausgetauscht werden) betrieben

werden.

2. Vor dem Hochfahren des System muss sich ein

Speichermedium im Laufwerk befinden.

3. Unterstützt werden aber nur Speichermedien mit 512 Bytes/

Sektor.

Einstellmöglichkeiten:

Nur ein als Laufwerk C: installiertes

Boot Drive Only Wechselspeicherlaufwerk kann als BIOS-Laufwerk verwendet werden.

None

Es werden keine Wechselspeicherlaufwerke

als BIOS-Laufwerke verwendet.

With Media

Sie können alle Wechselspeicherlaufwerke

Installed

als BIOS-Laufwerke verwenden.

SCAM Support

Unter dieser Option wird SCAM, ein Plug & Play-Protokoll für SCSI-Geräte (SCSI Configured AutoMatically) ab Version 4.x unterstützt.

Scan Order

Sie regeln unter dieser Option ob das BIOS des Hostadapters

und die Gerätetreiber die SCSI-Kennummern am SCSI-Bus in

aufsteigender (0-max.) oder absteigender (max.-09

Reihenfolge abfragen sollen. haben sie mehrere Geräte am

SCSI-Bus installiert, dann ändert sich durch die

Abfragereihenfolge auch die Reihenfolge der

Laufwerksbuchstaben.

Menü - Device Setup

Von im Geräteauswahlmenü ausgewählten Geräten wird ein

Gerätekonfigurationsmenü angezeigt. Wenn Änderungen vorgenommen werden, muss der PC neu gestartet werden.

Disconnect

Da SCSI-Geräte die Verbindung zum Bus während einer

Datenübertragung unterbrechen können, ist es möglich in

dieser Option dem Hostadapter mitzuteilen, ob dem

betroffenen Gerät ein Disconnect erlaubt wird. Für die neueren Geräte empfiehlt sich zu Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit die Einstellung On, während für ältere Geräte die

Deaktivierung (Off) besser ist.

Format Device

Diese Option führt eine LOW-Level-Formatierung für das

ausgewählte Laufwerk durch, bei der alle Daten verloren

gehen.

Read Write I/O

Bei dieser Option handelt es sich um die Einstellung für die Timeout (secs)

Wartezeit des Hostadapters bei Lese-/Schreibvorgängen bzw.

bei Überprüfungs- oder Suchbefehlen, bevor er versucht den

Vorgang zu wiederholen. Empfehlenswert ist es, den Wert auf

über 0 einzustellen, da dadurch eine zusätzliche Sicherung

beim Fehlschlagen eines Datenaustauschs erwirkt wird.

Scan for Device

Falls Sie ein bestimmtes Gerät dem System nicht zur

at Boot Time

Verfügung stellen wollen, müssen Sie hier No einstellen.

Haben Sie an einem Bus nur wenige Geräte angeschlossen,

können Sie durch Deaktivierung der SCSI-Kennummern den

Bootvorgang beschleunigen.

Scan for SCSI

Falls ein Gerät auf alle Kennummern (belegt/nicht belegt) für LUNs

logische Laufwerke antwortet, können Sie mit No diese Option für das betreffende Gerät deaktivieren.

SyncRate

Unter dieser Option wird die vom Hostadapter

(MegaBytes/sec) auszuhandelnde, die vom Hostadapter und SCSI-Gerät unterstützt werden muss, maximale Übertragungsrate

(Synchronisationsrate MB/s) festgelegt.

Width (bits)

Unter dieser Option wird die vom Hostadapter

auszuhandelnde, die vom Hostadapter und SCSI-Gerät

unterstützt werden muss, maximale Datenbreite (Breite - Bit) festgelegt. Die Option kann nur bei Hostadaptern, welche die 16 Bit-Datenübertragung unterstützen, eingestellt werden.

Queque Tags

Unter dieser Option können sie, wenn der Gerätetreiber

Queque-Tags versenden kann, das Versenden der Tags

während der I/O-Anforderung ein-/ausschalten (Enabled/

Disabled).

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Setup :.

Info: Hier erhalten Sie einen kleinen Überblick zum PnP and PCI Setup. Mehr Informationen finden Sie in der Setup Übersicht und ggf. bei den Einstell-Optionen.

Setup-Übersicht

Power Management Setup

BIOS Feature Setup

PnP and PCI Setup

Chipset Features Setup

Standard CMOS Setup

Integrated Peripherals

CPU Soft Menu

Startmenü

.: PnP and PCI Setup :.

Dies ist die Seite für Plug and Play ( Plug & Pray= reinstecken & beten oder besser Plug & Cry = reinstecken & weinen).

Jeder von Ihnen mag sich dazu seine eigenen Gedanken machen. Ich möchte hier auch nicht auf die Philosophie des PnP eingehen.

Nur soviel sei gesagt, Murphy ist überall. Das PnP and PCI Setup kontrolliert die Vergabe von Systemressourcen wie IRQs und DMAs. Bei IRQ-Problemen finden Sie meistens in diesem Bereich die Lösung.

Wenn Ihr System einwandfrei läuft, sollten Sie nichts ändern.

Falls Sie aber alte ISA-Karten verwenden, die nicht über PnP konfiguriert werden, können Sie hier entsprechende Reservierungen vornehmen.

Vergessen Sie nicht sich vor jeder Änderung des BIOS das BIOS Setup ausdrucken zu lassen bzw. aufzuschreiben. Wenn Sie ihren Drucker am USB Port angeschlossen haben bzw. wenn Sie ein Award BIOS ab Version 6.0 verwenden klappt es normalerweise mit dem ausdrucken nicht. Manche Boards bieten jedoch die Option an auch unter DOS mit USB arbeiten zu können. Dazu müssen Sie die Option USB Function for DOS auf Enabled stellen.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS spezial :.

Info: Ich möchte hier nur einen kleinen Einblick (nicht für Spezialisten und Fachleute) in die Funktionsweise des BIOS geben. Wer sich intensiver damit beschäftigen will, ist mit entsprechender Fachliteratur besser bedient.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Startmenü

.: Kleine BIOS Kunde :.

Deutschsprachige Literaturempfehlungen für diejenigen die sich intensiver mit dem BIOS beschäftigen wollen kann ich leider keine machen. Es gibt leider zu viele und zu viel davon sind für den Normaluser einfach nicht geeignet. Entweder weil am Thema vorbei geschrieben wurde oder weil vieles unverstaändlich ist.

Die Bedeutung des BIOS für den PC oder "Die Seele des Ganzen"

Das BIOS (Basic Input Output System) gehört zu den wichtigsten Bestandteilen des IBM-PC.

Es ist die Schnittstelle zwischen Hardware und der Software.

Aufgaben, die das BIOS erfüllen muss, sind unter anderem der Selbsttest und die Initialisierung des Computersystems.

Außerdem erfolgt die Initialisierung der Komponenten beim Einschalten und ggf. die Bereitstellung von Routinen, die es erlauben, die Systemkomponenten zu steuern und mit ihnen Daten auszutauschen.

Das BIOS muss so programmiert sein, dass es mit der Hardware konfliktfrei zusammenarbeitet.

Im allgemeinen ist es aus diesem Grund nicht möglich das BIOS beliebig auszutauschen.

Obwohl die Anpassung an die Hardware erfolgt, ist die Schnittstelle zur Software immer die gleiche.

Damit ist gewährleistet, dass diese auf jedem PC-System (IBM-kompatibel) funktioniert.

Das Arbeitsprinzip des BIOS

Beim Start erfolgt der POST (Power On Self Test), die System-Initialisierung und die Boot-Routine.

Danach der Runtime-Service mit Hardware-Interrupt und

Dienstprogrammverwaltung.

Die Hardware-Interrupt- und Dienstprogrammverwaltung sind die eigentliche Schnittstelle zwischen Hardware und Software.

Ja wo steckt es denn, das BIOS?

Der Hauptteil des BIOS zusammen mit dem dazugehörigen

Konfigurationsprogramm, dem Setup, befindet sich auf einem oder zwei ROM-Bausteinen (üblicherweise EPROMs oder EEPROMs; siehe Glossar) auf dem Motherboard. Auf manchen Boards gibt es ein doppeltes BIOS. Eines davon als Ersatz für den Ernstfall.

Der POST (Power On Self Test) hat nichts mit der Post zu tun ;-) Der Power On Self Test erfüllt die Aufgabe, die zentrale PC-Hardware und Hardware-Erweiterungen zu testen und zu initialisieren.

Am Anfang steht eine Sprunganweisung zu den POST-Routinen des BIOS.

Der Test beginnt immer bei der CPU, wenn dieser Test nicht erfolgreich ist, wird das System normalerweise angehalten.

Dann wird eine Checksumme über das BIOS gebildet und mit der im BIOS

gespeicherten verglichen.

Genauso wird mit dem batteriegepufferten CMOS-RAM der Echtzeituhr verfahren.

Danach erfolgen diese Tests, deren Reihenfolge verschieden sein kann.

Test und Initialisierung

DMA-Controller

Test und Initialisierung

Tastatur-Controller

Test

die ersten 64 KB des RAMs

Test und Initialisierung

Interrupt-Controller

Test und Initialisierung

Cache-Controller

Danach werden die verschiedenen Hardware-Erweiterungen getestet.

Das es die Aufgabe des POST ist, Fehler im System festzustellen, werden auch ggf.

Fehlermeldungen ausgegeben (siehe bei den einzelnen BIOS).

Wenn der POST erfolgreich beendet ist erlaubt das BIOS den Zugriff auf die Hardware, mit ihr Daten auszutauschen und sie zu steuern.

Der Umfang der Funktionen ist abhängig von den vorhandenen BIOS-Erweiterungen, reicht aber aus um die notwendigsten Fähigkeiten des IBM-PCs zu nutzen.

Das BIOS und seine Konfiguration

Da jeder PC über eine andere Hardwarekonfiguration verfügt, ist es notwendig, dass das BIOS entsprechende Infos über das System erhält.

Dafür stellt es ein Konfigurationsprogramm, das Setup, zur Verfügung, welches es erlaubt bestimmte Einstellungen, die die Hardware betreffen vorzunehmen.

Das beginnt bei der Uhrzeit, geht über Festplatten, Speicherbausteine, Plug&Play bis zu den Chipsätzen des Board und der Passwortsicherung.

Die Setup-Programme der jeweiligen Hersteller unterscheiden sich stark voneinander.

Man sieht das an der Anzahl, der manchmal textlich unsinnig abweichenden Optionen und der Menügestaltung.

Ich habe allerdings berechtigte Zweifel, dass dies dem/der User/in besonders zuträglich ist.

Plug & Play, oder der Weg durchs Tal der Tränen

Plug and Play ist (soll sein) ein Standard für PC-Hardware und Software, der von der Plug and Play Association definiert wird, um die Hardwarekonfiguration zu vereinfachen und das problemlose Starten des Rechners zu gewährleisten.

Für das PnP-BIOS sind daher unter anderem folgende Ziele gesetzt worden: maximale Unterstützung von PnP Komponenten

volle Kompatibilität zu nicht PnP Komponenten

Erkennung (Isolation), Nummerierung und Konfiguration von PnP Karten dynamische PnP Hardware Konfiguration durch Software (z.B. OS) Systemereigniserkennung und -behandlung

Runtime Configuration Support

BIOS Routinen, die es ermöglichen, der rufenden Software Informationen über PnP

Komponenten zur Verfügung zu stellen, und diese zu konfigurieren (ein für den Programmierer sehr wichtiger Teil).

Erkennung von PnP Hardware Ereignissen, und deren Behandlung zur Laufzeit (z.B. wenn eine Einsteckkarte ausgewechselt wurde).

Mit Plug and Play bietet sich bestimmt eine sehr gute Möglichkeit, Hardware Installationen zu vereinfachen. Allerdings müssten dann alle Komponenten den PnP-Standard unterstützen. Billig- und Ramschware hält sich garantiert nicht an den Standard. Es gibt aber hin und wieder auch bei den "Guten" Ausreißer. Außerdem muss aber auch das Betriebssystem in der Lage sein die Funktionalitäten des PnP zu nutzen. Die meisten tun dies auch, obwohl es hie und da noch Probleme gibt.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Setup :.

Info: Hier erhalten Sie einen kleinen Überblick zum Standard CMOS Setup. Mehr Informationen finden Sie in der Setup Übersicht und ggf. bei den Einstell-Optionen.

Setup-Übersicht

Power Management Setup

BIOS Feature Setup

PnP and PCI Setup

Chipset Features Setup

Standard CMOS Setup

Integrated Peripherals

CPU Soft Menu

Startmenü

.: Standard CMOS Setup :.

Hier stehen die grundsätzlichen Einstellungen des BIOS. Sie finden hier die Festplatten und sonstigen Laufwerke. Die Grafikeinstellungen, das Datum und die Zeit.

Werden alle Festplatten und Laufwerke richtig erkannt?

Dies ist die Startseite für Plug and Play ( Plug & Pray= reinstecken & beten, Plug & Cry = reinstecken & weinen). Jeder von Ihnen mag sich dazu seine eigenen Gedanken machen.

Ich möchte hier auch nicht auf die Philosophie des PnP eingehen. Nur soviel sei gesagt: "Murphy ist überall".

Tuning- oder Optimierungsmöglichkeiten finden sich hier nicht, aber Sie können ggf.

die Einstellungen verändern.

Vergessen Sie nicht sich vor jeder Änderung des BIOS das BIOS Setup ausdrucken zu lassen bzw. aufzuschreiben. Wenn Sie ihren Drucker am USB Port angeschlossen haben bzw. wenn Sie ein Award BIOS ab Version 6.0 verwenden klappt es normalerweise mit dem ausdrucken nicht. Manche Boards bieten jedoch die Option an auch unter DOS mit USB arbeiten zu können. Dazu müssen Sie die Option USB Function for DOS auf Enabled stellen.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS spezial :.

Info: Auf Grund ständiger Nachfragen habe ich hier etwas für das Thema Übertaktung aufgelistet. Dabei handelt sich sich keinesfalls um eine Anleitung zum Übertakten sondern nur um Hinweise.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Startmenü

.: Übertaktung :.

Ich gebe hier keine Anleitung zum Übertakten des PC sondern nur einige wenige Hinweise. Wer mehr wissen will muss sich schon auf die Tweakung- und Tuninseiten begeben, von denen es einige sehr kompetente gibt.

Man muss sich aber über die Gefahren beim Übertakten im Klaren sein, denn ohne ein gewisses Vorwissen führen die Versuche zu Schäden an der Hardware und zu Datenverlusten. Bei Schäden durch falsches Übertakten besteht kein Garantieanspruch gegenüber dem Hersteller.

Bevor Sie unkontrolliert an ihrem PC rumschrauben, sollten Sie auf jeden Fall für die Übertaktung relevante Sites, auch Tweaking-, Overclocking-, Tuning-Sites genannt, im Internet aufsuchen. So zum Beispiel: http://www.pctweaks.de/ oder http://www.

craft464.com/

Was ist Übertaktung oder auch Overclocking genannt?

Als Übertakten wird bei CPUs und anderen Komponenten die Erhöhung der Taktfrequenz über die vorgesehene Spezifikation hinaus bezeichnet.

Folgende Elemente lassen sich übertakten:

AGP

(Accelerated Graphics Port) -Frequenz

CPU

(Central Prozessing Unit) -Geschwindigkeit DDR

(Speicher) -Frequenz

FSB

(Front Side Bus) -Frequenz

PCI

(Peripheral Connect Interface) -Frequenz SRC

(Serial Reference Clock) -Frequenz

Wie errechnet man die erhöhte Frequenz?

Um die Frequenzen zu errechnen, brauchen Sie die unten genannten Formeln. Alle Formeln benutzen

die CPU-Frequenz gemeinsam. Jedes Teil der Formel lässt sich als Multiplikator oder Divisor/Teiler

von der CPU-Frequenz einsetzen.

AGP-Frequenz

= CPU-Frequenz / AGP Divisor

CPU-Geschwindigkeit

= CPU-Frequenz * CPU Taktrate

DDR-Frequenz

= CPU-Frequenz * DDR: CPU Rate

FSB-Frequenz

= CPU-Frequenz * FSB Multiplikator

PCI-Frequenz

= CPU-Frequenz / PCI Divisor

SRC-Frequenz

= CPU-Frequenz / SRC Divisor

Das System lässt sich in der BIOS Setup Utility konfigurieren, wo Sie die Werte (z.B.

"DDR:CPU Ratio", "CPU Clock Ratio" und "CPU Host Frequency") ändern können.

Anmerkung: Der FSB-Multiplikator von Hauptplatinen für Intel CPUs ist immer auf 4 festgelegt. AGP, PCI und SRC-Frequenzen werden in den BIOS Settings unter

"AGP/ PCI/ SRC Speed Setting" bestimmt.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Setup :.

Info: Hier erhalten Sie einen kleinen Überblick zum CPU Soft Menu. Mehr Informationen finden Sie in der Setup Übersicht und ggf. bei den Einstell-Optionen.

Setup-Übersicht

Power Management Setup

BIOS Feature Setup

PnP and PCI Setup

Chipset Features Setup

Standard CMOS Setup

Integrated Peripherals

CPU Soft Menu

Startmenü

.: CPU Soft Menu :.

Die meisten Mainboardhersteller haben mittlerweile das CPU Soft Menu im BIOS

ihrer Boards.

Eine schöne Sache, wenn man nicht mehr umständlich Jumper stecken muss.

Die CPU kann somit problemlos konfiguriert werden.

Bitte stellen Sie aber nur Werte ein, die Ihnen von der Hardware oder vom Handbuch vorgegeben werden.

Wenn Sie nämlich nicht aufpassen, wird aus der schönen Sache eine sehr unangenehme Angelegenheit.

Ich kann hier nicht im Detail auf die diversen Möglichkeiten des Softmenüs eingehen, da die Anwendung sich von Board zu Board unterscheidet. Beachten Sie sorgfältig die Hinweis bei den einzelnen Optionen und lesen Sie auf jeden Fall erst alle Hinweis im Handbuch, soweit vorhanden oder holen Sie sich die notwendigen Informationen auf der Homepage des Mainboard-Herstellers.

Sie können im CPU SOFT MENU TM unter anderem auch den FSB (FrontSideBus) einstellen.

FSB ist INTELs Bezeichnung für den Systembus, der die CPU [1] mit dem Second-Level-Cache (L2 Cache) mit einer Geschwindigkeit von 66/100/133 MHz - im Unterschied zum Back Side Bus - verbindet. 100 MHz FSB bedeutet, dass nicht der Rechner, sondern der Prozessorbus mit 100 MHz getaktet ist, wie es bei Pentium II/

III- oder AMD K6 2/3-Prozessoren üblich ist.

Die Zeiten, in denen man einfach den Multiplikator veränderte, um einen höheren Prozessortakt zu erhalten, sind an und für sich vorbei. AMD und Intel haben diese klassische Overclocking-Methode per "Multiplier-Lock" in ihren neuen Prozessoren deaktiviert. Einziger Ausweg, den Takt einer CPU über die "offizielle" Spezifikation anzuheben, führt nur noch über die Erhöhung des Bustaktes. Der neue CPU-Takt ergibt sich dann aus dem (erhöhten) Bustakt und dem (festen) Multiplikator.

Doch als Besitzer eines BX-Motherboards mit AGP-Grafikkarte stoßen Sie schnell an die Grenzen. Da der AGP-Teiler auf 2/3 des System-Busses festgestellt ist, halten nur wenige Grafikkarten solche Belastungen aus.

Alle Einstellungen zum übertakten lassen sich im Bios vornehmen. Neben den PCI-und AGP-Teilern kann man die Prozessorspannung in 0,05V-Schritten und den Front Side Bus in 1-MHz-Schritten übertaktungsfreundlich einstellen.

CPU-Core-Spannung als limitierender Faktor

Der limitierende Faktor beim Overclocking von AMD Duron und Athlon ist die Core-Spannung der CPU. Durch die Festlegung der vier Voltage-IDs liegt die maximal einstellbare Core-Spannung laut AMD-Spezifikation bei 1,85 Volt. Das hat zur Folge, dass beispielsweise der AMD Athlon 1000, der schon standardmäßig eine Spannung von 1,8 Volt verlangt, kaum höhere Taktraten verkraftet, da eine Spannungserhöhung nicht mehr möglich ist. Zusammen mit einem leistungsfähigen Kühlelement und Lüfter sind allerdings deutliche Taktsteigerungen möglich, wenn gleichzeitig die Core-Spannung erhöht wird.

Mit der Vorstellung immer schnellerer Duron-Prozessoren gibt es ein Problem: Sie benötigen für einen stabilen Betrieb bei Übertaktung eine höhere Spannung. Da sind dann selbst 1,85 Volt Core-Spannung nicht in jedem Fall ausreichend.

Weitere Einzelheiten finden Sie bei den jeweiligen Optionen.

Achten Sie bei der Einstellung der Spannungen unbedingt darauf das Sie nur die vorgegebenen Werte verwenden.

Vergessen Sie nicht sich vor jeder Änderung des BIOS das BIOS Setup ausdrucken zu lassen bzw. aufzuschreiben. Wenn Sie ihren Drucker am USB Port angeschlossen haben bzw. wenn Sie ein Award BIOS ab Version 6.0 verwenden klappt es normalerweise mit dem ausdrucken nicht. Manche Boards bieten jedoch die Option an auch unter DOS mit USB arbeiten zu können. Dazu müssen Sie die Option USB Function for DOS auf Enabled stellen.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS intern :.

Info: Hier finden Sie die notwendige Hilfe zum flashen des BIOS. Gehen Sie zusätzlich auf die Homepage ihres Motherboardherstellers für spezifische Anweisungen.

BIOS Identifikation

BIOS Optimierung

BIOS Update

Der Weg ins BIOS

Flash Anleitung

BIOS/Boot Logo ersetzen

Flash BIOS Reparatur

Auswahlmenü

Startmenü

.: Flash Anleitung :.

Wer Harakiri liebt, braucht die nachfolgenden wichtigen Hinweis nicht lesen ;-))

Achtung: Die folgende Anleitung beschreibt nur ein standardmäßiges Flashupdate, wie es auf den meisten Mainboards funktionieren sollte. Eine Garantie, dass es so auch bei Ihnen funktioniert, kann ich nicht geben. Schauen Sie zuerst immer bei ihrem Board- oder PC Hersteller nach ob es dort eine spezifizierte Anleitung gibt.

Warnung!!!

Machen Sie ein BIOS Update nur dann, wenn es unbedingt sein muss. Überprüfen Sie vorher alle Optionen auf ihre richtige Einstellung und korrigieren Sie diese gegebenenfalls. Bei neuem Speicher, einem neuen Prozessor oder anderer neuer Hardware kann ein Update durchaus Sinn machen. Eventuell auch um zu tunen.

Es gibt mittlerweile die Möglichkeit ein Update unter Windows zu machen. Ich persönlich empfehle ihnen, vor allem wenn ihnen die nötige Erfahrung fehlt, möglichst unter DOS ein Update zu machen. Es ist einfach sicherer.

Bevor Sie mit meiner Anleitung arbeiten, schauen Sie bei ihrem Boardhersteller nach ob es dort nicht eine deutschsprachige Anleitung gibt. Viele bieten diese mittlerweile an und in diesen Anleitungen werden eventuelle Besonderheiten des Boards berücksichtigt.

Benutzen Sie nur die BIOS-Version die für Ihr Board vorgesehen ist. Benutzen Sie nur das Flashprogramm das für Ihr BIOS vorgesehen ist. Prüfen Sie vor allen Dingen ob das Update für Sie notwendig ist. (Wenn es z.B. für IR ein Update gibt und Sie haben kein IR-Gerät installiert, dann brauchen Sie das update auch nicht.) Besorgen Sie sich alles bei ihrem Boardhersteller oder beim PC-Lieferanten wenn es sich um OEM Ware handelt und nicht beim BIOS Hersteller.

Ich persönlich rate von einem Update über das Internet bzw. über Windows dringend ab. Wenn irgend möglich sollten Sie ihr Update von Diskette bzw. CD

machen. Es ist der absolut sicherere Weg und Sie ersparen sich ggf. viel Ärger und manchmal auch Kosten.

Wichtige Hinweis vorab:

Übertaktung/Tuning deaktivieren

Achten Sie unbedingt darauf, dass ihr PC beim BIOS-Update weder übertaktet ist, noch anderweitig in den BIOS-Einstellungen (Speichertuning, Busfrequenz,...) Konflikte verursachen kann. Stellen Sie dazu ihre BIOS-Einstellungen auf: "Load Bios Defaults" , "Load Setup Defaults" , oder "Safe Settings" zurück. vergessen Sie nicht sich die alten Werte aufzuschreiben bzw. auszudrucken.

Vorgang

Erläuterung

01. BIOS-Version feststellen

siehe BIOS Up-to-date

Achten Sie auf die exakte Bezeichnung!!

02. BIOS Setup-Einstellungen

Sie sollten wenn möglich mit dem

notieren/speichern

Flashprogramm die CMOS-Einstellung

speichern, mindestens aber notieren.

Wer im BIOS Setup die Daten für seine

Festplatte/n von Hand eingetragen hat,

muss sich unbedingt die Werte notieren,

weil er sonst eventuell in Gefahr läuft nach

einem Update keinen Zugriff mehr auf die

Festplatte/n zu haben. Das BIOS stellt nach

einem Update automatisch die Werte ein,

die es vom ID-Befehl der Festplatte erhält.

Sind die Werte dann nicht identisch, ja

dann....

03. Update-Diskette erstellen

Zuerst sollten Sie die Diskette prüfen:

Arbeitsplatz - Laufwerk A - Eigenschaften -

Extras - Fehlerprüfung

Erstellen einer Startdiskette:

Unter DOS:

- Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das

Laufwerk ein.

- Bei der DOS-Eingabeaufforderung tippen

Sie bitte format A:/S und drücken Sie

anschließend die <Eingabetaste>.

Unter Win98: im Kontextmenü des

Diskettenlaufwerks auf Formatieren klicken,

bei Art der Formatierung auf Vollständig

klicken und bei Weitere Optionen auf

Systemdateien kopieren klicken.

Unter Win ME: Gehen Sie über die

Systemsteuerung und über Software zu

Startdiskette erstellen.

Unter Win 2000:

- Stecken Sie eine formatierte 1,44 MB-

Diskette in das Laufwerk.

- Legen Sie die Windows® 2000 CD in das

optische Laufwerk ein.

- Klicken Sie auf Start und wählen Sie

Ausführen.

- Tippen Sie in das Öffnen-Feld x:\bootdisk

\makeboot a: wobei x: für den

Laufwerkbuchstaben Ihres optischen

Laufwerks steht.

- Drücken Sie die <Eingabetaste> und

folgen Sie zum Fortfahren den Anweisungen

auf dem Bildschirm.

Das von MAKEDISK.BAT erzeugte und

zum booten nicht verwendete Programm

AVBOOT sollte von der Diskette entfernt

werden damit genügend Speicherplatz für

das abspeichern der alten BIOS-Version

verbleibt.

Unter Win XP:

- Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das

Diskettenlaufwerk.

- Klicken Sie auf Start auf dem Windows®-

Desktop und wählen Sie Arbeitsplatz.

- Wählen Sie das 3 1/2 Diskette-Symbol.

- Klicken Sie auf Datei auf dem Menü und

wählen Sie Formatieren. Daraufhin erscheint

ein Fenster: Formatieren von A:

- Wählen Sie bitte aus den

Formatierungsoptionen MS-

DOSStartdiskette erstellen und klicken dann

auf Starten.

Auf den so erstellten Disketten dürfen sich

nur folgende Dateien befinden: COMMAND.

COM, IO.SYS, MSDOS.SYS. Bei der

Kontrolle achten Sie darauf sich auch die

versteckten Dateien anzeigen zu lassen.

Sie erhalten das BIOS Update meistens

als EXE-Datei, die Sie dann auf die

vorgefertigte Systemdiskette entpacken

müssen.

Beachten Sie das zum Update immer zwei

Programme gehören. Einmal das eigentliche

Updateprogramm ( z.B. AWDFLASH.EXE

oder AMIFL.EXE) und die Update-

Datendatei ( eine .BIN-Datei für Award

oder eine .ROM Datei für AMI und

Phoenix).

Notieren Sie sich die Namen

der BIOS Dateien auf der Diskette, sie

werden später benötigt.

04. Update CD erstellen

Wer kein Diskettenlaufwerk hat, findet auf

dieser Site eine gute Anleitung zum

Erstellen einer Boot-CD: http://www.

biosflash.de/bios-boot-cd.htm

Legen Sie vor dem Updaten von CD in ihrer

C: Partition einen Ordner an, in den Sie die

Sicherung des alten BIOS abspeichern

können.

Ansonsten verläuft das Update genauso wie

von einer Diskette.

05. Eine weitere Möglichkeit mit Man könnte eine DOS 6.22 Bootdiskette Vorsicht anwenden

erstellen, die z.B. eine AUTOEXEC.BAT-Datei

mit nur einer Zeile enthält:

awd730.exe av61s027.bin /py /sn /cd /

cp /cc /R

Außerdem müssen sich auf der Diskette die

folgenden Dateien befinden: das AWARD-

Flash-Programm (z.B.: AWD730.EXE) und

die Binär-Datei für das Mainboard (z.B.:

av61s027.bin für Mainboard AV61). Nach

dem Booten von dieser Diskette erfolgt

automatisch das BIOS-Update mit der

Version AV61S027, wobei allerdings der

Inhalt des Flash-EPROMs zuvor nicht

gesichert wird. Zusätzlich werden einige

Einstellungen zurückgesetzt, um eventuellen

Problemen vorzubeugen (Clear DMI, Clear

CMOS). Nach dem Update erfolgt

automatisch ein Neustart (Reset).

06. BIOS Einstellungen vornehmen Booten Sie den PC und begeben Sie sich in das BIOS Ihres PCs. Dazu einfach beim

Bootvorgang die Entf-Taste bzw. die DEL-

Taste drücken.

AMI BIOS: Gehen Sie ins ADVANCED CMOS

SETUP

Award BIOS: Gehen Sie ins BIOS FEATURES

SETUP

Stellen Sie die Einträge EXTERNAL CACHE

und (CPU) INTERNAL CACHE auf

DISABLED. Verlassen Sie dann das BIOS

mit SAVE&EXIT

07. BIOS Einstellungen vornehmen Gehen Sie ins Setup und wählen Sie "Load BIOS Defaults". Es kann aber auch sein,

dass Sie Jumper auf dem Mainboard setzen

müssen. Lesen Sie unbedingt im

Handbuch nach!!!

08.

Schreibschutz des BIOS

Entweder auf dem Motherboard mit einem

ausschalten

Jumper der folgende Bezeichnungen tragen

kann: "Enable Flash"; " Flash ROM Boot Block Programming"; " Flash Read/

Write-Jumper".

Es kann aber auch sein, was allerdings

selten vorkommt, dass Sie im BIOS-Setup

die Option " Flash BIOS", " Flash-BIOS-Protection" oder " Flash Enable" finden.

Stellen Sie die Option dann unbedingt auf

Disabled.

Wenn sie den Schreibschutz nicht

ausschalten, dann dürfen Sie kein Update

durchführen, weil sonst Ihr BIOS

unbrauchbar wird.

09. Jetzt geht's los

Sie sollten auf jeden Fall eine Sicherung

anlegen (siehe auch BIOS Up-to-date).

Wählen Sie dafür z.B. als Namen das

aktuelle Datum. Beispiel: 25092002.bin.

10. Jetzt geht's los

Legen Sie jetzt die Startdiskette bzw.

CDROM in das Laufwerk ein und booten Sie

ihren PC neu.

Dazu muss vorher natürlich im BIOS die

Bootsequenz entsprechend eingestellt

werden.

Starten Sie jetzt von Diskette/CD aus das

Flashprogramm. Das Programm fordert Sie

auf, den Dateinamen des neuen BIOS

anzugeben.

Geben Sie die korrekte Bezeichnung der

Datei an die Sie herunter geladen haben an

- dazu gehört auch die Extension.

Wenn Sie das Programm nach dem Namen

der Datei fragt, in die das alte BIOS

gesichert werden soll, so wählen Sie dafür z.

B. als Namen das aktuelle Datum. Beispiel:

25092002.bin.

Bestätigen Sie nun mit Yes (drücken Sie die

'Z'-Taste, unter DOS sind die Tasten 'Y' und

'Z' vertauscht) und der Flashvorgang

beginnt.

Wenn Sie das Update begonnen haben,

dürfen Sie es auf keinen Fall unterbrechen!!!

Haben Sie das Flashprogramm erfolgreich

abgeschlossen, entfernen Sie die

Stardiskette/CD aus dem Laufwerk und

booten den PC neu.

Begeben Sie sich mit der Entf-Taste in das

BIOS und stellen Sie - wie unter Punkt 4.

beschrieben - die Einträge EXTERNAL

CACHE und (CPU) INTERNAL CACHE

diesmal zurück auf ENABLED.

Bleiben Sie im BIOS und wählen Sie SETUP

DEFAULTS bzw. PERFORMANCE

DEFAULTS aus. Verlassen Sie das BIOS mit

SAVE&EXIT.

Sollten Sie die Meldung FLASH MEMORY

UNKNOWN erhalten, so versuchen Sie es

einmal mit einer älteren Version des

Flashprogramms.

11. Überprüfung des Updates

Starten Sie den PC nach dem Update neu.

Drücken Sie "Entf" um in das CMOS-Setup-

Menü zu gelangen. Wählen Sie "LOAD

SETUP DEFAULTS" und drücken Sie mit der

'Z'-Taste "Y" zur Bestätigung. Wählen Sie

"SAVE & EXIT" und booten Sie Ihr PC neu.

Wenn der PC startet muss jetzt die neueste

Versionsnummer erscheinen. Gibt es beim

Start Probleme, dann liegt das

möglicherweise am CMOS (Checksum

Error). Einfach den PC ausschalten, etwas

warten, neu starten.

12. Einstellungen vornehmen

Hat alles geklappt nehmen Sie die

Einstellungen gemäß Ihrer Notizen vor.

13. Systemstart

Hier kann es insbesondere unter Win95 zu

Fehlermeldungen kommen. Fahren Sie ggf.

im, abgesicherten Modus hoch, entfernen

Sie im Gerätemanager die fehlerhaft

gemeldeten Geräte und starten Sie neu.

Notfalls müssten Sie die

Hardwareerkennung einschalten.

14. Probleme

siehe auch BIOS Update bzw. Flash

BIOS Reparatur

Beim starten des Awardflash läuft alles

normal. Wenn ich bei Programm File auf

YES gehe meldet mir das Programm immer

UNKNOWN FLASH TYPE und bricht ab.

Lösung:

Einfach im Bios: BIOS PROTECTION auf

Disabled gestellt.

Externe und CPU Cache ebenfalls auf

Disabled.

BIOS flashen.

Und danach wieder im Bios die zwei

Optionen auf Enabled stellen.

Zusatz:

Häufig kommen in Komplettrechnern aus

Preis- oder Kompatibilitätsgründen

modifizierte ‘OEM-Boards’ zum Einsatz, die

sich von den normalen Produkten der

Mainboardfirma unterscheiden. In diesem

Fall kann das Flashen mit einem normalen

'Update' daneben gehen und das BIOS muss

neu gebrannt werden.

15. Nichts geht mehr

Nach dem Neustart erscheint nur ein

schwarzer Bildschirm:

Versuchen Sie bitte mal folgendes:

Beachten Sie, das die BIOS Einstellungen

verloren gehen und Sie nach Abschluss der

Maßnahme notfalls eine Überprüfung

vornehmen sollten.

Entfernen Sie die Batterie und warten Sie

ca. 30 Minuten, manchmal ist auch ein

längerer Zeitraum notwendig.

Im Handbuch sollte beschrieben sein wo die

Batterie auf dem Mainboard ist.

Manchmal gibt es aber auch einen Jumper

oder auch nur Lötpunkte die man

überbrücken muss (ClearCMOS) auf dem

Board.

Bei neueren Motherboards Lötpunkte oder

Kontakte des Batteriehalters (Knopfzelle

entfernen) kurzschließen.

Eine weitere Möglichkeit (ASUS) ist die

Batterie verkehrt rum reinstecken.

Danach sollte das CMOS gelöscht sein.

Dann gehen Sie ins BIOS und aktivieren Sie

die LOAD SETUP DEFAULTS und booten Sie

neu.

Danach gehen Sie bitte ins BIOS und

suchen Sie die Option 'Reset Configuration

Data' oder 'Force Update ESCD' und stellen

Sie diese auf Enabled. Booten Sie dann den

Rechner neu.

Falls es mit dieser Option nicht geht,

versuchen Sie es mal mit folgenden

Optionen (falls vorhanden): Clear ESCD

oder Clear NVRAM on Every Boot oder Clear

NVRAM.

!!!bei der Frage nach dem abspeichern

immer die 'Z'-Taste drücken.

Unter DOS sind 'Y' und 'Z' vertauscht.

Jetzt sollte es klappen.

Falls es nicht klappt muss das BIOS neu

gebrannt werden. Alles zu dem sicherlich

nicht erfreulichen Problem findet man auf

meiner Homepage unter BIOS Brenn-

Service. Bitte unbedingt das vorgesehene

Formular für Anfragen und Schriftverkehr

verwenden, falls Sie den Dienst

beanspruchen wollen.

Spezialitäten beim BIOS-Update für das MD2000 (Medion) Medion hat sein BIOS-Update-Paket dermaßen zusammengeschnürt, daß nach dem Kopieren der Dateien auf eine bootfähige Diskette (manchmal befinden sich dann sogar die Systemdateien zur Erstellung einer Bootdiskette darauf) nach dem Start von dieser Diskette automatisch das BIOS-Update gestartet wird.

Dazu hat Medion in der Datei autoexec.bat (diese wird beim Systemstart automatisch ausgeführt) z.B. folgende Kommandozeile eingetragen: Awdfl757 a:\w5438vm7.151 /Py /Sn /Cd /Cp

Das BIOS wird mit der Datei w5438vm7.151 programmiert (/Py), aber keine Sicherung des alten BIOS vorgenommen (/Sn). Dazu werden die Hardware-Informationen im BIOS zurückgesetzt (/Cd und /Cp)

Um wenigstens eine Sicherheitskopie des alten BIOS zu erhalten, empfehle ich ihnen, den Befehl entsprechend zu erweitern:

Awdfl757 a:\w5438vm7.151 oldbios.dat /Py /Sy /Cd /Cp

Dazu müssen auf dem Datenträger noch mindestens 256 kB freier Speicherplatz vorhanden sein.

-----

Nur für versierte Fachleute, die Parameter des Award Flash-Programms V.7.52C

Eingabe: AWDFLASH [FileName1] [FileName2] [/<sw>[/<sw>...]]

FileName1 : Name des zu flashenden Programms

FileName2 : Name des Original BIOS Backups

<Schalter>

?: Show Help Messages

py: Program Flash Memory

pn: No Flash Programming

sy: Backup Original BIOS To Disk File

sn: No Original BIOS Backup

Sb: Skip BootBlock programming

sd: Save DMI data to file

cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming

cd: Clear DMI Data After Programming

cc: Clear CMOS Data After Programming

R: RESET System After Programming

cks: Show update Binfile checksum

Tiny: Occupy lesser memory

E: Return to DOS When Programming is done

F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot After Programming

cksXXXX: Compare Binfile CheckSum with XXXX

Beispiel: AWDFLASH 2a59i000.bin /py/sn/cd/cp/cks2635

Stand: 24.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Hardware :.

Info: Wer hat nicht schon mal Probleme mit der DMA Belegung gehabt. Hier wird versucht den Hintergrund auszuleuchten und etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Ich wünsche ihnen viel Erfolg.

DMA Belegung

Wechselmedien

IRQ Belegung

Scanner

Ressourcen

Festplatten

Steckkarten

USB

Auswahlmenü

Startmenü

.: DMA Belegung :.

Die DMA-Belegung dient zur Entlastung des Prozessors, bei Steckkarten und Mainboard-Bausteinen mit hohem Datendurchsatz, wie z.B. bei SCSI-Kontrollern.

Rein theoretisch dürfen sich zwei Steckkarten einen DMA-Kanal teilen, aber nur dann wenn sie nicht gleichzeitig davon Gebrauch machen. Normalerweise sind aber die vorhandenen 8 Kanäle völlig ausreichend und man sollte nur im Notfall die Doppelbelegung verwenden.

DMA Kartentyp Busbreite Funktion

verwendbar

0

16 Bit

8 Bit

frei

ja

1

Mainboard 8 Bit

frei

ja

2

8/16 Bit

8 Bit

Diskettenlaufwerke

nein

3

8/16 Bit

8 Bit

frei

ja

4

Mainboard 16 Bit

kaskadiert für DMA 0 bis 3

nein

5

16 Bit

16 Bit

frei

ja

6

16 Bit

16 Bit

frei

ja

7

16 Bit

16 Bit

frei

ja

Die DMA Kanäle werden nur noch von ISA-Karten benutzt. PCI Komponenten nehmen das Busmastering in Anspruch. Die dann freien DMAs können für die ISA-Karten verwendet werden.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS intern :.

Info: Auf dieser Seite können Sie sich ausführlich über die Identifizierung des BIOS

informieren. Damit ist das Geheimnis der vielen verwirrenden Zahlen gelüftet.

Hoffentlich;-)

BIOS Identifikation

BIOS Optimierung

BIOS Update

Der Weg ins BIOS

Flash Anleitung

BIOS/Boot Logo ersetzen

Flash BIOS Reparatur

Auswahlmenü

Startmenü

.: BIOS Identifikation :.

Die Zahlenreihen befinden sich in der Regel links unten auf Ihrem Bildschirm. Beim Start einfach PAUSE oder UNTERBR drücken wenn die Zahlenreihen erscheinen. So können Sie sich die Daten Ihres BIOS aufschreiben und mit den Angaben dieser Seite vergleichen, bzw. aufschlüsseln. Ich möchte noch darauf Hinweisn, dass es sich hier um mögliche Angaben handelt. Je nach BIOS kann das eine oder andere fehlen.

Weitergehende Identifikationshilfen finden Sie unter BIOS Update 1. Identifikationszeile

XX

XXXX

XXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXX

X

1-2

4-7

9-14

16-23

25-30

32-39

41

1

Prozessor

?

8088 oder 8086

?

80286

?

80286

X

80386SX

4

80486

5

Pentium

2

BIOS Speicher

0

64K

1

128K

4-5

höhere Versionsnummer

6-7

niedrigere Versionsnummer

9-14

Referenz Nummer

16

POST Error

0

Aus

0

An

17

Initialisiert CMOS beim booten

0

Aus

1

An

18

sperrt Pin 22 und 23 des Keyboard Controllers

0

Aus

1

An

19

Maus unterstützt im BIOS/Keyboard Controller

0

Aus

1

An

20

Wartet auf 'F1' wenn Fehler gefunden

0

Aus

1

An

21

Zeigt Floppy-Fehler während des POST

0

Aus

1

An

22

Zeigt Video-Fehler während des POST

0

Aus

1

An

23

Zeigt Keyboard-Fehler während des POST

0

Aus

1

An

25-26 BIOS Datum - Monat

27-28 BIOS Datum - Tag

29-30 BIOS Datum - Jahr

32-39 Chipset Identifikation /BIOS-Name

41

Keyboard Controller Versions-Nummer

2. Identifikationszeile

XXX

XXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXX

X

1-3

4-7

9-15

16-23

25-30

32-39

41

1-2

PIN-Nummer für Taktwechsel durch den Keyboard Kontroller

3

Zeigt an ob die Taktfrequenz hoch oder niedrig ist

H

High (hoch)

L

Low (niedrig)

5

Taktwechsel durch Chipset Register

0

Aus

1

An

7-10

Schnittstellenadresse der hohen Taktfrequenz

12-13 Datenwert der hohen Taktfrequenz

15-16 Maskenwert der hohen Taktfrequenz

18-21 Schnittstellenadresse der niedrigen Taktfrequenz 23-24 Datenwert der niedrigen Taktfrequenz

26-27 Maskenwert der niedrigen Taktfrequenz

29-31 PIN-Nummer für Schnellwechsel der Taktfrequenz

3. Identifikationszeile

XXX X XXX

XX

XX

XXXX

XX

XX

XX

X X

1-3

5 7-9 11-12 14-15

17-20

22-23 25-26

28-29

31 33

1-2

Keyboard Kontroller PIN für Cache Kontrolle

3

Zeigt an ob das hohe Signal auf dem Cache Control PIN eingeschaltet oder nicht eingeschaltet ist.

H

eingeschaltet

L

ausgeschaltet

5

Zeigt an, falls das hohe Signal vom Keyboard Controller PIN benutzt wird 0

False (falsch)

0

True (wahr)

7-9

Cache Kontrolle durch Chipset Register

0

Cache Kontrolle aus

1

Cache Kontrolle an

11-12 Schnittstellenadresse zum einschalten des Cache 14-15 Datenwert zum einschalten des Cache

17-20 Maskenwert zum einschalten des Cache

22-23 Schnittstellenadresse zum ausschalten des Cache 25-26 Datenwert zum ausschalten des Cache

28-29 Maskenwert zum ausschalten des Cache

31

PIN-Nummer zum zurücksetzen des 82335 Memory-Controllers

33

BIOS modifiziertes Flag

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Hardware :.

Info: Die IRQs sind eines der größten Probleme, welches den PC-Benutzer manchmal zur Verzweiflung treibt. Hier wird versucht etwas Klarheit zu schaffen.

DMA Belegung

Wechselmedien

IRQ Belegung

Scanner

Ressourcen

Festplatten

Steckkarten

USB

Auswahlmenü

Startmenü

.: IRQ Belegung :.

Die IRQ-Belegung ist trotz aller PnP (Plug and Pray) Versprechen der Industrie immer noch wichtig. Die Tabelle soll daher unterstützen, wenn es ans Eingemachte geht und man selber rumfummeln muss bis alles läuft. Auf eins sollte vielleicht noch aufmerksam gemacht werden. Die kleinen IRQs haben Vorfahrt und werden vor den großen IRQs abgearbeitet. Wichtig ist, dass ein IRQ nicht doppelt vergeben werden darf, weil es sonst zwangsläufig zum gefürchteten Chaos kommt.

IRQ Kartentyp Priorität Funktion

verwendbar

0

Mainboard 1

Systemzeitgeber

nein

1

Mainboard 2

Tastatur-Controller

nein

2

Mainboard 4

kaskadiert für IRQ 8 bis 15;

nein

ab AT ersetzt durch IRQ 9

3

8/16 Bit

11

COM2

nur wenn COM-Port

deaktiviert ist ; kann

sich den IRQ mit COM 4

teilen

4

8/16 Bit

12

COM1

nur wenn COM-Port

deaktiviert ist ; kann

sich den IRQ mit COM 3

teilen

5

8/16 Bit

13

LPT2

nur wenn ein

Parallelport vorhanden

6

8/16 Bit

14

Disketten-Controller

nein

7

8/16 Bit

15

LPT1

ja; nein wenn IRQ2

schon verwendet wird

8

Mainboard 3

CMOS-Echtzeituhr (RTC)

nein

9

8/16 Bit

wie IRQ2 frei

ja; nein wenn IRQ2

schon verwendet wird

10

16 Bit

5

frei

ja

11

16 Bit

6

frei

ja

12

16 Bit

7

PS/2-Maus

ja, wenn keine PS/2

Maus vorhanden ist

(kann man im BIOS

deaktivieren

13

16 Bit

8

FPU (numerischer

nein, weil FPU ab

Coprozessor)

Pentium immer

integriert

14

16 Bit

9

primärer IDE-Port

wenn 1. IDE-Port

deaktiviert, bei SCSI-

System

15

16 Bit

10

sekundärer IDE-Port

wenn 2. IDE-Port

deaktiviert, bei SCSI-

System

Die rot gekennzeichneten IRQs sollten Sie niemals für Multimedia-Steckkarten verwenden!!!

Vielleicht noch ein paar Tipps, wenn überhaupt nichts mehr geht. Wenn Ihr BIOS

und Windows sich nicht einig werden welcher IRQ verwendet werden soll, so schalten Sie im BIOS die IRQs mit 'Legacy ISA' aus, die Windows nicht will. Dann muss das Mainboard notwendigerweise auf den Vorschlag des Betriebssystems eingehen. Wenn das auch nicht hilft, dann sollten Sie den E/A-Bereich der Karte im Gerätemanager von Windows ändern. Klappt das auch nicht gibt es nur noch den Weg über ein BIOS-Update.

Verteilung der IRQs auf die einzelnen PCI-Slots

Steckplatz

IRQ#1

IRQ#2

IRQ#3

IRQ#4

AGP

INT A

INT B

-

-

PCI 1

INT A

INT B

INT C

INT D

PCI 2

INT B

INT C

INT D

INT A

PCI 3

INT C

INT D

INT A

INT B

PCI 4

INT D

INT A

INT B

INT C

PCI 5

INT A

INT B

INT C

INT D

PCI 6

INT B

INT C

INT D

INT A

USB-Controller

INT D

-

-

-

OnBoard-Soundkarte

INT C

-

-

-

Wenn Sie PCI-Karten in "Shared"-Slots verwenden, müssen diese unabhängig von einem zugewiesenen IRQ arbeiten oder die Treiber müssen "Shared IRQ"

unterstützen. Ansonsten treten Systemkonflikte auf, die den Rechner instabil machen.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS intern :.

Info: Diese Seite ist wirklich nur für erfahrene Anwender vorgesehen. Ich übernehme keine Verantwortung wenn irgend etwas schief läuft.

BIOS Identifikation

BIOS Optimierung

BIOS Update

Der Weg ins BIOS

Flash Anleitung

BIOS/Boot Logo ersetzen

Flash BIOS Reparatur

Auswahlmenü

Startmenü

.: Flash BIOS Reparatur :.

Sie haben Ihrem BIOS ein Update verpasst und jetzt funktioniert es nicht. Es stellt sich die Frage wie geht es weiter?

Empfehlung:

Eine kostengünstige und zuverlässige Möglichkeit sein BIOS neu brennen zu lassen gibt es unter:

BIOS Brenn-Service auf meiner Homepage http://www.bios-kompendium.de

GAU - oder Super Gau oder was nun?

Stromausfall, Absturz, Kinderhände oder Ihre eigenen ungeschickten?, falsches Ausschalten, Reset.... Irgendwas kann Ihnen gemäß Murphys Gesetz das Leben schwer machen.

Wiederherstellen des BIOS

Sie haben das BIOS Update fertig gestellt, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Dies kann passieren, wenn Sie z.B. eine für das Mainboard falsche BIOS-Version geflasht haben oder aber beim flashen selbst ein Fehler aufgetreten ist.

Sie können Ihr altes BIOS, das Sie beim Flashvorgang zuvor auf Diskette gesichert haben, jedoch wieder zurückflashen. Dies ist möglich, weil der Boot-Block des BIOS

bei einem BIOS-Update nicht überschrieben wird. Moderne Grafikkarten unterstützen den Boot-Block-Vorgang nicht und deswegen bleibt der Bildschirm schwarz. Nur die alten ISA-Grafikkarten unterstützen den Boot-Block-Modus und bieten daher eine Bildschirmanzeige.

AMI BIOS:

Benennen Sie die vorher gesicherte BIOS-Datei auf der Startdiskette mit Hilfe eines anderen PC in AMIBOOT.ROM um. Legen Sie danach die Startdiskette in das Laufwerk ein und booten Sie ihren PC hoch. Während des Bootens drücken Sie gleichzeitig die Tasten <STRG><POS1> . Dies aktiviert die Boot-Block Routine beim AMI BIOS und flasht das Original-BIOS zurück. Sie erkennen den Abschluss des Flashvorganges daran, dass die LED-Leuchte am Diskettenlaufwerk erlischt.

Entfernen Sie die Diskette und booten Sie danach den PC neu hoch.

Award BIOS:

Anleitung zum Recovery des Award-BIOS:

1. Eine bootfähige Floppy erstellen (im Zweitrechner, Freund, etc.) 2. Das Flash Utility, z. B. AWDFLASH.exe auf die Diskette kopieren.

3. Die BIOS-Datei auf diese Diskette kopieren.

4. Diese Diskette ins Laufwerk stecken und "Enter" drücken.

5. Das System sollte jetzt zum DOS-Prompt booten.

6. Awdflash xxxx.yyy /sn/py/r am DOS-Prompt eingeben - "Enter" drücken.

7. Das System wird das BIOS automatisch flashen und neu starten.

Sie können aber auch folgenden Weg gehen:

Sie müssen mit einem Texteditor (auf einem zweiten PC) auf der Stardiskette eine AUTOEXEC.BAT Datei mit folgender Zeile erstellten: flashprogrammname.EXE

namedesaltenbios.BIN /py /sn - wobei flashprogrammname der exakte Name des von Ihnen benutzten Flashprogramms und namedesaltenbios der exakte Name des zuvor gesicherten alten BIOS (z. oldbios) ist. Die Parameter /py und /sn bedeuten p(rogram BIOS): y(es) sowie s(ecurity Copy) n(o). Dadurch wird das alte BIOS automatisch ohne weitere Tastatureingabe zurückgeflasht. Booten Sie mit dieser Startdiskette Ihren PC neu hoch und das alte BIOS wird neu aufgespielt.

Erlischt dann die LED-Leuchte am Diskettenlaufwerk, ist der Flashvorgang beendet.

Entfernen Sie die Diskette und booten Sie Ihren PC neu hoch.

Haben Sie mit diesen Maßnahmen keinen Erfolg, dann hilft nur ein neu brennen des BIOS Bausteins. Die meisten Händler sagen das Sie einen neuen Baustein benötigen. Das ist nur in den seltensten Fällen so. Machen Sie beim Brennen Preisvergleiche, es lohnt sich.

Ausnahmefehler unter Windows 95

Falls Sie beim Start nach einem BIOS Update folgende Meldung erhalten

"Ausnahmefehler in VxD ESDI_506", gehen Sie wie folgt vor: Starten Sie den PC im DOS Modus und gehen Sie in das Windows-Unterverzeichnis "\System\Iosubsys"

und benennen Sie die Datei ESDI_506.pdr in ESDI_506.old um. Danach können Sie weiterarbeiten, zwar mit erheblichen Geschwindigkeitseinbußen, aber mindestens so lange, bis Sie von Ihrem Hauptplatinenhersteller ein fehlerbereinigtes BIOS haben.

Phoenix BIOS (Nicht für Phoenix/Award)

Hecki hat eine Crisis Recovery Diskette zusammengestellt (nein, nicht einfach aus dem Netz gesaugt!), um Phoeix BIOS-Crashes zu reparieren - wurde bereits erfolgreich bei einem HP-Notebook und einem Toshi Notebook Satellite A100-334

(Tastenkombination Fn-F) gemacht! Zu finden unter:http://www.biosinfo.net/

_progs/PCD.zip

Anleitung zum Wiederherstellen einer verunglückten BIOS-Aktualisierung Diese Anleitung gilt ausschließlich für das reine Phoenix-BIOS! Voraussetzungen: Vorhandenes (USB) Diskettenlaufwerk, Diskette, das Programm "Phoenix Crisis Recovery Disk", das zum Gerät passende Phoenix-BIOS-File mit der Endung WPH.

Hinweis: Das einfache Ändern einer Phoenix-BIOS-Datei von 'xyz.ROM' auf 'BIOS.

WPH' geht nicht! Für das Reparieren benötigt das Flashprogram einen Dateiüberhang. "Normale" BIOS-Files haben 262.144 Bytes oder ein Vielfaches davon (524.288, 1.048.576), 'WPH'-Files sind immer einige zig Bytes größer. Ein Image der CRD ist bei Hecki per E-Mail abrufbar, sie liegt auch nebst Beschreibung auf der www.bios-info.de zum Download bereit. Beschreibung: Diskette formatieren (nicht Quickformat!), mit dem Image die Diskette erstellen. Die im heruntergeladenen Image enthaltene BIOS-Datei muss durch die richtige zum Rechner auch passende Datei ersetzt werden - sie ist lediglich als Beispiel zu verstehen! Danach muss das File in BIOS.WPH umbenannt werden. Diskette ins Laufwerk, Tasten Fn-B, Win-B oder Fn-F (ggf. andere Tastenkombis mit Fn-probieren) gleichzeitig drücken und den Rechner einschalten - und hoffen dass es klappt... Klappt nicht in allen Fällen, s. o., es ist aber einen Versuch allemal wert.

Der Rechner bootet von Floppy, es kommen mehrere Minuten Floppy-Zugriffe und regelmäßiges Piepen. Der obligatorische Neustart erfolgt dann innerhalb von 15

Minuten. Dauert es länger, dann ist diese Prozedur gescheitert und muss entweder wiederholt werden oder der Chip muss extern geflasht werden. Bisher funktionierte es mit einigen HP-Notebooks mit "Win-B" und bei einigen Toshiba-Notebooks mit

"Fn-F" (soll ergänzt werden, wenn noch andere Tastenkombinationen bekannt werden, daher Erfolgsmeldungen bitte an uns!).

Achtung nur für Spezialisten:

Es gibt Spezialisten die Booten ein funktionstüchtiges Board/ROM wechseln das ROM

um es auf dem anderen Board neu zu flashen. Die meisten Speicherhersteller warnen vor dieser Aktion, weil Ihr Flash-ROM eventuell zerstört wird.

Es ist pures Glück, wenn ein Kurzschluss vermieden wird. Jedes IC hat nämlich Schutzdioden zwischen den Signalein/-ausgängen und den Versorgungspins. Diese Dioden sperren, solange die Spannung an den Signalpins nicht über die positive Versorgungsspannung (z.B. +5 Volt) oder unter die negative Versorgungsspannung (Masse) hinausgeht. Dies ist aber beim Einstecken oder Ausziehen eines IC unter Spannung nicht immer gewährleistet, da man die Reihenfolge, in der die einzelnen Pins mit dem Sockel den Kontakt finden/verlieren, nicht im Griff hat. Wer es richtig machen will, muss beim Einstecken zuerst die Spannungspins (Masse, +5V) anschließen und erst dann die Signalpins. Beim Ausziehen ist es umgekehrt: Masse und +5V müssen bis zuletzt mit der Leiterplatte verbunden bleiben. Man müsste also z.B. vor Durchführung einer Zieh- und Steckoperation alle Versorgungspins aller betroffenen ICs mit Drähten an entsprechende spannungsführende Punkte auf der Leiterplatte anlöten. Wird diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachtet, können die Schutzdioden kurzzeitig leiten. Die dabei auftretenden Ströme können IC-Strukturen oder Bonddrähte zerstören. Wenn man Pech hat, ist das Flash-PROM relativ robust, und dafür sind mehrere auf der Leiterplatte eingelötete ICs betroffen. Joachim Woelk Das Flash-EPROM des zweiten Rechners muss die gleiche Speicherkapazität haben.

Das EPROM von Sockel-7 Mainboards hat oft eine Kapazität von 1 Mbit (= 128kB).

Neuere Mainboards haben meist 2 Mbit (= 256kB) Kapazität.

Zweiten Rechner im Real-DOSl-Modus starten (ohne EMM386 ...) Flash-Programm aufrufen. Falls ein Rechner mit AMI-Bios bootet, dann muss ein passendes AMI-Flash-Programm verwendet werden, selbst wenn ein AWARD-Bios programmiert werden soll.

Flash-Programm fragt, ob neues Bios programmiert werden soll? - Jetzt noch nicht!

Zuerst im laufenden Betrieb das Flash-EPROM aus dem Sockel entfernen und das zu programmierende einsetzen. Erst dann den Programmiervorgang starten (Y). Die Programmierspannung muss natürlich nichtig eingestellt sein (5 oder 12 V). Nach dem Programmiervorgang Rechner ausschalten und EPROMs wieder tauschen.

Der Chip muss entsprechend der Markierung richtig herum in die Fassung eingesetzt werden. Hierbei darauf achten, daß Pins nicht verbogen oder umgeknickt werden.

Eine weitere Möglichkeit gibt es, wenn Ihr Board einen sogenannten Recovery Jumper auf dem Mainboard hat. Schauen Sie in Ihrem Handbuch nach und wenn ja, dann setzen Sie den Jumper in die Recovery-Position.

Starten Sie den Rechner nachdem Sie die hoffentlich vorher erstellte bootfähige Updatediskette eingelegt haben. Nach dem Start versucht der Rechner eine Recovery-Datei aus dem BIOS-Block in das Flash-ROM zu überspielen. Am Monitor tut sich während der Zeit nichts und Sie können Aktivitäten nur an einem Piepton und der LED-Anzeige der Floppy erkennen.

Wenn die LED ausgegangen ist, dann ist das überspielen der Datei fertig. Danach schalten Sie den PC aus und bringen den Recovery-Jumper in die alte Stellung.

Danach booten Sie den PC mit der Updatediskette und übertragen mit dem Flashprogramm die Datei, die Sie hoffentlich vorher zur Sicherung angelegt haben.

Wenn das Ganze funktioniert hat, dann haben sie Glück gehabt. Bevor Sie jetzt aber wieder ans updaten gehen, prüfen Sie gründlich wo der Fehler lag.

Stand: 14.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Hardware :.

Info: Die Ressourcen des PC sind begrenzt. Das erfährt man leidvoll beim Einbau eines neuen Gerätes, einer neuen Karte oder Controllers. Hier wird versucht etwas Licht ins Dunkel zu bringen.

DMA Belegung

Wechselmedien

IRQ Belegung

Scanner

Ressourcen

Festplatten

Steckkarten

USB

Auswahlmenü

Startmenü

.: Ressourcen :.

Alle Hersteller versprechen beim Einbau von Hardware "Plug and Play" und dann wird es "Plug and Pray" oder noch schlimmer. Alles was im PC funktionieren soll braucht Ressourcen, also IRQs oder DMAs. Daneben gibt es natürlich noch die COMs und die LPTs. Und wenn dann die Hersteller von Hardware in ihrer grenzenlosen Güte alles so konstruieren, dass es zwar auf den Hersteller-PCs klappt aber nicht auf Ihrem, ja dann wird es ernst. Darum erst mal grundsätzlich technische Daten und am Schluss die Vorgehensweise, damit aus dem Ganzen doch noch ein "aha-Erlebnis" wird.

Standardeinstellungen für LPT- und COM-Ports

Parallele Schnittstelle

Port-Adresse bei 2 LPTs

Port-Adresse bei 3 oder

4 LPTs

LPT1

0378h

3BCh

LPT2

0278h

378h

LPT3

278h

LPT4

2BCh

Beim Booten sehen Sie wieviel LPTs Ihr Board unterstützt (aber nicht haben muss).

LPT-Ports brauchen nicht zwangsläufig einen IRQ. LPT1 hat die höchste Priorität und LPT4 die niedrigste.

-----

Serielle Schnittstelle

Port-Adresse/Standard IRQ

COM1

03F8(hex) / IRQ4

COM2

02F8(hex) / IRQ3

COM3

03E8(hex)

COM4

02E8(hex)

COM5

02F0(hex)

COM6

03E0(hex)

COM7

02E0(hex)

COM8

0260(hex)

COM9

0368(hex)

COM10

0268(hex)

COM11

0360(hex)

COM12

0270(hex)

Für COM3 bis COM12 gibt es keine IRQ-Norm. Die Port-Adressen ab COM5 sind nicht genormt, werden aber von den meisten Herstellern wie aufgezeigt verwendet.

Bevor Sie aber an den Einstellungen rumspielen, sollten Sie einen Check entweder mit MSD (im DOS enthalten), oder mit einem Sharewareprogramm wie PC-Config vornehmen. Wer Windows NT sein eigen nennt, kann die Systemdiagnose verwenden. Unter Windows95 kann man die Werte unter der Systemsteuerung abfragen.

Alle aufgezeigten Werte sollten Sie sich notieren oder ausdrucken, damit Ihnen der Rückweg nicht verbaut ist.

Sie sollten auch beachten, dass es Treiber gibt, die nur ganz bestimmte Werte bei den Ressourcen akzeptieren. In diesem Fall müssen Sie unter Umständen Ihr ganzes System umstellen.

Probleme gibt es unter Umständen, wenn die Soundkarte den gleichen IRQ belegt, wie der Druckerport. Wenn Sie beim Drucken keine Probleme haben, dann lassen Sie alles so wie es ist.

Falls nicht, müssen Sie gegebenenfalls andere Karten umkonfigurieren, damit alles läuft.

Es gibt aber auch Möglichkeiten, IRQs freizumachen, wenn Sie z.B. die Maus mittels Adapter seriell verwenden (IRQ 12 wird frei) oder wenn Sie COM1 nicht benötigen schalten Sie ihn aus (IRQ4 wird frei).

Manche Modemkarten werden als COM3 konfiguriert und wenn COM2 frei ist, können Sie die Karte auf diesen legen und Sie haben schon wieder einen IRQ frei.

Wenn Sie mit SCSI arbeiten, können Sie den EIDE-Controller abschalten und bekommen so IRQ 14 und IRQ 15 frei.

Sie sollten auch im BIOS unter "Peripherals" die Peripherie abschalten. Achten Sie aber darauf, im PCI Setup die Ressourcen zu sperren, sonst holt sich der PnP

Manager wieder alle Ressourcen.

Sie sehen also, spielen (probieren) lohnt sich.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS intern :.

Info: Tuning, Tuning, heißt die Devise. Bitteschön, aber hier geht es nur um Optimierung. Denken Sie dabei auch an Murphy und lesen Sie die Erläuterung zu den einzelnen Optionen im Bereich Einstell-Optionen.

BIOS Identifikation

BIOS Optimierung

BIOS Update

Der Weg ins BIOS

Flash Anleitung

BIOS/Boot Logo ersetzen

Flash BIOS Reparatur

Auswahlmenü

Startmenü

.: BIOS Optimierung :.

Da ich immer wieder zum BIOS Tuning befragt werde, nachstehend die wichtigsten Menüpunkte mit den besten Performance-Einstellungen. Wer mehr Hintergrundinformationen oder sein System übertakten will, sollte eine der Sites auf meiner Link- bzw. Partnerseite oder eine TweakSite besuchen. Sie sollten sich aber auch im Kompendium unter Optionen informieren bzw. entsprechende Literatur besorgen.

Wer jetzt glaubt er bräuchte nur alle Werte auf ein Maximum stellen, der wird fürchterlich enttäuscht sein.

Es kann passieren, das der PC gar nichts mehr macht.

Gehen Sie deshalb unbedingt Schritt für Schritt vor um die Auswirkungen der Veränderung richtig einschätzen zu können.

Alles andere führt zu einem unwahrscheinlichen hohen Zeitaufwand um das System wieder auf die Reihe zu bekommen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Vorschläge nicht für alle PCs gelten können, weil es doch zu unterschiedliche Ausrüstungen gibt.

Never

touch a

running

system

Die Erhöhung des Systemtakts führt nicht immer zum Erfolg. Nachstehend einige wenige Hinweise die aber lediglich nur Anhaltspunkte darstellen. Mehr Infos finden Sie auf den Tweakin- oder Tuningseiten. Denken Sie daran das ihr System Schaden nehmen kann, für den ich natürlich nicht aufkomme. Vor allem bei der Übertaktung auf die Hitzentwicklung achten.

System-Takt

Betrieb mit

AGP-Takt

PCI-Takt

Verbesserung

66MHz

66MHz

66MHz

33MHz

Standard

75MHz

75MHz

37,5MHz

gering

83MHz

83MHz

41,5MHz

sehr gering

100MHz

100MHz

66MHz

33MHz

Standard

103MHz

68,7MHz

33,4MHz

sehr gut

112,5MHz

75MHz

37,5MHz

gut

124,5MHz

83MHz

41,5MHz

sehr gering

133MHz

133MHz

66MHz

33MHz

Standard

140MHz

70MHz

35MHz

sehr gut

150MHz

75MHz

37,5MHz

mittel

160MHz

80MHz

40MHz

gering

Enabled/on/yes

32 Bit Transfer Mode

AGP Fast Write

BLK Mode

32-Bit Mode

Auto Configuration

Burst Write Cycles

640KB to 1MB Cacheability

Auto Detect DIMM/

PCI Clock

External Cache

CLK Gen. Spread Spectrum

DMA CAS Timing

Delay

Enhanced Paging

Checking Quick Power On Selftest DRAM Speculative

Leadoff

Chipset Global Features

DRAM Data Latch

Fast DRAM Decoding

Delay

Enable

Chipset Special Features

DRAM Refresh Queing Fast EDO Path Select

Cache Pipelining

DRAM Paging Mode

Fast EDO Leadoff

Cache Video BIOS

DRAM Turbo Read

Leadoff

Fast DRAM R/W Leadoff

CPU Level 1 Cache

DRAM Pipelining

Fast Memory Delay

CPU Level 2 Cache

Delayed Transaction

Fast R-W Turn around

CPU Internal Cache

DIMM Interleaving

---

C000,32K

Multi Sector Transfer

CPU Fast String Move

L1-Cache

L2-Cache

OS Select for DRAM>

64MB (nur bei OS/2)

Internal Cache (ev.Write Back)

IDE 32-Bit Transfer Mode

Quick Power On

Selftest

SDRAM Bank Interleave

IDE HDD Block Mode

Quick Boot

System BIOS Cacheable

(unter DOS)

Super Bypass Mode (bei

Athlon)

PCI Dynamic Bursting

Run OS/2>=64MB

SMART

Passive Release

System BIOS Shadow

PCI 2.1 Support

Turbo EDO Mode

System BIOS Cache (unter

DOS)

Pipeline Cache Timing (faster)

Turbo Read Pipelining SDRAM Cycle Length

PCI/VGA Palette Snoop

Peer Concurrency

USCW

Video BIOS Shadow

PCI Burst Mode

Video ROM C000,32K

PCI Streaming

Write Combining

Video BIOS Cachable

(unter DOS)

PCI to DRAM Pipeline

Disabled/off/no

Diese Punkte werden meistens von der Hardware oder von Windows besser verwaltet.

Above 1MB Memory Test

Boot Up Floppy Seek

Cache ECC

ACPI Suspend Type

CPU Level 2 Cache ECC

Assign IRQ for USB (wenn kein USB

Floppy Drive Seek

eingesetzt)

Gated Clock

Local Bus Ready Delay

Memory Hole At 15M

- 16M

Legacy USB Support (wenn kein USB

Memory Parity Check Onboard USB (wenn kein USB

eingesetzt wird)

eingesetzt wird)

Latch Local Bus

SDRAM Timing by SPD Turn Around Insertion

Power Management (unter Windows)

SDRAM Configuration

Spectrum Spread

Video BIOS

Cacheable (unter Windows)

xx000-xFFF Shadow

System BIOS

Video BIOS Cache (unter

Cacheable (unter Windows)

Windows)

System BIOS Cache

(unter Windows)

Wert ändern

IDE O-3: stellen Sie die

Cache Mode:

Video RAM Cache

Plattenerkennung und Betriebsart Versuchen Sie es

Method: Bei einem

auf Auto.

zuerst mit Write Back Pentium II und Celeron-

und erst wenn es

CPUs auf USWC stellen,

nicht klappt mit Write sonst UC oder uncached.

Through.

Wert nicht ändern

Die Speichereinstellungen auf

RAS To CAS Delay

Refresh RAS# Assertion

Auto Configuration stellen und

dann folgende Punkte nicht mehr DRAM Read Burst

DRAM Write Burst

ändern:

Timing

Wert nach unten

DRAM Leadoff Timing

DRAM Read Cycle

Delay

Memory Delay

L2 Cache Timing

DRAM Write Burst

Timing

Memory Precharge

Memory Puls Width

Memory Wait States

SDRAM Memory Timing

RAS Precharge

RAS Precharge/

SDRAM Memory

Refresh

Precharge

SDRAM CAS Latency

SDRAM RAS

SDRAM RAS to CAS

(2T)

Precharge Time (2T)

Delay (2)

SDRAM

DRAM Read Burst

DRAM RAS#Precharge

x222/x333)

Time

Leadoff Timing

Wert nach oben

DRAM Refresh Rate

Sonstiges

1st Boot Device

EDO DRAM Read

Video, 32K Shadow

(C:\) oder (IDE-0)

Timing (X-2-2-2)

(Cached)

PCI Latency Timer (96 bis 128)

AT Bus Clock (PCICLK/3)

Boot Sequence (C:\)

Video Memory Cache Mode

PCI Latency Timer

(USCW)

(96-

ISA Clock (PCICLK/3)

128)

Multi Sector Transfer

Try other Boot device

(Type auf 'auto')

Graphic Win Size (64M)

(No)

DRAM Timing

SDR/DDR RAS

(Fast bzw. Ultra)

SDR/DDR RAS (6T)

Precharge (3T)

PnP Aware OS

Primary Graphics

(on)

AGP Select (4x)

Adapter (AGP)

Allocate IRQ to PCI VGA (no)

First BootDevice IDE0 Bank DRAM Timing (Fast

bzw. Turbo)

SDRAM Cycle Length

AGP Aperture Size

(ev. 2)

AGP Mode (ev. 4x)

(64MB)

Einstellvorschläge

SDRAM CAS# Latency (2)

SDRAM RAS#

Precharge(2)

SDRAM Cycle Time Tras/

Trc

SDRAM CAS Latency (2)

SDRAM RAS

(schnell 5/7, stabil 6/8)

Precharge(2)

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Hardware :.

Info: Hier sind für Sie zur Information die für Steckkarten üblichen Ressourcen aufgeführt. Dies deshalb, weil die DMAs und IRQs logischerweise das BIOS berühren.

Ausnahmen bestätigen aber auch hier die Regel.

DMA Belegung

Wechselmedien

IRQ Belegung

Scanner

Ressourcen

Festplatten

Steckkarten

USB

Auswahlmenü

Startmenü

.: Steckkarten :.

Nachstehend die von Steckkarten am häufigsten verwendeten Ressourcen.

Selbstverständlich können Ihre Karten davon abweichen.

Erweiterung

IRQ

DMA

Port

Grafikkarte

9, 11, 12

keiner

03B0hex-03CFhex

Soundkarte

3, 4, 5, 7, 9,

1, 3, 5, 6, 7 0220hex-022F, 0240hex-

10, 11, 12, 15

024Fhex, 0260hex-026F,

0300hex-0301, 0330hex-

0331, 0388-038B

Joystick-Port

fehlt

fehlt

0200hex-0207hex

Netzwerkkarten

3, 4, 5, 7, 9,

1, 3, 5, 6, 7 0240hex-0243hex, 0260hex-

10, 11, 12, 15

0263hex, 0280hex-0283hex,

0sA0hex-02A3hex, 0300hex-

0303hex, 0320hex-0323hex,

0340hex-0343hex, 0360hex-

0363hex

NE2000- Netzwerkkarten 3, 4, 5, 7, 9,

1, 3, 5, 6, 7 0240hex-025Fhex, 0260hex-

10, 11, 12, 15

027Fhex, 0280hex-029Fhex,

02A0hex-02BFhex, 0300hex-

031Fhex, 0320hex-033Fhex,

0340hex-035Fhex, 0360hex-

037Fhex

SCSI-Controller

9, 10, 11, 12, 1, 3, 5

0130hex-014Fhex, 0140hex-

14, 15

015Fhex, 0220hex-023Fhex,

0330hex-034Fhex, 0340hex-

035Fhex

Die rot gekennzeichneten IRQs, DMAs und Portadressen sollten Sie möglichst bei Steckkarten ohne Plug & Play-Fähigkeit verwenden.

Achten Sie darauf, im PCI Setup die für nicht PnP fähigen Steckkarten verwendeten Ressourcen zu sperren, sonst nutzt auch der PnP Manager diese Ressourcen.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS intern :.

Info:

BIOS Identifikation

BIOS Optimierung

BIOS Update

Der Weg ins BIOS

Flash Anleitung

BIOS/Boot Logo ersetzen

Flash BIOS Reparatur

Auswahlmenü

Startmenü

.: BIOS Update :.

Irgendwann kommt für jeden der Zeitpunkt, wo er vor der ernsthaften Frage steht, komme ich mit meinem alten BIOS und allen technischen Neuerungen zurecht. Der PC ist gekauft und erfährt laufend Veränderungen. Neue Festplatten, neue Laufwerke, neue Grafikkarten und dann noch ein neuer Prozessor. Jetzt schlägt die Stunde des BIOS-Upgrades.

Warnung! Verschiedene Mainboardhersteller bieten Live Updates oder Flashprogramme für Windows an. Davon rate ich, auf Grund der vielen E-Mails die ich erhalte, ausdrücklich ab. Machen Sie Ihr BIOS Update möglichst nur unter DOS

(von DOS Systemdiskette oder CD booten) ohne jeglichen Treiber. Im übrigen halte ich diese Angebote für nicht sehr seriös bei einem Betriebssystem das immer und jederzeit abstürzen kann.

Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden die Sie verursachen. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Bevor Sie laienhaft Murks bauen, versichern Sie sich unbedingt der Unterstützung einer Fachfrau oder eines Fachmanns.

Vergessen Sie nicht sich vor jeder Änderung des BIOS das BIOS Setup ausdrucken zu lassen bzw. aufzuschreiben. Der Ausdruck funktioniert nicht wenn der Drucker am USB Port angeschlossen ist und auch nicht ab Award/Phoenix Version 6.0.

Ausdrucken der BIOS Setup

Sie wissen ja, Murphy......! Gehen Sie dazu in das einzelne BIOS-Menü und drücken Sie die 'Druck' - Taste (neben F12). Manche Drucker speichern nur zwischen, hier müssen Sie die Papierauswurftaste drücken, dann klapptś. Wenn Ihr AMI-BIOS ist für eine solche Aktion zu alt (vor 1995) ist, dann hilft Ihnen das Sharewareprogramm AMI-Setup weiter. Es gibt nur ein BIOS bei dem das ausdrucken nicht klappt, das ist das AMI-Win-BIOS und ab Version 6.0 auch das Award BIOS. Wobei man Award 6.0 mit Nadeldruckern ausdrucken kann. Des weiteren ist ein Ausdruck dann nicht möglich wenn Sie einen Drucker am USB Port angeschlossen haben. Hier hilft nur aufschreiben oder ggf. den Drucker am Parallelport anschließen. Es lohnt sich. Eine weitere Möglichkeit ist, vor dem Update mit der Digitalkamera die einzelnen Setups zu fotografieren und dann auszudrucken.

Geht's überhaupt?

Zuerst müssen Sie natürlich wissen, ob ein Update auf Ihrem Board möglich ist.

Dies gilt besonders für ältere Modelle, die meistens noch mit einem sogenannten EPROM BIOS ausgestattet sind. Erst bei einem BIOS das in einem EEPROM steckt klappt ein Update. Also erst PC auf und auf dem Board nachschauen. Mehr Infos finden Sie auf meiner Homepage unter BIOS Brenn-Service.

Brauche ich wirklich ein Update?

Ganz am Anfang steht die Frage, muss ich unbedingt mein BIOS erneuern. Sei es, weil Sie eine "Bastlernatur" sind, oder weil Sie in Ihrem PC ein BIOS haben, welches kaum Einstellungen zulässt, welche die Performance verbessern. Es kann natürlich auch sein, dass Ihr Rechner überhaupt nicht die Leistung bringt, die er mit Normaleinstellungen bringen könnte. Möglich ist aber auch, das andere Komponenten Einstellungen verlangen, die Ihr BIOS nicht anbietet. Überlegen Sie es sich aber genau. Nicht jedes Update bringt die Vorteile die man sich wünscht.

Woher?

Es gibt meiner Meinung nach einen Grundsatz den man unbedingt beherzigen sollte.

Holen Sie sich Ihr Update nur beim Motherboard-Hersteller bzw. beim Hersteller des Rechners.

Treffen Sie bitte folgende Maßnahmen: Machen Sie sich eine Kopie Ihres CMOS, da werden alle BIOS Einstellungen gespeichert. Sie können diese Kopie z.B. mit Norton Utilities erstellen, oder nehmen ein kostenloses Programm wie z.B. von CMOS dann CMosSave, CMosRest oder CMosChk auswählen. Das Programm ist sehr bedienungsfreundlich. Weitere Programme finden Sie im Internet, wenn Sie nach "cmos backup" suchen. Empfehlen würde ich auch, dass Sie sich von den Einstellungen noch einen Ausdruck machen. Sie wissen ja, Murphy......! Gehen Sie dazu in das einzelne BIOS-Menü und drücken Sie die 'Druck' - Taste. Manche Drucker speichern nur zwischen (z.B. HP Deskjet 540), hier müssen Sie die Papierauswurftaste drücken, dann klapptś. Wenn Ihr AMI-BIOS ist für eine solche Aktion zu alt (vor 1995) ist, dann hilft Ihnen das Sharewareprogramm AMI-Setup weiter. Es gibt nur ein BIOS bei dem das ausdrucken nicht klappt, das ist das AMI-WINBIOS. Dies gilt mittlerweile auch für das Award BIOS Version 6.0 und das vereinigte Award/Phoenix BIOS. Der Ausdruck funktioniert auch nicht wenn der Drucker am USB Port angeschlossen ist.

Jetzt wird's ernst

Bevor Sie an die etwas heikle Aufgabe gehen Ihr BIOS zu bearbeiten, müssen Sie natürlich wissen was Sie für ein Mainboard haben. Das wichtigste was Sie brauchen ist die BIOS-Identifikationsnummer.

Diese Nummer sehen Sie kurz nach dem Start Ihres Computers, beim Hochfahren unten auf dem Bildschirm. Diese Nummer gibt Ihnen Auskunft über Ihre Hauptplatine, den Chipsatz und noch mehr. Halten Sie mit einem Druck auf die

"Pausetaste" den Bootvorgang an.

Screen

Erklärung

<Logo>

AMIBIOS © 1994 American Megatrends Inc.

<- BIOS Hersteller

BIOS Release 123112994

<- Release Nummer

© American Megatrends Inc

51-0102-005123-00111111-101094-AMIS123-P

<- BIOS ID String (seit 1991)

DINT-1123-04990-KB

<- BIOS ID String (von 1986 bis 1990)

Sie sehen jetzt, von wem das BIOS ist und auch die dazugehörige Nummer. Eine Möglichkeit ist es folgende Seite aufzurufen: http://www.wimsbios.com/ (Wims BIOS-Page) für AWARD und AMI-BIOS Besitzer, die andere direkt zu Ihrem BIOS-Hersteller zu gehen. Mit etwas Glück und Geduld finden Sie auch Ihr persönliches BIOS.

Sie müssen sich auf jeden Fall mit der notierten Nummer beschäftigen und dann das gleiche zugehörige BIOS-Upgrade finden.

Beispiel: Sie haben ein AWARD BIOS mit folgender Nummer..

04/01/97-i430TX-W83977TF-2A59IC39C-00

Anhand des letzten Zahlenblocks 2A59I können Sie feststellen, das Ihr Board einen TX-Chipsatz hat, C3 sagt Ihnen, dass es von Chaintech stammt und 9C-00

identifiziert den genauen Board Typ

Beispiel: Sie haben ein AMI-BIOS mit folgender Nummer.

51-0102-1101-00111111-101094-AMIS123-P

Der dritte Block zeigt 1101 (Hersteller Sunlogix).

Die erste Zahl dieses Blocks gibt auch noch Auskünfte:

1, 2, 8, oder ein Buchstabe es handelt sich um kein in Taiwan hergestelltes BIOS

3, 4, oder 5

es ist ein AMI Motherboard

50 oder 6

es ist kein AMI Motherboard

9

es ist ein Evaluation BIOS für

taiwanesische Produzenten.

Das heißt, wenn Sie Ihr Board genau erkennen wollen. sollten Sie unter Umständen dem Hersteller eine E-Mail schicken, damit er Ihnen weiterhilft.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Revisionsnummer, welche Sie am besten von Ihrem Board ablesen. Gegebenenfalls finden Sie dort auch noch weitere Angaben, die Ihnen weiterhelfen.

Das Ganze ist ein mühseliges, aber einmaliges Zusammensuchen. Wenn Sie dann alle nötigen Angaben haben, brauchen Sie zukünftig nicht mehr suchen und alles ist einfacher.

Eine gute Adresse, aber mit Kosten verbunden, ist: MR-BIOS: http://www.mrbios.

com. Hier können Sie ein BIOS erhalten, was an Funktionsumfang beispielhaft ist.

Schauen Sie einfach mal nach, ob Ihr Board dort zu finden ist. Details finden Sie unter: BIOS-Identifikation links im Menü.

Identifikationsnummern finden Sie auf folgenden Seiten:

AMI-BIOS: http://www.wimsbios.com/ AMI Award BIOS: http://www.wimsbios.

bietet auf seiner Homepage ein kleines

com/ oder direkt bei Award

Programm zum auslesen an.

Hier kann man sein Mainboard über die

Wenn Sie auf dem Mainboard eine

Bestückung identifizieren: http://www.

FCC-ID aufgedruckt habe, sind Sie

motherboards.org/

hier richtig: http://www.fcc.gov/oet/

fccid/

Es gibt noch eine Möglichkeit, das BIOS mit Hilfe des Programms ctbios von c´t auszulesen und so eventuell an den Namen des Boardherstellers zu kommen.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Suche der FCC-ID

Diese ist entweder auf dem Board aufgedruckt oder es ist ein Aufkleber angebracht.

Haben Sie dies gefunden, können Sie über http://www.fcc.gov/oet/fccid/ den Hersteller herausfinden. Finden Sie auf den Chips kryptische Kürzel, nachstehend die Erläuterung:

HY = Hyundai www.hei.co.kr

HYB = Siemens www.infineon.com

IBM = IBM www.chips.ibm.com

KM = Samsung www.samsungsemi.

com

KSV = Kingmax www.kingmax.com

LG = LG Semicon

M5M = Mitsubishi www.mitsubishichips.

MB = Fujitsu www.fujitsumicro.com

com

MSM = Oki www.okisemi.com

MT = Micron www.micron.com/mti

PDC = Hitachi semiconductor.hitachi.com

V = Mosel Vitelic www.moselvitelic.

com

TC = Toshiba www.toshiba.com

TMS = Texas Instruments www.ti.com

µPd/NEC = NEC www.ic.nec.co.jp/memory/index_e.html

Identifikation der Phoenix Boards Beispiel: 2A59IZ1DC-00 (Z1 ist die ID) ID

Hersteller

ID

Hersteller

ID

Hersteller

a0

asustek

a1

abit

a2

atrend

a3

bcom

a8

adcom

ad

anson

ak

aaeon

ak

advantech

am

acme

ax

achitec

b0

biostar

b2

boser

c3

chaintech

d0

dataexpert

d1

dtk

d4

dfi

d7

daewoo

dj

darter

e1

ecs

e3

efa

ec

enpc

f0

fic

f1

flytech

f2

flexus

f3

full-yes

f8

formosa

f9

redfox

g0

giga-byte

g3

gemlight

g5

gvc

g9

global

ga

giantec

i3

iwill

i9

icp

ic

inventec

ie

itri

j1

jetway

j3

jbond

k1

kaimei

kf

kinpo

l1

luckstar

l7

lanner

l9

luckytiger

m2

mycomp

m3

mitac

m4

microstar

m8

mustek

mh

macrotek

n0

nexcom

o0

icean

p6

protech

p8

proteam

pa

epox

pn

procomp

ps

palmax

q0

quanta

q1

qdi

r0

rise

r9

rsaptek

s2

soyo

s5

shuttle

sa

seanix

se

smt

sh

sye

sm

superpower

sn

soltek

sw

s&d

t4

taken

t5

tyan

tg

tekram

tj

totem

tp

commate

u1

usi

u2

uhc

u3

umax

u4

unicorn

v3

pc-partner

v5

vision

w0

win

w5

winco

w7

winlan

x5

arima

y2

yamashita

z1

zida

Identifikationsstring auslesen

Der Autor des Buches "Das BIOS-BUCH" Alle Metzlar ( http://www.xs4all.nl/~matrix/

menu.html ) hat mir freundlicherweise ein kleines Programm zur Verfügung gestellt, mit dem Sie von der DOS-Ebene aus, das BIOS auslesen können. Sie finden es auf meiner Homepage.

Wenn Ihr BIOS keine Identifikationszeile ausgibt, dann versuchen Sie mal folgendes:

Gehen Sie auf die DOS-Ebene und geben Sie folgende Befehle ein: Debug "RETURN"

d f000:e000 "RETURN"

Jetzt sollten auf dem Bildschirm die ersten 128 ausgelesen Byte erscheinen. Mit jeder weiteren Eingabe:

D "RETURN"

erscheinen weitere 128 Byte. Sie brauchen jetzt nur noch die Informationen aufschreiben. Sie bekommen, wenn alles geklappt hat, den Hersteller und die Versionsnummer und das Datum ausgegeben.

Sicherheit ist alles

Sie sollten sich in jedem Fall eine bootfähige Sicherheitsdiskette erstellen, auf der sich das Installationsprogramm, das alte BIOS-Image und eine Batch-Datei, welche das Programm startet befindet. Das AMI-BIOS kann auch ein Image von einer nicht bootfähigen Diskette einlesen. Wie Sie die Diskette zu erstellen haben, sagt Ihnen auch das Installationsprogramm.

Wie geht's weiter?

Wenn Sie die notwendige Software haben, sollten Sie sich zuerst ausführlich mit den beigefügten Readme Dateien beschäftigen.

Dann sollten Sie versuchen eine bootfähige Rettungsdiskette mit einer Batch-Datei und dem BIOS-Image zu erstellen. Denn wenn was schief läuft, stehen Sie sonst im Regen.

Prüfen Sie nochmals, ob alle Datenangaben übereinstimmen, ob alle Versionsnummern richtig sind. Bei manchen Boards müssen Sie auch vorher den Schreibschutzjumper für den BIOS-Block in die richtige Stellung bringen (im Handbuch nachschauen).

Manche BIOS-Versionen bzw. deren Installationsroutinen prüfen bestimmte Softwaremarkierungen, die Aufschluss über den Motherboard und BIOS-Typ geben.

Wenn alles korrekt ist, folgen Sie den Anweisungen des Update-Programms, welches zum Updaten benötigt wird und das Sie ggf. direkt von Ihrem Motherboard oder BIOS Produzenten erhalten.

Manches BIOS lässt sich nur updaten, wenn die Diskette unter DOS 5.0 oder 6.x formatiert wurde. Soll bei Gigabyte vorkommen. Auf dem Board GA 6BXC ist übrigens weder ein Jumper zu setzen noch ein "Enable Flash" oder ähnliches einzustellen, um das Update durchzuführen.

Grafikkarten - SCSI-Hostadapter - Modems

Für das BIOS von Peripheriegeräten, gilt im Prinzip das gleiche, wie für das SystemBIOS.

Grafikkarten

Die wenigsten älteren Grafikkarten haben ein Flash-ROM oder EEPROM. Sie finden diese meistens auf Karten der Mittelklasse. Sie holen sich das entsprechende Programm beim Hersteller und folgen den Anweisungen. Die neueren Karten gibt es fast nur noch mit BIOS, zumindest ab der mittleren Preisklasse. Sie sollten beim Updaten unbedingt den Angaben des Herstellers folgen.

SCSI-Hostadapter

Mit dem BIOS dieser Produkte können Sie verschieden Konfigurationen durchführen, und mit dem Update ist es möglich höhere Transferraten einzustellen oder bestimmte Probleme zu beheben. SCSI-Adapter können Sie per Hotkey anweisen, das eigene BIOS zu ignorieren. Damit können Sie Ihren Rechner mit fehlerhaftem SCSI-BIOS starten. Sie können hier auch mit einer Diskette booten und den Fehler beheben.

Modems

Bei Modems gibt es normalerweise keine Probleme, wenn Sie den Anweisungen des Herstellers folgen. Sollte was schief laufen, kein Problem, einfach neu updaten.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Hardware :.

Info: Hier wird das Zusammenspiel zwischen Wechselmedien wie z.B. dem ZIP-LW und dem BIOS beschrieben. Informieren Sie sich zuerst ob ihr Motherboard mitspielt, bevor Sie einkaufen gehen.

DMA Belegung

Wechselmedien

IRQ Belegung

Scanner

Ressourcen

Festplatten

Steckkarten

USB

Auswahlmenü

Startmenü

.: Wechselmedien :.

Diese Seite hat für Besitzer der neuen Boards kaum noch Nutzen, da mittlerweile fast alle Wechselmedien untertstützen. Sollte dies bei ihnen nicht der Fall sein, dann können Sie sich hier kurz informieren.

Ich möchte auf dieser Seite nicht auf die Vielfalt der Einstellmöglichkeiten von Wechselmedien eingehen, sondern vielmehr auf die Dinge, die direkt mit dem BIOS zu tun haben.

Zuerst geht es einmal darum, was mache ich wenn ich mein Wechsellaufwerk bootfähig machen will, zum andern was bietet diese Technologie.

Wenn Sie ein LS-120 haben und Ihr BIOS folgende Voraussetzung erfüllt, dann sind Sie theoretisch auf dem besten Weg, dass es als bootfähiges Laufwerk anerkannt wird.

AMI BIOS ab Version 6.26.02 Award BIOS ab Version 4.51PG Phoenix ab Version 6.0

Theoretisch deswegen, weil Ihr Motherboardhersteller diese Option nicht unbedingt integriert haben muss. Wenn dies nicht der Fall ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Das BIOS updaten, was allerdings auch keine Garantie bringt. Hier wäre es empfehlenswert den Motherboardhersteller zu kontaktieren, ob dieses Update auch tatsächlich ein LS als bootfähig ansieht.

2. Sich von UNICORE ( http://www.unicore.com ) ein maßgeschneidertes BIOS anfertigen zu lassen. Das wäre die sauberste Lösung, aber auch eine Kostenfrage.

Wer sich ein neues Motherboard leisten will, sollte selbstverständlich vorher fragen, ob dieses denn auch LS-120 und Iomega-ATAPI-ZIP-Laufwerke als bootfähig unterstützt. Die meisten Motherboardhersteller haben diese Option mittlerweile nach eigenen Angaben auf einigen Boards realisiert. Nur ältere Boards sind da nicht ganz up to date, deswegen eine kleine Auswahl älterer Boards die kompatibel sind.

Hersteller

kompatibles Motherboard

Abit

PS6

PP6

PR5R2

AR5

PN5

LT5

LD5

IT5V

IT5H

SM5

SM5-A

AX5

PD5

PL5

PX5

Aopen

AP5T

AP6T

AP5X

Asus

TX97

TX97-X

P/I-P55TVP4

TXPE-X

TX97-E

A-Trend

ATC1040

ATC5020

ATC6100

TX5000

TX5020

Biostar

8500TUD

Epox

P55-BT

P55-PV2

P55-VA

P55-VP2

P55-TV2

First

PA-2005

PA-2006

PA-2010

PAC-2003 PDA-2000 PT2600

International

Computer

PCB2.3

PT2010

PT-2200

VT-510

Gigabyte

GA-586HX GA-586TX GA-586UX

GA-586VX GA-686KX GA-686ATX

Micro Star

MS-5128

MS-5129

MS-6103

MS-6104

MS-6106

International

Soyo/NMC

SY-6KA

Tekram

P5T30-A4 P6F40K-A5

Winco

P55TV2

P55VG2

VA2T55

Für die ZIP-Laufwerke gibt es eine Softwarelösung die auch das Booten ohne entsprechendes BIOS ermöglicht. Sie bekommen diese Software für die verschiedenen Laufwerkvarianten unter http://www.blueskyinnovations.com und sie kostet ca. 25 $.

Allerdings hat die Sache einen Haken. Das DOS und die 1.Version von Win95 lassen das booten nur zu, wenn der Datenträger mit 32MB formatiert ist. Ab Win95 OSR2 gibt es diese Einschränkung nicht mehr. Da die ganze Geschichte über den Master-Boot-Record abläuft, gibt es Probleme mit Bootmanagern die den MBR modifizieren. Der Onetrack-Diskmanager und der Bluesky Bootmanager machen jedoch keine Probleme.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS intern :.

Info: Dies ist der am meisten frequentierte Bereich. Bevor Verzweiflung um sich greift weil der PC mit einem Passwort geschützt ist und was man wieder mal vergessen hat, hilft vielleicht diese Seite.

BIOS Identifikation

BIOS Optimierung

BIOS Update

Der Weg ins BIOS

Flash Anleitung

BIOS/Boot Logo ersetzen

Flash BIOS Reparatur

Auswahlmenü

Startmenü

.: Der Weg ins BIOS :.

Board- und PC unabhängige Passwörter

Passwörter und Zugangsmöglichkeiten zum BIOS diverser PC/Board- Hersteller

Weitere Möglichkeiten um eventuell ins BIOS zu kommen

Achtung

Wenn es sich um ein Notebook bzw. Laptop handelt, werden Sie mit den hier vorgestellten Möglichkeiten kein Glück haben das Problem legal zu lösen, da das Passwort gleichzeitig als Diebstahlsicherung eingesetzt wird. Hier hilft nur der teure kostenpflichtige Kontakt zum Hersteller oder Händler.

Im übrigen ist das Passwort beim Laptop/Notebook nicht im gleichen Chip untergebracht wie das BIOS.

Versuchen Sie es trotzdem, kann es passieren das nichts mehr funktioniert.

Mir wurde allerdings von einem User berichtet das es auf seinem Laptop mit dem debuggen klappte. siehe hier

Bitte informieren Sie sich gründlich auf der ganzen Seite. Es gibt hier unzählige Hinweis wie Sie vielleicht in ihr BIOS kommen.

Wer mit den nachfolgenden Angaben oder Programmen arbeitet, darf dies nur bei dem PC

zu dem er berechtigten Zugang hat, andernfalls macht er sich strafbar.

Wir haben ein Problem

Der schlimmste Fall ist, wenn sich Ihr PC nicht starten lässt, weil sämtliche BIOS-Einstellungen völlig falsch sind. Dann hilft nur eins: Drücken Sie beim Start Ihres PC eine Taste oder bestimmte Tastenkombination.

Eine Möglichkeit die richtige Tastenkombination für Ihren PC rauszubekommen, drücken Sie einfach beim Start die Leertaste oder ziehen Sie den Stecker der Tastatur bis eine Fehlermeldung kommt. Eventuell erscheint am unteren Bildrand die entsprechende Meldung für den Weg ins BIOS.

Beachten Sie bitte, das AMI und PHOENIX nach drei fehlerhaften Passwort-Eingaben den Rechner einfrieren können.

Diese Tasten bzw. Tastenkombinationen werden im BIOS verwendet Funktion

A.M.I.-BIOS

Award-BIOS

Phoenix-BIOS

Bewegen

Menüpunkt

Enter

Enter

Enter

auswählen

In den Optionen

blättern

Gerät in der Boot-

PU/PD

+ / -

Reihenfolge

einordnen

Verlassen des

Esc

Esc

Esc

Setups

Abspeichern der

F10

F10

F10

Einstellungen und

verlassen des

Setups

Wiederherstellen

F5

F5

F5

der

vorhergehenden

CMOS-Werte aus

dem CMOS

BIOS

F6

F6

F6

Grundeinstellung

laden (minimalste

Konfiguration)

SETUP

F7

F7

F7

Grundeinstellungen

laden (optimierte

Konfiguration)

Setupscreen-

Umschalt-F2

Farben einstellen

Hilfe

F1

F1

F1

allgemeine Zugangsmöglichkeiten zum BIOS Setup

AMI

Entf

F1

Award

Entf

Strg + Alt + ESC Strg + Alt + S

F2

Phoenix

Entf

Strg + Alt + S

Strg + Alt + ESC

F2

weitere Kombinationen Strg + Enter Alt + Strg + F1

Alt + Enter

F10

Alt + F1

Strg + Alt + Einf manchmal auch mit der

Leertaste

Board- und PC unabhängige Passwörter

Die Passwörter sind für die unterschiedlichsten BIOS sowie Motherboards bereits getestet worden. Versuchen Sie bei der Schreibweise sowohl Klein- und Großschrift, bzw. auch mit großen oder kleinen Anfangsbuchstaben. Und bedenken Sie, dass " Y und Z" und " - und ? "

bei Eingaben im BIOS vertauscht sind. Sie sollten daher immer beide Schreibweisen verwenden.

Soweit mir bekannt, steht das BIOS für welches das Passwort verwendet werden kann dahinter.

Falls Sie zu einem der unten stehenden Passwörter die nicht zugeordnet sind, herausfinden zu welchem BIOS sie gehören, dann schreiben Sie mir bitte eine E-Mail. Sie helfen damit allen anderen Userinnen und Usern.

Umlaute

Sie haben ein Passwort eingegeben, in dem ein 'ö' oder ein anderer Umlaut vorkommt. Das Bios hat dieses Passwort bei der Bestätigung so geschluckt.

Bei der Abfrage hat er das Passwort allerdings abgelehnt. Der Rechner war blockiert. Das 'ö'

bzw. den Umlaut musste man einfach weglassen.

Also: statt 'römgard' musste man 'rmgard' eingeben, schon waren wir drin. Klaus A.M.I.-BIOS

amipswd

ami0

AMISETUP

amiami

AMI_SW

ami

AMIBIOS

AMIDECOD

AMI

aammii

A.M.I.

AMI.KEY (D)

AMI!SW

amipswd

AMI.KEY (E)

AMIBIOS

AM

A.M.I

aammii

AMI~

AMI?SW

AMIPSWD

AMI.KEY (E)

AMIAMI

ami.kez

AMI?SW

AMIDECOD

amidecod

BIOSPASS

CMOSPWD

HEWITT RAND

HEWITTRAND

helgaßs

KILLCMOS

PASSWORD

589589

Award BIOS

589721

598598

589589

1322222

01322222

1EAAh

595595

256256

admin

award_?

award_sw

AWARD?PW

award_ps

award

awkward

aPAf

ALFAROME

Award_PW

alfarome

AWARD?SW

AWARD_SW

award.sw

award sw

AWCRACK

aLLy

AW

AWARD SW

BIOS

bios*

biostar

biosstar

biostarefmukl

CONCAT

CONDO

CONDO,

condo

CTXA

Compleri

djonet

efmukl

g6PJ

h6BB

HELGA-S

HEWITTRAND HEWITT RAND

HLT

helgasss

j09F

256

j262

j322

j64

KDD

key

lkw peter

lkwpeter

LKWPETER

master

master_key

PASSWORD

SER

SW_AWARD

setup

SKY FOX

Sxyz

SWITCHES_SW

SZYX

syxz

SKY_FOX

Syxz

TzqF

t0ch88

TTPTHA

t0ch20x

ttptha

wodj

Wodj

ZAAADA

zbaaaca

ZBAAACA

zjaaadc

ZJAAADC

zjaaade

%øåñòü ïpîáåëîâ%

%äåâÿòü ïpîáåëîâ%

?award

Phoenix BIOS

BIOS

CMOS

phoenix

PHOENIX

Beim Monitor-Setup die Taste [1] (nicht die im Zahlenblock!! )- drücken.

Wer einen Rechner mit einem Phoenix BIOS hat, bei dem man nur mit Hilfe einer Diskette in das BIOS Setup Programm kommt, sollte sich mal das Programm "Setup" runterladen.

Sie finden den Link auf meiner Downloadseite.

Passwörter und Zugangsmöglichkeiten zum BIOS verschiedener PC/Board- Hersteller Die Passwörter sind rot geschrieben und bei allen anderen Angaben handelt es sich um Tastatur-Zugangsmöglichkeiten.

Shift-Taste ist die Umschalttaste zwischen Groß- und Kleinschreibung Hersteller

Passwort bzw. Tastatur-Zugangsmöglichkeit

Acer Acros PII

ACERUK

ACERNWE

Strg + Alt + ESC

Advance

Advance

Integration

ALDI (Medion)

medion

Amptron

Polrty

Ascend

ascend

Aspire

Strg + Alt + ESC

AST

SnuFG5

Strg + Alt + ESC

Axis

pass

Biostar

Biostar

Q54arwms

Concord

last

CTX

CTX_123

International

CyberMax

Congress

COMPAQ

Compaq

compaq

F10 (Setup ist auf der

Festplatte)

COMPAQ

COMPAQ Rechner haben das Setup nicht im BIOS implementiert. Es Rechner

gibt neben dem Bootmanager mit normaler Startpartition auf der Festplatte auch eine Servicepartition. Es genügt, wenn man beim Start F10 drückt um in das Setup zu kommen. Wenn Sie aber z.B. die Festplatte neu partitioniert haben, dann müssen sie sich eine Setupdiskette von Compaq holen.

http://www.compaq.com/support/files/index.html Sie müssen dabei nach der Serie Ihres Compaq und der entsprechenden Sprache

suchen.

COMPAQ

Bei einem COMPAQ Deskpro 286e kommt man ins BIOS, indem man

Deskpro 286e

mit einer Setupdiskette bootet. Diese kann man sich zusammen mit einer Diagnosediskette als Softpaq SP0308 für 3,5" oder SP0316 für 5,25" von folgender Adresse runterladen: http://www.compaq.com/

support/files/index.html .

COMPAQ Laptop Wer das Hauptpasswort für seinen Compaq -Laptop der LTE 5000er LTE 5000er

Reihe vergessen, verlegt hat: Die Abdeckung zwischen Tastatur und Reihe

Display vorsichtig entfernen. Dazu wie folgt verfahren: Floppy und Akku herausziehen, vier Schrauben unten hinten werden sichtbar, herausdrehen, Abdeckung vorsichtig heraushebeln, ist mit Häkchen an der Tastatur eingehakt. Der Prozessorkühlkörper hat eine

Aussparung links oben. Dort befindet sich ein Jumper JP1. Dieser wird auf die Pins 1-2 gesteckt, Akku einsetzen, einschalten,

Passwortabfrage sollte weg sein. Akku wieder ausbauen, JP1 wieder auf 2-3 setzen und Gerät in umgekehrter Reihenfolge

zusammenbauen. Fertig.

© Hecki 05/2000

Dies dürfen Sie nur an einem Laptop machen für den Sie die

Genehmigung haben bzw. der Ihnen gehört.

Concord

last

CTX

CTX_123

International

CyberMax

Congress

Daytek

Daytec

Daewoo

Daewuu

DELL

DELL

Dell

Reset

Alt + Enter

Digital

komprie

Equipment

Enox

xo11nE

Epox

central

Epox 8K5A2+

Durch Drücken der Taste "Einfügen" kann man das CMOS löschen.

Anschließend gelangt man dann wieder ins BIOS.

Freetech

Posterie

Gateway

F1

General

Ctrl-Esc

Ctrl Alt +

Gericom Cinema Strg+Alt+Shift+S

1340

Gericom Hummer Shift+F2

Gericom "Silver

Es befinden sich zwei sehr kleine Kontaktplattchen unterhalb des RAM

Seraph"

Speichers. Diese für ca. 4 sec (ohne jegliche Stromzufuhr)

überbrückt, setzen das Bios auf "Default" zurück. Soll auch bei manchen anderen Notebooks gehen.

Gigabyte 586 HX Ich hatte mal das Problem, dass ich das Passwort nicht mehr wusste.

Ich löste es, indem ich das Bios Flashprogramm benutzte. Das Bios braucht man nicht zu flashen, sondern bei Programmaufruf nur /cc hinten anhängen. Dadurch wird das CMOS gelöscht und das Passwort ist weg. Robert Heider

Gigabyte

Überprüfen Sie bitte, ob Ihr Mainboard eine Batterie oder einen RTC-Baustein (mit der Aufschrift ODIN oder DALLAS z.B.) hat. Wenn Sie auf Ihrem Mainboard eine Batterie haben, gehen sie bitte wie folgt vor: Batterie herausnehmen und +/- Pole bei laufendem Mainboard für 10 Sekunden kurzschließen. Danach sind sämtliche Passworte gelöscht.

HP Vectra Serie

hewlpack

IBM

IBM

MBIUO

sertafu

merlin

Einf-Taste

IBM Aptiva

F1 oder beide Maustasten beim Booten gedrückt halten

IBM-Thinkpad

Beim Starten "F1" festhalten, dann erscheint das "IBM-Easy-Setup" (cooler

Name oder "easy") hier muss man dann auf "Startup" klicken und schon sollte

es funktionieren. Hecki

Iwill

iwill

Jet Way

spoom1

Joss Technology

57gbz6

57gbzb

technolgi Technolgi

Leading Edge

MASTER

MachSpeed

sp99dd

Magic-Pro

prost

Megastar

Star

star

Micron

sldkj754

xyzall

Micronics

dn_04rjc

M Technology

mMmM

NEC

F2

bei älteren Laptops F1

Nimble

xdfk9874t3

Nurit

(none)

Olivetti

Umsch/Strg/Alt + NumPad Entf

Olivetti Echos48

Fn + F4

Packard Bell

Bell9

bell9

QDI

QDI

lesaroti

Quantex

teX1

xljlbj

Research

Col2ogro2

RM

RM

Shuttle

Spacve

Siemens Nixdorf SKY_FOX

Siemens Nixdorf Die einzige existierende DIP-Schalter-Reihe auf dem Mainboard ist SCENIC Pro M5

rechts neben dem Prozessor (bzw. direkt Rechts neben dem

Stromanschluss für das Mainboard) zu finden. Dort muss man den 6.

(!) Schalter auf ON stellen um in das BIOS zu gelangen ohne dass das PW abgefragt wird.

Siemens Scenic

Besitzt einen Schalter zur Umgehung des Passworts auf dem Board D983

(Bezeichnung SKP) J.Grießinger

Siemens XPert

Beim XPert von Siemens gelangt man beim Booten durch Drücken der Taste [F2] ins BIOS. Um die erweiterten Funktionen des BIOS

einstellen zu können, muss mit der Tastekombination [Strg]+[F2] im BIOS-Menü das erweiterte Menü aktiviert werden. Im Hauptmenü erscheint dann die Meldung "Advanced Options". Damit werden Ihnen weitere Möglichkeiten der Einstellung angeboten. Aber wie immer gilt, Vorsicht!!!

Siemens-Fujitsu Die Boards verfügen über einen undokumentierten DIP-Schalter, der (Boards ab

den Passwortschutz des BIOS-Setup aufhebt. Erkennbar ist dies in der Version D1025)

Dokumentation an der Bezeichnung "muss immer auf off eingestellt sein". Die Schalternummer ist nicht immer die gleiche, er befindet sich aber immer neben dem Schalter "System-BIOS

wiederherstellen". Ist dieser Schalter auf "on" gestellt, kommt man trotz aktiviertem BIOS-Passwort ins Setup-Programm.

Die neueren Boards ab Version D1170 haben zwei oder drei entsprechend gekennzeichnete DIP-Schalter. Da muss man dann nur rausfinden welches der richtige ist.

D1171-Board (Scenic xB, PIII 800) In der Dokumentation sind die DIP-Schalter 1 und 4 als "muss immer off sein" beschrieben. DIP-Schalter 1 auf on löscht sowohl BIOS-Setup als auch System-Passwort (beide sind auch nach dem Zurückstellen deaktiviert).Frank B.

Bei Fujitsu Siemens PCs mit Motherboard, die den beschriebenen Dipschalterblock besitzen gibt’s auf der Platine eine vorgesehenen Jumper mit der Bezeichnung CMOS RST. Damit wird auch das

Passwort zurückgesetzt. Die Einstellungen gehen allerdings auch verloren. T.Kugler

Speedeasy

lesarot1

SuperMicro

ksdjfg934t

Tandon

Strg + Umsch + ESC

Ctrl Alt ESC

TMC

BIGO

Tiny

Tiny

Toshiba

24Banc81

Toshiba

toshy99

ESC

F1

Toshiba

Bei der ersten Passwortabfrage nur ENTER drücken. Beim nächsten Notebook

mal mit 'Y' und ENTER. Dann kommen Sie eventuell ins BIOS Setup und können ein neues Passwort eingeben.

TOSHIBA

linke Shift-Taste beim Booten gedrückt halten

Laptops

TOSHIBA

ESC festhalten und Einschalten, erst nach dem Loslaufen Taste Satellite

loslassen. Anschließend kommt die Meldung "Check System, then 4090XCDT

press [F1] key". Und schon kann man mit F1 ins BIOS-Setup Noch was für

Sie brauchen:

Toshiba

1. Ihr Notebook

(nur bis Bios- Version

2. Eine leere formatierte Diskette

7.70 12-07-1998)

3. Einen zweiten Computer

4. Einen Hex-Editor

Was sie machen müssen:

1. Starten sie den Desktop PC und den Hex-Editor

2. Stecken sie die Diskette in Laufwerk A:

3. Ändern sie die ersten fünf Bytes von Sektor 2 (Bootsektor ist Sektor 1) in: 4B 45 59 00 00

4. Jetzt das ganze sichern! Sie haben nun eine KEY-DISK

5. Entfernen die Diskette aus dem Laufwerk A:

6. Stecken sie die Diskette in das Notebook-Laufwerk

7. Starten Sie das Notebook. Im Boot-Modus drücken sie die Reset-Taste.

8. Betätigen Sie die Eingabetaste wenn sie nach dem Passwort gefragt werden.

9. Sie werden nun gefragt ob sie ein Passwort eingeben wollen. Y

drücken, Enter.

10. Sie können jetzt das neue Passwort eingeben.

Noch was für

Bei dem nachfolgenden Link wird eine Lötanweisung angezeigt. Ich TOSHIBA

mache ausdrücklich auf die Gefährlichkeit aufmerksam und hafte natürlich für keinerlei Schäden.

http://www.driverforum.com/bios/20632.html

CMOS-Passwort bei Toshiba-Laptops entfernen. Bastelanleitung: http://www.tilman.de/sonstiges/toshiba/ Ich mache ausdrücklich auf die Gefährlichkeit aufmerksam und hafte natürlich für keinerlei Schäden.

Vextrec

Vextrec

Technology

VOBIS

merlin

Strg + Alt + ESC

VOBIS

Wer Probleme hat ins BIOS Setup zu kommen, sollte mal folgendes versuchen. Die Tastenkombination Strg (CTRL) + Alt + Esc im

Bootvorgang betätigen (muss zum richtigen Zeitpunkt erfolgen).

Danach können Sie Einstellungen im BIOS vornehmen. VOBIS schaltet in ihren Filialen das Notebook frei.

Waibel

Waibel

Wim Bervoets

Compleri

Zenith

3098z

Zenith

Strg + Alt + Einfg

Zeos

zeosx

Weitere Möglichkeiten um eventuell ins BIOS zu kommen

Möglicherweise haben Sie auf ihrem Board einen Jumper mit der Bezeichnung Clear CMOS

oder ähnlich. Auch damit können Sie ein vergessenes Passwort löschen, verlieren aber gleichzeitig alle anderen Einstellungen.

Sollten Sie mit all den aufgeführten Tastenkombinationen nicht in Ihr BIOS kommen, dann kann es sein, dass Sie eine Diskette brauchen und dann gibt es Probleme (woher nehmen?).

Sie haben nämlich gar kein BIOS-Setup im BIOS Chip, weil Sie ein sehr altes 386er oder 486er Board haben.

Falls alles geklappt hat können Sie jetzt die BIOS-Defaults einstellen, also die Grundeinstellung mit einer Minimalkonfiguration, die den PC wenigstens zum Laufen bringt.

Sollten Sie Probleme haben, stellen Sie Power-On-Defaults ein. Sollte es immer noch nicht klappen, gehen Sie einfach mal von einem größeren Problem aus und versuchen Sie die Hilfe eines/einer Fachmanns/Fachfrau zu bekommen. Für die Machos unter Ihnen: "Ich kenne viele Frauen, die mehr von PCs verstehen, als mancher Pseudo-Fachmann".

Passwort vergessen und dann? Wenn die oben genannten Passwörter nicht mehr helfen, hilft es vielleicht, die Batterie/Akku rausnehmen (das auslöten einer Energiezelle ist nicht zu empfehlen) oder vielleicht dieser Weg. Suchen sie mit Hilfe des Handbuches nach einer Steckbrücke "Clear CMOS". Hier gibt es zwei Sorten. Einmal den Jumper mit 3 Polen, wobei Sie den gesteckten Jumper einfach rausziehen und den Jumper mit 4 Polen, bei dem Sie den Jumper rausziehen der die beiden mittleren Kontakte verbindet. Schalten Sie dann den PC

aus und am besten erst nach einer Stunde wieder ein. Stecken Sie den Stecker wieder in die ursprüngliche Position (die Sie sich vorher aufgeschrieben haben) zurück. Wenn das BIOS

Ihre Festplatte/n bei älteren Boards wieder ohne Probleme erkennt, haben Sie Glück gehabt.

Und noch eine Möglichkeit. Versuchen Sie es mit einem Entschlüsselungsprogramm, wie z.B.

Bios 3.10 (Bios3.10.exe), es ist Freeware und Sie bekommen es über meine Downloadseite. Allerdings funktioniert es beim Phoenix BIOS nicht.

Und die nächste Möglichkeit. Die funktioniert so, dass der CMOS-Inhalt gelöscht wird und zwar auch mit dem Programm Bios 3.10 . Allerdings verlieren Sie dabei auch alle Einstellungen, aber es funktioniert wenigsten bei allen drei BIOS.

Wenn Sie das Programm nicht haben geht es auch so:

Debuggen

Gehen Sie beim Booten von Windows 95/98 mit F8 auf die DOS-Ebene (

niemals im DOS-

Fenster operieren) oder verwenden Sie eine DOS-Systemdiskette (es muss sich DEBUG.EXE

darauf befinden) (ggf. wechseln Sie nach Windows\Command) und geben Sie folgende Zeilen, nach jeder Zeile mit ENTER bestätigen, genau ein:

Für das AMI und Award BIOS

Für das Phoenix BIOS

Das Programm Debug.exe starten und

Das Programm Debug.exe starten und einen

folgendes eingeben:

der folgenden Modi eingeben:

- o 70 17

- o 70 FF

- o 70 2E

- o 70 17

- o 71 17

- o 71 17

- o 71 FF

- o 71 17

Q

Q

Q

Q

Je nach BIOS Version ist es auch möglich das man mit den jeweils anderen Werten debuggen kann.

Das folgende Programm wurde mit dem Award und AMI BIOS getestet. Nach dem Ausführen wird das gesamte CMOS gelöscht, dass bedeutet, alle Einstellungen im BIOS gehen verloren (Festplattendaten, Speichereinstellungen usw.).

Sie starten QBasic von der MS-DOS Ebene oder im MS-DOS Fenster von 10 OUT &H70,17

Windows95 (funktioniert nicht unter Windows NT). Sie geben folgende 2 20 OUT &H71,0

Zeilen ein:

Ein ähnlicher Effekt läßt sich mit dem Microsoft-Programm DEBUG.EXE, Debug

das ebenfalls zur Standardinstallation eines Windows-Betriebssystems O70,1E

gehört, erreichen. Die Eingabe der folgenden Sequenz bewirkt, dass das O71.FF

BIOS-Setup ohne Eingabe eines Passwortes direkt bearbeitet werden O70,1F

kann:

O71,FF

q

DALLAS Modul

Wer Pech hat, besitzt einen älteren PC mit einem Motherboard auf dem sich ein sogenanntes DALLAS-Modul befindet. Da befindet sich die Batterie in dem Uhrenbaustein, den Sie sehr leicht erkennen. Es handelt sich um ein kleines schwarzes Kästchen mit der fetten Aufschrift DALLAS, sowie weiteren Angaben. Hier hilft nur herauslöten und ca. 30 Minuten warten und dann wieder einlöten. Es sei nicht verschwiegen, das es sich hier um eine sehr heikle Angelegenheit handelt, von der Sie die Finger lassen sollten wenn Sie keine ausreichende Löterfahrung besitzen. Das gleiche gilt für die Motherboards, bei denen der Akku (blaues, rundes, gewelltes Teil) aufgelötet ist.

Auch neue Mainboards besitzen teilweise wieder einen DALLAS Chip oder zumindest etwas in der Art. Jedenfalls ist dort die Batterie auch im ClockChip Gehäuse wie bei DALLAS

untergebracht (z.B. neue NMC Boards haben das so).

HP Vectra 486/25vl, ein etwas älteres Baujahr, nur das Board mit CPU. Das BIOS war mit Passwort versehen. Alle Versuche ins BIOS zu kommen scheitern. Kein Diskettenlaufwerk und im BIOS ist irgendeine Festplatte eingetragen (es liegen keine Daten vor).

1. Schritt:

Alte Festplatte auf der DOS installiert ist, ist vorhanden. Zusätzlich EZ-Drive von Western Digital. Festplatte angeschlossen, den PC von der HDD gebootet. PC läuft ohne zu murren.

2. Schritt:

Programm aus dem Internet und das Passwort aus dem Bios ausgelesen. Und damit in das Bios gekommen.

Das war ein alter 486er mit 25MHz ohne automatische Festplattenerkennung. Matthias Guthe Hier noch was für Spezialisten, zugesandt von einem User

Algorithmus zur Verschlüsselung des BIOS-Passwortes beim AWARD BIOS. Die Checksum errechnet sich folgendermaßen:

( ASCII-Code des 1. Zeichens*16384 + 2.Z.*4096 + 3.Z.*1024 + 4.Z.*256 + 5.Z.*64 + 6.

Z.*16 + 7.Z.*4 + 8.Z. ) mod 65535 = Checksum

Werden weniger Zeichen eingegeben, so fallen die vorderen Summanden der Reihe nach weg. Das nachstehende Programm, generiert aus der Checksum ein kompatibles Passwort.

Dazu liest es die Bytes 1Ch, 1Dh für das Supervisor - und die Bytes 4Dh, 4Eh für das User-Passwort aus.

program biospasswort;

var a :array[1..6]of byte;

b,c:longint;

procedure berechnung;

begin

a[1]:=trunc((b-10912)/1024);

b:=b-1024*a[1];

a[2]:=trunc((b-2720)/256);

b:=b-256*a[2];

a[3]:=trunc((b-672)/64);

b:=b-64*a[3];

a[4]:=trunc((b-160)/16);

b:=b-16*a[4];

a[5]:=trunc((b-32)/4);

a[6]:=b-4*a[5];

end;

procedure ausgabe;

begin

for b:=1to 6do

write('#',a[b]:2,' ');

writeln;

for b:=1to 6do

write(' ',chr(a[b]),' ');

writeln;

end;

begin

writeln ('Passwörter des AWARD-BIOS');

writeln('Ver. 4.51 - und evtl. andere');

writeln;

port[$70]:=28;

b:=port[$71];

port[$70]:=29;

c:=port[$71];

b:=b+256*c+65535;

writeln('Eingabe mit ALT+Wert');

berechnung;

writeln ('SUPERVISOR- Passwort:');

ausgabe;

port[$70]:=77;

b:=port[$71];

port[$70]:=78;

c:=port[$71];

b:=b+256*c+65535;

berechnung;

writeln ('USER -Passwort:');

ausgabe;

writeln;

writeln('(C) Stefan Przybyl, 1997');

end.

Das Passwort löschen

Sie rufen das Passwortmenü auf, geben in das Passwortfeld kein Passwort ein, sondern drücken ENTER. Sie erhalten danach eine Meldung wie z.B. Password Disabled, Press any Key to Continue. Damit ist das Passwort gelöscht. Das funktioniert natürlich nur, wenn Sie auch das Originalpasswort wissen.

Beim Phoenix BIOS gelten andere Gesetze

Wenn Sie beim Phoenix BIOS das Setup-Passwort aufheben wollen gehen Sie folgendermaßen vor:

# Rufen Sie das BIOS-Setup auf, und wählen Sie das Menü Security aus.

# Markieren Sie das Feld Set Setup Password bzw. Set System Password, und drücken Sie die Eingabetaste.

Sie werden aufgefordert, das aktuelle Passwort (Current Password) einzugeben: Current Password

# Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

# Drücken Sie weitere zweimal die Eingabetaste.

# Wählen Sie im Menü Exit die Möglichkeit Save Changes & Exit.

Der Rechner startet neu, und das Setup/System-Passwort ist aufgehoben.

Stand: 19.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Hardware :.

Info: Hier erhalten Sie etwas Hilfestellung für die korrekte Konfiguration der entsprechenden BIOS Einstell-Optionen im Zusammenhang mit dem Einbau eines Scanners der am Parallelport angeschlossen wird.

DMA Belegung

Wechselmedien

IRQ Belegung

Scanner

Ressourcen

Festplatten

Steckkarten

USB

Auswahlmenü

Startmenü

.: Scanner :.

Es ist ja nicht so, dass immer alles klappt. So hat der eine oder andere auch mal mit dem Anschluss seines Scanners am Parallelport das eine oder andere Problem.

Ich möchte hier nur auf die Zusammenhänge eingehen die direkt mit den Einstellungen im BIOS zu tun haben.

Es gibt im Prinzip nur eine einzige Einstellung die von Bedeutung ist und diese finden Sie entweder im Chipset Features Setup oder unter Integrated Peripherals.

Suchen Sie dort die Option Parallel Port Mode und stellen Sie diese Option auf ECP/

EPP. Wenn Sie aus dem BIOS rausgehen, vergessen Sie nicht das Ganze mit Save & Exit Setup und dann "z" (Sie wissen ja englische Tastatur) abzuspeichern oder nehmen Sie die F10-Taste und dann "z".

Allerdings gibt es auch Scanner (z.B. Mustek 600 SEP) bei denen man den Port als SPP initialisieren muss.

Alles Weitere ist dann noch der Anschluss des Kabels, der Installation des Treibers (versuchen Sie einen amerikanischen zu bekommen, damit wird der Scanner schneller) und des Erkennens unter Windows.

Wird der Scanner am USB Port angeschlossen gelten andere Spielregeln.

Hier gilt folgender Vorgang: Zuerst die beigelegte Software komplett (incl. Treiber) installieren, dann den Rechner runterfahren, das Gerät am USB Port anschließen und dann neu booten.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Hardware :.

Info: Mit der Zunahme der Speicherkapazität bei den Festplatten steigen auch die Probleme. Hier finden Sie einige Infos zu den verschiedensten Festplattenproblemen die u.a. mit dem BIOS zu tun haben. Erst lesen, dann kaufen !!

DMA Belegung

Wechselmedien

IRQ Belegung

Scanner

Ressourcen

Festplatten

Steckkarten

USB

Auswahlmenü

Startmenü

.: Festplatten :.

Eine sehr interessante Seite zu Entschlüsselung der Festplatten-Bezeichnungen: http://www.tecchannel.de/hardware/507/

Wenn es für ihr Board kein BIOS Update gibt um das Festplattenproblem zu lösen, dann sollten Sie es vielleicht mit einem gepatchten BIOS versuchen. Gehen Sie äußerst sorgfältig damit um.

Eine große Liste erfolgreich gepatchter Bios Versionen gibt es hier : http://wims.

rainbow-software.org/

IDE Kapazitätsgrenze von 504 MByte

Bis 1994 gab es für das BIOS die Grenze von 504 MB. Haben Sie eine IDE-Festplatte wird die Zahl der Köpfe auf 16 begrenzt. Das BIOS begrenzt die Zylinder auf 1.024

und die Sektoren auf 63. Somit ergibt sich die Speichergrenze von 512 Byte x 1024 x 16 x 63 = 528.482.304 Byte = 504 MB. Eine darüber hinausgehende Lösungsmöglichkeit ergibt sich durch den Einsatz eines Diskmanagers oder ein BIOS

Update das die Interrupt-13h-Routine verwendet.

IDE Kapazitätsgrenze von 2 GByte

Diese Grenze ergibt sich durch manchen Enhanced BIOS Chip, bei dem das 13. Bit der Zylinderadresse nicht korrekt verarbeitet wird. Dabei stehen anstatt 8.192

Zylinder nur 4.096 zur Verfügung. Somit ergibt sich nach der Berechnung 512 Byte x 4.096 x 16 x 63 = 2.016 Mbyte als Limit. Hier bleibt der PC meistens hängen, wenn eine größere Festplatte verwendet wird. Eine darüber hinausgehende Lösungsmöglichkeit ergibt sich durch den Einsatz eines Diskmanagers (macht nur Sinn, wenn sich der PC beim Booten nicht vorher aufhängt) oder ein BIOS Update.

Ist auch die Grenze für Windows 95A.

IDE Kapazitätsgrenze von 3,7 GByte

Es gibt einige BIOS welche nicht mehr al 6.322 Zylinder über das Interrupt 13h ansteuern können. Auch hier bleibt der PC meistens hängen, wenn eine größere Festplatte verwendet wird. Eine darüber hinausgehende Lösungsmöglichkeit ergibt sich durch den Einsatz eines Diskmanagers (macht nur Sinn, wenn sich der PC beim Booten nicht vorher aufhängt) oder ein BIOS Update.

IDE Kapazitätsgrenze von 8 GByte

Die meisten der vor Mitte 1998 herausgegebenen BIOS sind nicht in der Lage diese Grenze zu überschreiten. 8GB werden maximal bei blockweiser Adressierung mit LBA verwaltet. damit stehen insgesamt 24 Bit für Adressen zur Verfügung, was eine Grenze von 8.064 GByte ergibt (512 Byte x 224). Hier hilft ein BIOS Update mit BIOS Extensions oder ein Diskmanager. Allerdings machen auch FAT16 und VFAT

Probleme, da sie ein zusätzliches Limit von 255 Köpfen gegenüber normal 256

Köpfen haben (Hier liegt die Grenze dann bei 7,84GByte). Es gibt allerdings EIDE-Festplatten, die wenn Sie knapp über 8 GB liegen, mittels eines Jumpers größenmäßig begrenzt werden können.

Viele Betriebssysteme müssen unterhalb der (GB Grenze untergebracht werden, sonst starten Sie nicht korrekt. Selbst bei Windows XP würde sich aus Sicherheitsgründen das Anlegen einer Partition < 8 GB empfehlen um Probleme zu vermeiden.

Folgende BIOS unterstützen die 8,4 G-Byte Festplatten: Award ab Oktober 1997, AMI ab 01.01.1998, Phoenix ab Version 4.06 Revision 1.06.1085

IDE Kapazitätsgrenze von 32 GByte

Hier macht sich die Unfähigkeit der BIOS Hersteller bemerkbar, die es nicht geschafft haben diese Größe sinnvoll zu verwalten. Sie sollten daher unbedingt vor der Anschaffung einer solchen Festplatte beim Motherboardhersteller nachschauen ob es ein BIOS Update gibt, das diese Größe richtig verwaltet. Sonst werden Sie mit Boot-Problemen und sinnlosen Angaben beim Systemtest konfrontiert.

Möglicherweise gibt es auf dem Board aber auch einen Jumper um die richtige Größe über 32GB zur Verfügung zu stellen. Bei Windows 95 werden Sie mit jeder Festplatte >32GB Probleme haben. Notfalls müssen Sie ein Update auf mindestens Windows 95B machen. Das ist aber auch nicht sicher, Windows 98 wäre besser.

Nach einem Update des BIOS auf die neueste Version des Hauptplatinenherstellers kann das System instabil werden und sehr häufig Speicherfehler auftreten. Es bleibt möglicherweise nichts anderes übrig, als den sog. CLJ an der Festplatte zu setzen - nachdem das alte BIOS wieder übertragen wurde.

CLJ: Wenn die neue Festplatte eine Kapazität von mehr als 32 GB hat, verfügt die Festplatte möglicherweise über einen Capacity Limitation Jumper (CLJ), der die LBA-Größe der Festplatte auf ca. 32 GB begrenzt. Dadurch kann die Platte auch auf Systemen eingesetzt werden, die diese eigentlich nicht unterstützen (wie beispielsweise diejenigen mit dem Award BIOS 4.51-Problem).

IDE Festplatten: Die 128GB-Grenze

Die nächste Grenze liegt bei 128GB bzw. 137 Milliarden Byte. Falls das BIOS nach der erweiterten Interrupt-13-Spezifikation arbeitet, dann kann die EIDE-Spezifikation voll ausgenutzt werden. Über ein 28 Bit breites Extended-INT-13-Register (der Standard INT-13 ist nur 24 Bit breit) können dann über eine Aufschlüsselung von 255 Sektoren, 16 Köpfen und 65536 Zylindern bis zu 136,9 GB

Festplatten-Kapazität angesprochen werden. Eine LBA-Adressierung setzt diese Grenze sogar auf 137,4 GB hinauf, da in der Block-Adressierung auch Sektor Null angesprochen werden kann (CHS kennt keinen Sektor Null). Ein BIOS Update oder gar der Einsatz eines speziellen Controllers (z.B. Promise Ultra133 TX2) sind bei älteren Boards unvermeidlich. Probleme kann es aber trotzdem geben wenn Sie eine solch große Festplatte als Bootlaufwerk einstellen bzw. wenn Sie Windows direkt darauf installieren wollen. Für Windows 2000 müssen Sie Service Pack 3 installiert haben, sonst klappt es nicht. Auch Windows XP bereitet Probleme und zeigt nur 8GB

an. IDE Festplatten über 128GB

Die einzelnen Betriebssysteme verhalten sich wie folgt:

Windows 98

Von Windows 98 wird die Festplatte auch erkannt (c´t 9/2004, S.150), allerdings nur im langsamen Kompatibilitätsmodus (m.M. nach nicht gerade optimal).

Windows 98SE

Win 98SE unterstützt diese Festplattengröße, aber mit dem Problem das es zu Fehlanzeigen der Festplattengröße kommen kann.

Windows 2000

Hier funktioniert die notwendige 48-Bit Adressierung erst ab SP3

Windows XP

Hier klappt es mit der 48-Bit-Unetsrtützung erst ab SP1

Über START/MENÜ/AUSFÜHREN und der Eingabe von regedit32.exe starten Sie den Registry-Editor. Öffnen Sie folgenden Schlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters Über den Menüpunkt Bearbeiten/Wert hinzufügen fügen Sie einen neuen Eintrag EnableBigLba (Typ DWORD bzw. Reg_DWORD) hinzu und tragen den Wert 1 ein.

Nach einem Neustart wird die Festplatte über 128GB von Windows 2000/XP erkannt.

Bei Festplatten über 128GB besteht aber zusätzlich die Gefahr das es zu einem Datenverlust kommt und zwar wegen eines falschen Controllers.

Sie müssen daher zwei Dinge beachten:

1. Ist ihr Board bzw. BIOS in der Lage solche großen Festplatten zu verwalten.

Die Antwort finden Sie nur bei ihrem Boardhersteller.

2. Der verwendete Controller, egal ob der Board eigene oder ein fremder, muss in jedem Fall die 48Bit Adressierung beherrschen. Die Antwort dazu finden Sie auch nur beim Board- bzw. Controller Hersteller.

Sie sollten davon ausgehen das Sie bei Motherboards älter als 2001 kaum eine Möglichkeit haben so große Festplatten einzusetzen. Erst ab 2002 wird die 48-Bit-Adressierung zur Verfügung gestellt.

Einen sehr interessanten Artikel finden Sie hier: http://www.tecchannel.de/

hardware/825/0.html

Festplatten über 128GB lassen sich nur über spezielle Controller die mit 48 Bit adressiert sind betreiben. Ein Angebot dazu gibt es z.B. mit dem Dawicontrol DC-100 RAID: Dank der 48Bit-Adressierung kann der Controller jetzt auch Festplatten größer 137 GByte verwalten.

Interessierte Kunden haben die Möglichkeit ihren DC-100 RAID mit der Bios- und Treiberversion 2.31 um dieses Feature zu erweitern. Diese Version steht unter www.

dawicontrol.com zum kostenlosen Download bereit.

Eine weitere Empfehlung:

Wenn Sie einen Chipsatz besitzen, der nicht unterstützt wird oder Sie Ihr Betriebssystem nicht aktualisieren wollen, verwenden Sie bitte den nächsten Vorschlag.

Schließen Sie die große Festplatte an eine zusätzliche Ultra-ATA PCI-Adapterkarte an, die über ein BIOS und Kontroller-Treiber mit 48-Bit LBA-Unterstützung verfügt.

Diese Adapterkarte umgeht das System-BIOS und die Kontroller-Treiber des Betriebssystems und verwendet ein eigenes BIOS sowie eigene Treiber. Mit Verwendung eines IDE-/ATA-/ATAPI-Kontrollers mit kompatiblen Kontroller-Treiber kann die Festplatte auch über das vorherige Limit von 137 GB hinaus sicher verwendet werden.

Ich empfehle den Einsatz so großer Festplatten grundsätzlich nur an einem Raid-Controller in einem Raid1 Verbund. Dies schützt Sie weitestgehend vor totalem Datenverlust - oder haben Sie die Möglichkeit (privat) mal eben ein 200 GB Backup zu erstellen um für den nächsten Plattendefekt gerüstet zu sein??

Bei Einsatz von FDISK werden die Werte nicht korrekt angezeigt. Holen Sie sich bei MS einen Patch oder setzen Sie gleich Partition Magic von Powerquest ein.

Zur Überwindung der 128GB-Grenze wird für die Weiterentwicklung der ATA-Spezifikation zuständige Komitee vermutlich die Adressbreite auf 48 Bit erhöhen, womit dann 2^48 Sektoren bzw. 128 Peta-Bytes (ca. 144 x 10^15 Bytes) adressiert werden können. Diese neue Adressierungsart erfordert keine neuen Hostadapter, sondern läßt sich softwaremäßig im BIOS bzw. im Betriebssystem implementieren.

Dabei wird das Adressregister der Festplatte lediglich zweimal hintereinander beschrieben. Ein Satz neuer ATA-Kommandos signalisiert der Platte dann die neue Adressierungsart.

Eine nächste Grenze kann man dann vom Betriebssystem erwarten, da dieses bisher üblicherweise eine 32Bit-Adressierung verwendet, die (nur) für 2 Tera-Bytes ausreicht.

Ein neuer ATA-Schnittstellen-Standard vom Festplattenhersteller Maxtor soll die Kapazitätsgrenze auf 144 Petabyte (PB) erweitern. Möglich soll dies durch einen bis zu 48 Bit großen Adressraum je Laufwerk werden.

Der Diskmanager

Bei den großen Festplatten braucht man, wenn das BIOS versagt, einen sogenannten Plattenmanager. Erst EZ Drive von Microhouse oder der Diskmanager von Ontrack hilft Ihnen über die Klippen. Normalerweise liegt einer der beiden Ihrer Festplatte auf Diskette bei, außer wenn Sie eine OEM-Platte haben (dann sollten Sie sich eins der Programme bei Ihrem Händler beschaffen). Wenn Sie die Programme kaufen wollen Preis ca. 150,-- €.

Sie sollten aber auch mal bei ihrem Boardhersteller nachschauen, eventuell stellt dieser auf seiner Homepage das Tool kostenlos zur Verfügung. EZ-Drive von WD

läuft nun nur noch mit WD-Platten. Doch IBM bietet auf der Homepage den ONTRACK-Diskmanager 9.55 kostenlos an.

Der Diskmanager nistet sich im Master Boot Record (MBR) der Festplatte ein. Er kommt beim Bootvorgang vor dem eigentlichen Betriebssystem zum Einsatz und installiert sich im Speicher. Er ersetzt die fehlenden BIOS-Routinen zum Ansprechen der Festplatte. Es reicht also aus, das BIOS irgendwie zum Starten des MBR zu bewegen. Man erreicht dies wenn man die Festplatte mit verringerter Größe im CMOS-Setup einträgt oder die Kapazität mit Hilfe der Jumper reduziert. Der Diskmanager übernimmt dann den Rest und stellt dem Betriebssystem unabhängig vom BIOS die volle Kapazität der Festplatte zur Verfügung.

Falls das BIOS allerdings bereits bei Anwesenheit einer großen Festplatte abstürzt, hilft ihnen auch ein Diskmanager nicht weiter. Dieser Fall ist allerdings selten.

Hier eine Adressen wo Sie Bootmanager finden. Falls der Link nicht mehr stimmt, bitte mitteilen.

http://www.zdnet.de/treiber/products/festplatten-wc.html

Der wohl bekannteste und älteste Festplatten-Manager. Hersteller: Microhouse; in Lizenzen von Seagate und Western Digital zu haben. - EZ-Drive gibt es seit kurzem bei WD nicht mehr; es wird stattdessen das Programm "Data Lifeguard"

angeboten.

Für Maxtor-Festplatten gibt es als weitere Alternative "MaxBlast 3" bei Maxtor.

Eine zusätzliche, aber kostenpflichtige Möglichkeit bietet der Einsatz einer EIDE-Controller-Karte mit eigenem BIOS.

Probleme und mögliche Lösungen

Wenn Ihre EIDE-Festplatte nur 504 MB anzeigt, obwohl Sie stolzer Besitzer einer 1,6GB Platte sind. Dann hilft eins der oben genannten Programme, oder die Installation eines intelligenten EIDE-Controllers mit LBA-BIOS. Der Preis liegt etwa bei 120-180 DM, je nachdem ob es sich um einen ISA oder VLB-Controller handelt ( http://www.exsys.de )

Oder Sie gönnen sich gleich ein neues BIOS, dessen Preis bei ca. 90-140 DM liegt ( http://www.unicore.com ).

Wenn Ihr BIOS aber jünger als Juni 1994 ist, tja dann haben Sie eventuell den LBA Modus nicht eingeschaltet. Gehen Sie in Setup Ihres BIOS und tun Sie dies. (AMIBIOS "Advanced CMOS Settings, IDE Translation Mode" "Logical Block oder Auto Detected") (Award-BIOS im "Standard CMOS Setup" muss bei den Festplattenparametern "LBA" eingestellt sein.), (Phoenix-BIOS verlangt unter "Main, Hard Disk" Enabled bei "LBA - Translation").

Da gibt es das Problem mit DOS, Win3.1x oder Win95a. Hier können nur pro Partition höchstens 2,1 GB verwaltet werden. Alles was darüber hinaus geht, müssen Sie in einer erweiterten Partition festlegen. Win95B hat keine Probleme, weil es Festplatten bis 2 Terabyte verwalten kann. Beim partitionieren sollten Sie die Frage "Unterstützung aktivieren (J/N)" mit J beantworten. Das Problem liegt im BIOS. Weil die Programmierer bei der Umstellung von IDE auf EIDE sparten, wurde die zulässige Zylinderzahl der Festplatten auf 4096 begrenzt. Dies gilt für die meisten BIOS-Versionen die vor Februar 1996 herauskamen. Das sind alle AMIBIOS vor Version 1.04 und alle Phoenix-BIOS vor Version 4.04. Hier hilft am besten ein BIOS-Update oder ggf. ein Plattenmanager.

Falls Sie glücklicher Besitzer einer Festplatte mit mehr als 8 GByte (Nicht lachen, auch das war mal ein Schatz.)sind, dann geht's nur noch über das BIOS. Das PC-BIOS muss nämlich die Int13h-Extensions unterstützen. Falls kein Update vorliegt, behelfen Sie sich preiswert mit einem Diskmanager, oder wer es hat kann für ca.

120 DM einen Ultra-DMA/33-Controller kaufen. Oder Sie kaufen sich eine Zusatzkarte für ca. 100,- DM. Dann erkennt auch ein älteres BIOS die Karte und den darauf abgelegten Code zum Ansprechen der Festplatte.

Aber auch Ihr Betriebssystem muss die Int-13h-Extensions unterstützen. Deswegen kommen Windows 3.x und Windows NT 3.5x für die Verwaltung von Festplatten die größer als 8,4 Gbyte sind nicht in Frage. Ohne Probleme funktioniert es bei Windows 95/98 und NT 4.0 (ab Servicepack 4).

Wenn das Problem an Windows liegt, brauchen Sie auf jeden Fall ein aktuelles Service Pack: SP3 für Windows 2000, SP1 für Windows XP.

Normalerweise erkennt das BIOS nach der Installation der Festplatte, diese automatisch. Trotzdem kann es Probleme geben (denkt an Murphy). Fall die Festplatte nicht erkannt wird, die Daten von Hand eintragen, sofern das Datenblatt vorhanden. Wenn man die Daten nicht hat, bekommt man diese auf den Homepages der Hersteller, sofern man die Bezeichnung der Festplatte kennt. Egal wie auch immer, ob automatisch oder von Hand konfiguriert, sollten Sie überprüfen ob der PIO-Mode stimmt. Denn gerade hier schummeln manche BIOS und man fährt die Festplatte langsamer als notwendig.

Problem

Ursache

Lösungsmöglichkeit

Festplatte läuft zu falscher PIO-Mode

richtige Einstellung vornehmen

langsam

von FDISK werden das BIOS unterstützt Diskmanager installieren nur 540 MB der

keine größeren

Festplatte erkannt Platten

die BIOS-Erweiterung Large/ECHS- oder LBA-Modus für das

für große Festplatten Laufwerk im System-BIOS aktivieren

ist nicht installiert.

Festplatte wird

Anschlüsse nicht

überprüfen

überhaupt nicht

korrekt ( rot auf 0 )

erkannt

Einstellung Master/

an der Festplatte richtig einstellen

Slave nicht korrekt

Festplatten-

im BIOS überprüfen

Parameter fehlerhaft

eingetragen

Auto-Erkennung

einschalten

deaktiviert

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Hardware :.

Info: Da auch der Umgang mit USB des öfteren Probleme bereitet, erhalten Sie hier einige Anregungen und Empfehlungen welche im Zusammenhang mit dem Einsatz von USB und dem BIOS stehen.

DMA Belegung

Wechselmedien

IRQ Belegung

Scanner

Ressourcen

Festplatten

Steckkarten

USB

Auswahlmenü

Startmenü

.: USB :.

BIOS Einstellungen beim Einsatz von USB

Wenn Sie USB Geräte oder USB Karten einsetzen wollen, ist es möglicherweise notwendig bestimmte Einstellungen im BIOS zu ändern.

Windows 95A unterstützt USB nicht

Windows 95 B OSR (Service Release) 2.1 unterstützt USB mit dem entsprechenden Update

Windows 95 C OSR (Service Release) 2.5 unterstützt USB mit dem entsprechenden Update

Windows 98 - ab hier wird USB automatisch installiert.

Wollen Sie ein USB Gerät installieren, so müssen Sie zuerst den USB Port aktivieren.

Dies geschieht über die entsprechende Option. in ihrem BIOS.

Wollen Sie eine USB Karte einbauen und sich ein nicht verwendeter USB Chipset auf dem Board befindet, so muss dieser zuerst in ihrem BIOS deaktiviert werden. Nur dann kann Windows dem entsprechenden Gerät die notwendigen Ressourcen zuweisen.

Gibt es Ressourcenkonflikte, müssen Sie eventuell von anderen Geräten belegte Resourcen freigeben und den am USB Port angeschlossenen Geräten verfügbar machen.

Beim Einsatz von USB sollten Sie möglichst vorher nach einem BIOS Update schauen und es dann wenn nötig zu installieren.

Für die Installation von USB Geräten gilt, zuerst alle notwendigen Treiber und Programme zu installieren und dann das Gerät am USB Port anzuschließen.

Bevor Sie sich externe USB Geräte zulegen, sollten Sie prüfen ob das BIOS die nötigen Voraussetzungen mitbringt und ob es ggf. ein BIOS Update gibt mit welchem bestehende USB Probleme beseitigt werden.

USB-2.0-Support aktivieren

Auf einigen Boards ist die Option "USB Controllers" so eingestellt, dass nur USB 1.1

unterstützt wird. Ursache dafür ist, dass Windows XP in der ursprünglichen Version kein USB 2.0 unterstützt. Aktivieren Sie den Support für USB 2.0. Vor allem beim Zugriff auf Speichersticks und externe Festplatten fällt der Tempovorteil von USB

2.0 deutlich auf. Setzen Sie die Einstellungen auf "Enabled" beziehungsweise auf

"V1.1+V2.0". Voraussetzung, um das schnellere USB 2.0 zu nutzen, ist mindestens ein installiertes Service Pack 1 für Windows XP. Möglicherweise gibt es auch ein BIOS Update.

Probleme mit USB-Gerät beheben

Manche USB-Sticks, MP3-Player mit Speicherstick-Funktionen und USB-Festplatten beziehen ihren Strom aus dem USB-Anschluss. Ist dieser zu schwach, arbeitet das Gerät nicht. So erhöhen Sie die Stromzufuhr. Prüfen Sie, ob Sie eine Einstellung namens "USB 2.0 HS Reference Voltage" finden. Ist sie vorhanden, stellen Sie von

"Low" oder "Medium" auf "High" oder "Maximum" um.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS sind die Tasten 'Y' und

'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist. Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: A :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

ABIT EQ

Hier können Sie unter anderem diverse Temperatur Menüs aufrufen und Einstellungen 5

vornehmen. Einstellmöglichkeiten für: Shutdown Enable, Shutdown Temp., Beep Enable und Beep Temp.

ABIT EQ Beep

Diese Option erlaubt es Ihnen die ABIT EQ Pieptonsteuerungsfunktion zu aktivieren oder deaktivieren.

5

Control

ABIT FanEQ Control In diesem Untermenü werden die Temperaturschwellwerte bestimmt; um die Drehzahl der Lüfter, die 5

mit dem CPU- und SYS-Lüfteranschluss verbundenen sind, auf das Maximum zu erhöhen.

Einstellmöglichkeiten:

CPU FanEQ Control Hier können Sie die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters regeln. Stellen Sie diese Option auf Enabled, um die folgenden Option zu aktivieren:

FanEQ Target Temp.

Dieses Element bestimmt die Temperaturschwelle zur Aktivierung der "CPU FanEQ"-Funktion.

FanEQ Temp. Tolerance

Dieses Element bestimmt den Bereich von zulässigen Temperaturen für das Element "FanEQ Target Temp.".

FanEQ Start Control

Dieses Element bestimmt die Start-Drehzahl des mit dem "CPUFAN1"-Lüfterstromanschluss verbundenen 3-poligen CPU-Lüfters.

FanEQ Stop Control

Dieses Element bestimmt die Drehzahl des mit dem "CPUFAN1"-Lüfterstromanschluss verbundenen 3-poligen CPU-Lüfters, wenn die CPU-Temperatur niedriger als der Wert des Elements "FanEQ

Target Temp." plus der Wert des Elements "FanEQ Temp. Tolerance" ist.

Wenn die erkannte CPU-Temperatur höher als der Wert des Elements "FanEQ Target Temp." plus der Wert des Elements "FanEQ Temp. Tolerance" ist, dann arbeitet der mit dem

"CPUFAN1"-Lüfterstromanschluss verbundene 3-polige CPU-Lüfter zuerst mit der Drehzahl, die in dem Element "FanEQ Start Control" festgelegt ist, und beschleunigt anschließend die Geschwindigkeit bis zu 100%.

SYS FanEQ Control Hier können Sie die Geschwindigkeit des SYS-Lüfters regeln. Stellen Sie diese Option auf Enabled, um die folgenden Option zu aktivieren:

FanEQ Target Temp.

Dieses Element bestimmt die Temperaturschwelle zur Aktivierung der "SYS FanEQ"-Funktion.

FanEQ Temp. Tolerance

Dieses Element bestimmt den Bereich von zulässigen Temperaturen für das Element "FanEQ Target Temp.".

FanEQ Start Control

Dieses Element bestimmt die Start-Drehzahl des mit dem "SYSFAN1"-Lüfterstromanschluss verbundenen 3-poligen-Lüfters.

FanEQ Stop Control

Dieses Element bestimmt die Drehzahl des mit dem "SYSFAN1"-Lüfterstromanschluss verbundenen 3-poligen-Lüfters, wenn die “FanEQ Reference Temp.”-Temperatur niedriger als der Wert des Elements "FanEQ Target Temp." plus der Wert des Elements "FanEQ Temp. Tolerance" ist.

Wenn die erkannte “FanEQ Reference Temp.”-Temperatur höher als der Wert des Elements FanEQ

Target Temp." plus der Wert des Elements "FanEQ Temp. Tolerance" ist, dann arbeitet der mit dem "SYSFAN1"-Lüfterstromanschluss verbundene 3-polige-Lüfter zuerst mit der Drehzahl, die in dem Element "FanEQ Start Control" festgelegt ist, und beschleunigt anschließend die Geschwindigkeit bis zu 100%.

Above 1 MB

Hier wird eingestellt ob der Speicher über 1 MB bei der POST-Phase getestet wird, wenn mehr als 1

1

Memory Test

MB DRAM Speicher installiert sind.

Da der Test nicht sehr zuverlässig ist, können Sie ihn auch ausschalten und ein externes Tool verwenden.

Above 16 MByte

Falls Sie mehr als 16MB RAM haben, sollten Sie diese Option auf Enabled stellen.

1

Cacheable

ABS II Temp.

Diese Option ist nur dann aktiv wenn Sie eine AMD XP oder Duron Morgan 5

CPU auf dem Board haben. Dann wird die Kerntemperatur des Prozessors angezeigt.

AC Back Function

Unter dieser Option wird geregelt wie sich der PC nach einem Stromausfall verhalten soll. Bei Power 1,5

Off (Soft-Off) Gerät bleibt nach Netzausfall ausgeschaltet. Power On (Full On) Gerät schaltet sich nach Netzausfall ein. Last stats (Memory) Der Rechner stellt nach Netzausfall den Zustand vor dem Ausfall wieder her.

AC PWR Loss

Diese Option schaltet den PC mit ATX-Board z.B. nach einem Stromausfall automatisch 2,5

Restart oder AC

ein. Einstellmöglichkeiten: On, Off, Former Status, Previous State PWR Auto

Empfohlene Einstellung On bzw. Enabled. Mit "Previous State" oder "Last State" nimmt der PC

Recovery oder AC

den Zustand zum Zeitpunkt des Stromausfalls an. Mit "On" oder "Enabled" fährt der PC automatisch Loss Auto restart

hoch. Mit "Off" oder "Disabled" bleibt er stets ausgeschaltet.

oder AC Power Loss

Re-Start

AC97 & Azalia

Hier können Sie die Wahl zwischen dem AC97 Interface und dem Azalia Audio Link 1

LINK A

treffen. Einstellmöglichkeiten: Disabled oder Azalia Only

AC97 Access

Unter dieser Option wird festgelegt, ob das AC97 Interface als Zugangsschnittstelle fungiert oder 2

Interface

der systeminterne PCI-Bus.

AC97 Audio oder

Wer einen AC'97 Audio-Controller auf seinem Board hat, kann diesen hier ein- oder 1,2,3

AC97 Sound

ausgeschalten. Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled Verwenden Sie hingegen ein anderes Modem, sollten Sie AUTO und wenn das nicht klappt Disabled einstellen.

AC97

Hier bestimmen Sie, welcher IRQ dem Onboard-AC97-Soundchip zugewiesen werden 2

INTAssignment

soll. Einstellmöglichkeiten: Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 und 15

AC97 Modem

Haben Sie diese Option auf Auto gestellt und erkennt das BIOS das Modem, so wird es vom 2

Onboard- Modem- Controller (Chipsatz 810) unterstützt. Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled Verwenden Sie hingegen ein anderes Modem, sollten Sie AUTO und wenn das nicht klappt Disabled einstellen.

AC97 Speaker At

Diese Option erlaubt es ihnen das der Lautsprecher während des POST aktiviert bzw. deaktiviert ist.

5

POST

AC97/MC97

Hier können Sie festlegen, welcher IRQ den PCI-Geräten am ausgewählten Steckplatz zugewiesen 2

wird. Einstellmöglichkeiten: Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 und 15

Access Modus oder Unter dieser Option können das Betriebssystem für die Festplatte auswählen. Einstellmöglichkeiten: alle

Access Mode

Normal, LBA, LARGE, Auto

Empfehlenswert ist die Einstellung Auto. Der Normal (Standard) -

Modus unterstützt Festplatten bis zu 528MB oder darunter. Dieser Modus verwendet zum Datenzugriff direkt Positionen, die von Cylinders (CYLS), Heads, und Sectors angegeben werden. Der ältere LBA (Logical Block Addressing) Modus kann Festplatten von bis zu 8.4GB unterstützen, und dieser Modus wendet eine andere Methode zur Berechnung der Position von Disk-Daten, auf die zugegriffen werden soll. Er übersetzt Zylinder (CYLS), Köpfe und Sektoren in eine logische Adresse, an der sich Daten befinden. Große Festplatten unterstützen diesen Modus. Das BIOS unterstützt die INT

13h Erweiterungsfunktion, die es dem LBA-Modus ermöglicht, Festplattenlaufwerke über 8.4GB

zu verwalten. Wenn die Anzahl der Zylinder (CYLs) der Festplatte 1024 überschreitet und DOS sie nicht unterstützen kann, oder wenn Ihr Betriebsystem den LBA Modus nicht unterstützt, sollten Sie den Modus LARGE wählen.

Acoustic

Festplatten sowie optische Laufwerke wie CD-ROM-, CD-RW- und DVD-Laufwerke 2,5

Management

verursachen Geräusche im PC. Deshalb unterstützt das BIOS die Funktion Acoustic Management, mit der sich die Geräusche verringern lassen. Wählen Sie unter Standard CMOS Features das IDE Laufwerk, das die Funktion Acoustic Management unterstützen soll, und drücken Sie Eingabe. Wenn das IDE-Gerät in der Lage ist, die Funktion Acoustic Management zu unterstützen, können Sie diese Option im BIOS

Setup sehen. Die folgenden Einstellmöglichkeiten stehen zur Verfügung: Hard Drive Disabled: volle Festplattenleistung mit maximaler Geräuscherzeugung (Standard) Silent: geringere Festplattenleistung mit minimaler Geräuscherzeugung Optical Drive Disabled: das Gerät kann mit maximaler Geschwindigkeit und maximaler Geräuscherzeugung rotieren

Medium: das Gerät kann nur mit mittlerer Geschwindigkeit und mittlerer Geräuscherzeugung rotieren (Standard)

Silent: das Gerät kann mit minimaler Geschwindigkeit und nur minimaler Geräuscherzeugung rotieren

Eine optimale Leistung der Festplattenlaufwerke und optischen Laufwerke wird erreicht, wenn die Funktion Acoustic Management deaktiviert ist.

Acoustics

Stellt die Funktion Acoustic Management ein. Die Einstellung Medium aktiviert einige der 1,5

Management-Funktionen. Die Einstellung Silent sorgt dafür, dass das Festplattenlaufwerk leise läuft. Einstellmöglichkeiten: Disabled, Medium, Silent.

ACPI

Bei der ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Option handelt es sich um eine erweiterte alle

PnP und Power Management-Funktion. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled. Ist diese Funktion eingeschaltet, so kann sich das negativ auf einen Brennvorgang auswirken, insbesondere deshalb, weil die Funktion unter Windows teilweise Probleme bereitet. Bei neueren Boards gibt es die Auswahl zwischen S1-S4

S1

S2

S3

S4

Versetzt den PC in den Schlaf. Es

Ist der erweiterte Zustand zu S1, wird

Hierw wird der aktuelle Zustand des

Hier wird der aktuelle Zustand in eine

werden nur wenige Funktionen

jedoch selten benutzt.

Betriebssystems in den RAM

Datei auf die Festplatte geschrieben.

ausgeschaltet und diese stehen auf

geschrieben und nur dieser wird dann

Der PC wird ausgeschaltet und beim

Tastendruck wieder zur Verfügung

mit Strom versorgt.

nächsten Start wird diese Datei

ausgelesen und der ursprüngliche

Zustand wieder hergestellt

Empfehlenswert ist S1 und S3

ACPI 2.0 Support

Hier können Sie mehr Tabellen für ACPI 2.0-Spezifikationen hinzufügen. Einstellmöglichkeiten: No, Yes.

1

ACPI APIC Support Hier können Sie die ACPI-Unterstützung im APIC aktivieren oder deaktivieren. Der ACPI APIC-1

Tabellenzeiger wird in der RSDT-Zeigerliste einbezogen, wenn Sie Aktiviert gewählt haben. Einstellmöglichkeiten: Deaktiviert, Aktiviert.

ACPI Aware OS

Über diese Option teilen Sie dem BIOS mit, dass Sie ein Betriebssystem verwenden, das den 1

oder ACPI Aware O/ ACPI- (Advanced Configuration and Power Interface) Standard unterstützt.

Unter Windows 98

S

sollte unter Vorbehalt diese Option Enabled sein. Ist diese Funktion eingeschaltet, so kann sich das negativ auf einen Brennvorgang auswirken, insbesondere deshalb, weil die Funktion unter Windows immer noch Probleme bereitet.

ACPI Function

Hier können Sie, wenn vorhanden die ACPI- (Advanced Configuration and Power Interface) Funktion 2

ein-/ausschalten. ACPI benötigt ein Betriebssystem welches ACPI erkennt. Ist diese Funktion eingeschaltet, so kann sich das negativ auf einen Brennvorgang auswirken, insbesondere deshalb, weil die Funktion unter Windows teilweise noch Probleme bereitet. Ob ihr Betriebssystem ACPI unterstützt oder nicht, finden Sie im Gerätemanager heraus.

Schauen Sie unter Computer nach:

ACPI

Windows unterstützt ACPI

Standard-PC

Windows unterstützt ACPI nicht

ACPI I/O Device

Wenn Sie ein ACPI-fähiges Gerät verwenden, sollten Sie diese Option unbedingt aktivieren. Das 2

Node

bewirkt, dass der Node für I/O Geräte mit Daten wie der Portadresse und dem IRQ der ACPI-Funktion zugeordnet und reserviert wird.

ACPI Save To RAM

Diese Option ermöglicht es, den Save-to-RAM-Modus (ACPI S3) einzuschalten (Enabled) oder 3

auszuschalten (Disabled), wenn das Betriebssystem die ACPI-S3-Funktionalität unterstützt.

ACPI Sleep Type

Hier regeln Sie den ACPI Stromsparmodus. Einstellmöglichkeiten: S1/POS Der ACPI-Energiesparmodus 1

wird auf S1 gesetzt (Standardwert). S3/STR Der ACPI-Energiesparmodus wird auf S3 gesetzt.

ACPI Shut Down

Unter dieser Option können Sie die Temperatur einstellen, bei deren Erreichen der PC herunterfährt.

1,2

Temperature oder

ACPI Shutdown

Temperature

ACPI Standby State Mit der Einstellung S1/POS setzen Sie den ACPI-Standby-Status auf S1 und mit S3/STR auf S3.

1

ACPI Suspend To

Unter dieser Option können Sie die ACPI Suspend-to-RAM Funktion aktivieren oder deaktivieren.

2

RAM

Zur Unterstützung dieser Funktion muss der +5VSB-Leiter des Netzteils mehr als 720mA Stromstärke liefern können. Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled.

ACPI Suspend Type Unter dieser Option stehen ihnen zwei Einstellungen zur Verfügung: S1 (POS) und S3 (STR). ACPI 2

hat normalerweise sechs Zustände: System S0, S2, S3, S4, S5. Mehr Infos finden Sie unter BIOS-Inside / ACPI-Funktionen.

S1 (POS) Power on Suspend

S3 (STR) Suspend to RAM

Der Schlafzustand S1 entspricht einem Schlafzustand Der Zustand S3 ist ein Schlafzustand mit niedriger mit niedriger Reaktivierungslatenz. In diesem Zustand Reaktivierungslatenz, bei dem der gesamte Systemkontext mit geht kein Systemkontext (CPU oder Chipsatz)

Ausnahme des Systemspeicherkontextes verloren geht. CPU-,

verloren, und die Hardware hält den gesamten

Cache und Chipsatzkontext geht in diesem Zustand verloren.

Systemkontext aufrecht und steht bei Bedarf sofort

Die Hardware hält den Speicherkontext aufrecht und stellt

zur Verfügung.

bestimmte Teile des CPU- und L2-Konfigurationskontextes

wieder her.

S4 (STD) Suspend to Disk

Im S4-Modus wird der Zustand des PC auf der

Festplatte abgespeichert und der Rechner faktisch

abgeschaltet. Man spart zwar hier am meisten Strom,

jedoch erfordert das beim Aufwachen einen Neustart.

Act Bank A To B

Diese Option regelt die Anzahl der Taktzyklen zwischen aufeinanderfolgenden ACTIVE-Befehlen 2

CMD Delay

zu unterschiedlichen Bänken. Einstellmöglichkeiten: 2Cycle und 3 Cycle 3 Cycle entspricht der tRRD-Dauer von 3 Taktzyklen.

ACT(0) to ACT (1)

Unter dieser Option können Sie Einstellungen für Read / Write Turn around - Read to Write 1

(Trrd)

Delay vornehmen ACT(0) to ACT (1) (Trrd). Einstellmöglichkeiten: Auto, 2T, 3T, 4T, und 5T.Standardeinstellung ist Auto (Es werden die SPD Werte übernommen).

Act to Precharge

Die Einstellmöglichkeiten sind 7, 6 und 5. Belassen Sie es bei der Voreinstellung.

2

Delay

Active Microphone

Unter dieser Option legen Sie fest, ob ein aktives Mikrophon angeschlossen werden darf oder 3

nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Active to CMD

Der Trcd Timing Wert ist die RAS to CAS Latenz zuzüglich der Verzögerung des Lese/Schreib-1

(Trcd)

Befehls. Einstellmöglichkeiten: 2T oder 3T

Active to

Der Tras Timing Wert ist die minimale aktive Bankzeit von der Aktivierung bis zur Precharge der 1

Precharge (Tras)

gleichen Bank. Einstellmöglichkeiten: 5T oder 6T

Versuchen Sie es zuerst mit 6T.

Active to

Spezifizieren Sie die Zeitdauer, in der eine Speicherzeile (Row) offen gehalten wird, bevor ein 5

Precharge Delay

Precharge erfolgt. Standardmäßig wird dies durch den SPD zugewiesen. Einstellmöglichkeiten: 5, 6, 7, 8

Activity Detection

Unter dieser Option öffnen Sie ein Untermenü in dem Sie die IRQs festlegen, über die das System 3

aktiviert werden soll. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled Adapter Boot Order Wenn mehrere Symbios-Hostadapter installiert sind, kann über diese Option die Reihenfolge 2

SYMBIOS SCSI

festgelegt werden, in der die Adapter initialisiert werden. Wählen Sie ein Laufwerk aus, und drücken Sie BIOS

die Eingabetaste. Daraufhin werden Sie zur Eingabe der neuen Bootsequenznummer aufgefordert. Wenn die gewünschte Reihenfolge für alle Adapter festgelegt ist, drücken Sie <Esc>, um das Menü zu beenden.

Boot Order

-- Status --

Port Num

Irq Level

NvRAM Found

Current

Next-Boot

SYM53C860

FC00

9

On

On

Yes

SYM53C820

0

0

Off

Off

?

SYM53C825

FD00

9

On

On

Yes

SYM53C815

FE00

10

On

On

No

Adapter ROM xxxx, Diese Option erlaubt das Shadowing des ROM Bereiches xxxx. Die Einstellungen sind Enabled oder 1

16K

Disabled. Der ROM Bereich der nicht von ISA-Karten belegt ist, wird PCI-Karten zugewiesen.

Adaptive

Unter dieser Option können Sie den Übertaktungs-%Satz festlegen: Einstellmöglichkeiten: 3%, 5%, 8%

1

Overclocking

und 17%. Gehen Sie sorgfältig mit der Einstellung um, damit Sie kein instabiles System bekommen.

Add Extra Wait for Mit Hilfe dieser Option können Sie zusätzlich einen Waitstates für die Column Adress Strobe (CAS) einfügen.

2

CAS#

Add Extra Wait for Mit Hilfe dieser Option können Sie zusätzlich einen Waitstates für die Row Adress Strobe (RAS) einfügen.

2

RAS#

Add On ROM

Hier können Sie den Anzeigemodus für optionales ROM einstellen. Standardeinstellung: Force BIOS.

1,3

Display Mode oder

AddOn ROM

Display Mode

Add-on ROM Init

Diese Option ermöglicht das Initialisieren von einem BIOS einer Erweiterungskarte (z.B. für 1

Massenspeicher wie SCSI-Hostadapter, oder bootfähige Netzwerkkarten) ein- oder auszuschalten.

Addr. Delay for

Hier optimieren Sie mit Enabled die Zeitspanne des Setup für die Column Adress Strobe (CAS).

2

Page Hit

Address 0 WS

Mit dieser Option können Sie mit Disabled eine Verzögerung einstellen, bei der das System während 2

der Dekodierung einer Transaktionsadresse wartet. Bei Enabled erfolgt keine Verzögerung.

Addressing Mode

Diese Option ermöglicht die Zwei-Takt-Adressierung. Einsrtellmöglichkeiten: AUto, 1 clock, 2 clock.

5

Adjacent Cache

Hier können Sie die Adjacent Cache Line Prefetch-Funktion aktivieren (es wird die aktuelle und nächste 1

Line Prefetch

Zeile in den Cache geladen und somit der Lesevorgang beschleunigt) bzw.

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabeld, Disabled. Bei Instabilität des System können Sie hier mal Disabled versuchen.

Adjust AGP

Mit dieser Option wählen Sie die AGP Frequenz. Die möglichen Einstellungen sind: 66 ~ 100. Beachten 5

Frequency

Sie die Angaben im Handbuch.

Adjust AGP/PCI

Diese Option ermöglicht es Ihnen, die AGP/PCI-Taktrate (in MHz) durch Nachstellen des AGP/PCI-Takts 1

Clock (Mhz)

auf eine höhere Frequenz auszuwählen.

Adjust AGP/PCI

Diese Option ermöglicht es Ihnen, die AGP/PCI-Taktrate (in MHz) durch Nachstellen des AGP/PCI-Takts 5

Frequency (MHz)

auf eine höhere Frequenz auszuwählen. Einstellmöglichkeiten:66.66/33.33Mhz, 66.00/33.00Mhz, 75.40/75.40Mhz, 88.00/44.00MHz.

Adjust CPU Bus

Dieser Option ermöglicht es Ihnen, die CPU-Bus-Taktfrequenz (in MHz) zu wählen und den Prozessor 1

Clock

durch Nachstellen des FSB-Taktes auf eine höhere Frequenz zu übertakten.

Adjust CPU FSB

Hier können Sie die Frequenz des Host Bus (FSB), AGP (3V66 und PCI Bus einstellen. Wählen Sie 5

Frequency

einen Wert zwischen maximal 500 MHz und minimal 200 MHz. Beachten Sie die Angaben im Handbuch.

Adjust CPU Ratio

Mit dieser Option passen Sie den Multiplikator des internen Prozessortaktes im Verhältnis zum 5

Systemtakt an. Die Einstellung 'Startup' lässt die CPU mit der höchsten vom System festgestellten Geschwindigkeit laufen. Einstellmöglichkeiten: Startup, x4 ~ x20.

Adjust CPU Voltage Während des Übertaktens könnte der Prozessor instabil werden, dies können Sie durch 2

behutsame Anpassung der Spannung auszugleichen versuchen. Achten Sie auf einen hinreichende Kühlung des Prozessors, da Takterhöhungen zur Überhitzung führen können!!

Adjust DDR

Hier können Sie die Speicherfrequenz der DDR SDRAM Speicher einstellen. Einstellmöglichkeiten: 5

Frequency

266MHz, 333MHz, 400MHz, 433MHz, 450MHz, 466MHz, 500MHz, 533MHz, Auto. Beachten Sie die Angaben im Handbuch.

Adjust PCIE

Unter dieser Option können Sie die PCIE-Frequenz einstellen. Verwenden Sie die + oder - Tasten 1

Frequency

zum konfigurieren. Beachten Sie die Angaben im Handbuch.

AdLib I/O address

Hier können Sie die I/O-Adresse des AdLib-Controllers kann auf verschiedene Werte einstellen: 388 -

3

38F, 398 - 39F, 3A8 - 3AF, 3B8 - 3BF

Administrative

Diese Option zeigt an, ob ein entsprechendes Passwort installiert ist oder nicht.

3

Password

ADS Delay

Einstellung ob dem Adress-Data-Status (ADS) mehr Zeit zugewiesen wird.

1

Advanced ACPI

Hier können Sie den ACPI 2.0 Support , den ACPI APIC (Advanced Programmable Interrupt 1

Configuration

Controller) Support , die ACPIC ACPI SCI IRQ Funktion (wenn der ACPI APIC Support enabled ist) , BIOS-->AML ACPI table und den Headless mode aktivieren/deaktivieren.

Advanced Chipset

In diesem Untermenü können Sie diverse Werte verändern. Achten Sie darauf das es bei 1

settings

Falscheinstellung zu Fehlverhalten, im schlimmsten Fall zu Hardwareschäden kommen kann.

Advanced DRAM

Unter "Advanced DRAM Control" findet sich viele Optionen für das RAM. Sie sollten die 1,5

Control oder

vorgegebenen Einstellungen nur dann verändern, wenn Sie Ahnung davon haben.

Advanced DRAM

Control 1

Advanced DRAM

Hier können Sie bei bestimmten Optionen diverse Einstellungen der DRAM Parameter vornehmen.

1,2

Control oder

Hier sollte wirklich nur der etwas verändern der auch was davon versteht.

Advanced DRAM

Control 2

Advanced Memory In diesem Untermenü können Sie eine Vielzahl von Speichereinstellungen vornehmen. Achten Sie 5

Settings

darauf das es bei Falscheinstellung zu Fehlverhalten, im schlimmsten Fall zu Hardwareschäden kommen kann. Beachten Sie unbedingt die Angaben des Handbuches und ggf. der Speichermodule.

Advanced NB

In diesem Untermenü für die Northbridge können Sie diverse Einstellungen für die Northbridge vornehmen.

1

Advanced PIO Mode Ist diese Option auf Auto gesetzt, stellt die BIOS-Utility automatisch fest, ob diese Funktion von 2

der installierten Festplatte unterstützt wird. Falls ja, werden die Datenkorrektur und die Lese-/

Schreibzeiten beschleunigt, wodurch sich die Festplattenaktivitätszeit verkürzt und sich ihre Leistung steigert. Sie können den PIO-Modus auch manuell einstellen, von Mode 0 bis Mode 4.

Advanced Power

Unter dieser Option legen Sie fest, ob ein APM-fähiges Betriebssystem die APM-Funktionen nutzen 3

Management

soll. Einstellmöglichkeiten: Enabled (Ein APM-fähiges Betriebssystem nutzt die APM-Funktionen.), Disabled (Standard; Ein APM-fähiges Betriebssystem nutzt die APM-Funktionen nicht.).

Advanced Read

Diese Option regelt das Prefetch Caching für die PCI Slave-Steuerung. Einstellmöglichkeiten: 1

Prefetch

Enabled, Disabled.

After AC Power Lost Ausführliche Erläuterung unter:

PWRON After PWR-Fail

2

Aggressive Timing

Unter dieser Option kann die Speichertaktverkürzung ein- oder ausgeschaltet werden. Wird 5

'Enabled' gewählt, wird die Taktlänge verkürzt um die Leistung zu steigern. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Bitte vorsichtig mit den Einstellungen umgehen.

Sollte es zu Fehlermeldungen kommen, dann müssen Sie die Option unbedingt zurücksetzen.

AGP

Wenn Sie eine AGP Grafikkarte installiert haben, müssen Sie diese Option aktivieren.

2

Einstellungen: Enabled, Disabled.

Eine Übersicht der AGP-Standards

Schnittstelle

Bus-Takt

Datendurchsatz

PCI

33MHz

132 MBytes/s

AGP 1.x

66MHz

264 MBytes/s

AGP 2.x

66MHz

528 MBytes/s

AGP 4.x

133MHz

1.024 MBytes/s

AGP 8.x

266 MHz

1,99 GByte/s

AGP & P2P Bridge

Hier handelt es sich um ein Untermenü für detaillierte Einstellmöglichkeiten der AGP-Karte.

2,5

Control

AGP -4X Mode

Unter dieser Option können Sie den AGP 4X Modus einstellen.

2

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Einstellmöglichkeiten: 1 bis F (1 ist der niedrigste und F

Die Leistungsfähigkeit wird bei Aktivierung gesteigert,

der höchste Wert). Im Regelfall wird der eingetragene Wert

jedoch kann es zu Stabilitätsproblemen kommen. Dann

durch die Grafikkarte vorgegeben und sollte nicht

wieder auf Disabled stellen.

verändert werden.

Falls Sie ihre Grafikkarte übertaktet

habe, können Sie den Wert stufenweise erhöhen und bei

Instabilität wieder zurücksetzen auf den Standardwert.

AGP 1.5V Voltage

Sie können hier die Voltstärke einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1.5V, 1.6V und 1.7V Normalerweise 1

sollte die Einstellung auf dem voreingestellten Wert bleiben. Jede Veränderung, kann die Grafikkarte beschädigen.

AGP 2.0 Speed oder Sie können hier die AGP Bus Speed einstellen. Einstellmöglichkeiten: Auto, 1x, 1x2x, 1x2x4x Gehen 5

AGP 2.0 Mode

Sie mit der Option vorsichtig um, um Schaden zu vermeiden.

AGP 3.0 Calibration Diese Option kontrolliert die Taktzeit zwischen AGP und North Bridge. Sollten Probleme bei einigen AGP

5

Cycle

3.0 Grafikkarten auftreten, versuchen Sie die Einstellung [Enabled].

Auswahlmöglichkeiten: Enabled, Disabled (Aktiviert/Deaktiviert) AGP 3.0 Speed

Diese Option ist aktiviert wenn AGP 3.0 erkannt wurde.

5

AGP 4X Drive

Unter dieser Option können Sie Ihre AGP Karte mit AUTO bzw. Manual einstellen. bei 2

Strength

manual berücksichtigen Sie die Angaben im Handbuch zur Grafikkarte.

AGP 8X Support

Sie können hier die AGP 8X-Unterstützung aktivieren/deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enable, Disable.

3

AGP Always

Unter dieser Option können Sie die dynamische Kompensation des AGP einstellen.

2

Compensate

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

AGP Aperture Size Hier wird für AGP (Accelerated Graphic Port)- Grafikkarten im RAM ein Speicheradressfenster reserviert, alle

(MB)

in welches die Speicherzugriffe geleitet werden. AGP Speicherzugriffe (Hostzyklen) werden ohne Verzögerung weitergegeben, wenn sie in den reservierten Bereich fallen. Je größer der Wert umso schneller können die in den Hauptspeicher ausgelagerten Texturen dargestellt werden. Der Wert reicht von 4, 8, 16, 32, 64, 128 bis 256 MB. Der Standardwert beträgt 64 (bei neueren Karten 128) MByte. Die Aperture Size ist eine virtuelle Größe und benötigt den angegebenen Speicher nicht dauernd sondern nur bei Bedarf durch die Grafikkarte. Sie können sich näher unter: www.

agpforum.org informieren.

Sie sollten einmal die Einstellung mit der Größe ihres halben Arbeitsspeichers versuchen. Bei Verwendung einer aktuellen Grafikkarte sollten Sie hier den niedrigsten Wert einstellen, weil moderne Grafikkarten selbst genug Speicher mitbringen.

AGP Aperture

Dient zur Wahl der maximalen Größe des PCI-Adressraums, der der AGP-Karte zugewiesen wird.

1

Window Size

Aktionen, die in diesen Adressraum fallen, werden umgehend an den AGP weitergeleitet.

AGP Bridge

In diesem Untermenü können diverse AGP Einstellungen vorgenommen werden.

1

Configuration

AGP Bus Turbo

Wenn diese Option aktiviert ist, dann verbessert sich die Performance des AGP-2

Mode

Bus. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

AGP Capability

Finden Sie diese Option so unterstützt das Board das AGP 4x-Interface, das Videodaten mit 1066MB/

2

Sek. überträgt. Einstellmöglichkeiten: 2x-Mode (AGP 4x ist rückwärts kompatibel, doch wenn Sie den 2x-Modus wählen sinkt die Übertragungsrate auf 533MB/Sek. und zwar selbst wenn Sie eine 4x-Karte verwenden.) und 4x-Mode.

AGP Bridge

Ein Untermenü in welchem Sie den VGA Frame Buffer und den Primary Graphics Adapter einstellen können.

1

K8M890 AGP/PCI

Express

Configuration

AGP Clock

Mit der Erhöhung des Bustaktes wird gleichzeitig der Takt des AGP angehoben. Unter dieser Option 2

können Sie daher dem AGP eine durch 1,5 geteilten Bus-Takt zuweisen. Einstellmöglichkeiten: 1.5, Auto.

Sie sollten die Einstellung Auto beibehalten.

AGP Clock/CPU

Diese Option erlaubt Ihnen die AGP-Taktung einzustellen. Diese hat eine Wechselbeziehung mit der 2

FSB Clock oder AGP von Ihnen eingestellten CPU FSB-Taktung. Die Standardeinstellung ist "1/1". Die AGP-Taktung ist in Clock/CPU FSB -

diesem Fall so wie die CPU FSB-Taktung. Wenn "2/3" gewählt wird, dann ist die AGP-Taktung zwei Takt

Drittel der CPU FSB-Taktung. Wenn die CPU FSB-Taktung auf 66MHz eingestellt wird, dann sollten Sie üblicherweise "1/1" wählen. Wenn die CPU FSB-Taktung auf 100MHz oder höher eingestellt wird, dann sollten Sie "2/3" wählen. Einstellmöglichkeiten:1/1 (Standard) und 2/3

AGP Comp.Driving

Einstellmöglichkeiten: Auto AGP Comp. Driving wird auf Auto gesetzt (Standardwert), Manual (AGP

2

Comp. Driving wird auf Manual gesetzt). Beachte Manual AGP Comp. Driving.

AGP Data Rate

Hier können Sie den AGP Modus zwischen 4x und 8x auswählen. Beachten Sie die Hinweis zu 1

ihrer Grafikkarte

AGP Data Transfer Diese Option erlaubt es ihnen den Modus für den AGP-Datentransfer auszuwählen.

2

Mode

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

AGP Drive Strength Unterstützt Ihre Grafikkarte AGP 4X, dann stellen Sie die richtigen Werte manuell ein.

2

N Crtl oder AGP

Einstellmöglichkeiten: 0, 1, 2, .. F oder Auto, Manual Normalerweise sollte die Einstellung auf Drive N Control

dem voreingestellten Wert bleiben. Jede Veränderung nach oben, kann die Grafikkarte beschädigen.

AGP Drive Strength Unterstützt Ihre Grafikkarte AGP 4X, dann stellen Sie die richtigen Werte manuell ein.

2

P Crtl oder AGP

Einstellmöglichkeiten: 0, 1, 2, .. F oder Auto, Manual Normalerweise sollte die Einstellung auf Drive P Control

dem voreingestellten Wert bleiben. Jede Veränderung nach oben, kann die Grafikkarte beschädigen.

AGP Driving Control Unter dieser Option können Sie die AGP Driving Force auswählen. Einstellmöglichkeiten: Auto oder 2

Manual

Damit es keine Probleme gibt, sollten Sie die Option auf Auto stehen lassen. Wenn Sie die Einstellung Manual benutzen wollen, müssen Sie noch die HEX-Werte anpassen. Näheres siehe AGP Driving Value.

AGP Driving Value

Sie können hier die HEX-Werte für die AGP Driving Force eingeben. Minimum ist 0000 und Maximum 2

ist 00FF. Nehmen Sie nur Einstellungen vor, die das Handbuch vorsieht bzw. von denen Sie eine Ahnung haben. Falls Sie den Wert zu weit absenken, bekommt die Grafikkarte keinen Strom mehr und Sie haben kein Bild. Das löschen des CMOS hilft dann nicht, Sie müssen mit einer PCI-Grafikkarte starten und den Wert korrekt einstellen. Stellen Sie den Wert zu hoch ein, wird die Grafikkarte zerstört.

AGP Frequency

Auf manchen Boards kann man die AGP-Taktfrequenz heraufsetzen. Das beschleunigt die 5

Grafikkarte. Erhöhen Sie das Tempo in kleinen Schritten und starten Sie jeweils Ihren PC neu. Testen Sie ob die Stabilität abnimmt. Setzen Sie gegebenenfalls die Einstellungen zurück.

AGP Fast Write

Diese Option transportiert die 3D Geometriedaten direkt, ohne den RAM zu verwenden, von der CPU

1,2,5

oder AGP Fast

zur Grafikkarte.

Wenn Sie diese Option auf Enabled stellen, verbessert sich die Grafik Writes oder AGP

Performance erheblich. Allederings könnte es bei Enabled zu Stabilitätsproblemen Fast Write

kommen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled Bei älteren BIOS gibt es hier einen Bug, der die Capability

Option wirkungslos macht, aber mit einem Update behoben werden kann.

AGP FW Enable

Mit dieser Einstell-Option lässt sich das Sideband-Adressing aktivieren. Dabei wird der SBA-Port 1

(Sideband-Adress-Port) zum Transport der Daten verwendet. Dieser Port ist eine Schnittstelle zur Übertragung von AGP-Befeheln und - Adresssen von der Grafikkarte zum Chipsatz. Das hat den Vorteil das zu bearbeitete Daten parallel von bearbeiteten Daten ungestört angefordert werden können.

Wenn Sie diese Option auf Enabled stellen, verbessert dies die Grafik Performance erheblich. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled AGP IRQ Line x

Unter dieser Option legen Sie fest, welcher IRQ für den vorhandenen AGP Bildschirmcontroller 3

verwendet werden soll. AGP Bildschirmcontroller verwenden maximal zwei Interrupts: INTA# (AGP

IRQ Line1) und INTB# (AGP IRQ Line2). Falls Sie die Funktion Auto nicht wählen, dann ist die PnP Funktionalität des Systems für den AGP Bildschirmcontroller ausgeschaltet. Sie können die Option ganz ausschalten (Disabled) oder unter folgenden IRQs auswählen, sofern sie frei sind: IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ7, IRQ9, IRQ10, IRQ11, IRQ12, IRQ14, IRQ15

AGP ISA Aliasing

Haben Sie die Option auf Enabled stehen, wird erzwungen, dass die Adressbits (15:10) nicht 2

zur Dekodierung eingesetzt werden dürfen. Haben Sie die Option auf Disabled stehen, werden die Bits (15:10) zur Dekodierung verwendet. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled AGP Master 1WS

Hier können Sie einstellen ob für die AGP Karte ein Waitstate zum Lesen aktiviert wird oder 2

Read

nicht. Standardeinstellung ist Disabled.

Da werksseitig 2 Taktzyklen (Waitstates) eingestellt sind,

sollten Sie die Option auf Enabled stellen, bzw. bei Systeminstabilität wieder auf Disabled.

AGP Master 1WS

Hier können Sie einstellen ob für die AGP Karte ein Waitstate zum Schreiben aktiviert wird oder 2

Write

nicht. Standardeinstellung ist Enabled.

Da werksseitig 2 Taktzyklen (Waitstates) eingestellt sind,

sollten Sie die Option auf Enabled stellen, bzw. bei Systeminstabilität wieder auf Disabled.

AGP Mode

Diese Option erlaubt es Ihnen, den passenden Modus für den AGP-Datentransfer auszuwählen.

1

Mögliche Einstellungen: 1x, 2x und 4x (Werkseinstellung).

Bleiben Sie bei 4x, wenn Ihre AGP-Karte

dies unterstützt.

AGP Overclock oder Hier können Sie die Taktfrequenz zwischen 66 und 75MHz einstellen. Gehen Sie vorsichtig mit 1,2

AGP Overclock in

der Einstellung um weil Sie sonst einen Hardwareschaden riskieren.

MHz

AGP OverVoltage

Diese Option dient zur Beeinflussung der AGP - Spannung. Einstellmöglichkeiten: Normal, +0.1V~

5

Control

+0.3V Verstellen Sie nichts ohne sich im Handbuch informiert zu haben.

AGP Power Voltage Unter dieser Option lässt sich die AGP-Spannung nachstellen. Dies ermöglicht Ihnen, durch Übertakten 1

die Performance Ihrer AGP-Karte zu erhöhen, wodurch jedoch die Stabilität beeinträchtigt werden könnte.

AGP Ratio (CPU:

Hier wird die rate zwischen CPU, AGP und DRAM festgelegt. Sie sollten es bei der 5

AGP:PCI)

automatischen Erkennung belassen, weil es sonst zu Störungen bzw. Stillstand des Systems kommen kann.

AGP Read

Diese Option erlaubt es Ihnen, die Synchronisation von AGP-Lesezugriffen einzuschalten (Enabled) 1

Synchronisation

oder auszuschalten (Disabled).

oder AGP Read

Synchronization

AGP Secondary Lat Diese Option kontrolliert, wie lang der AGP Bus den PCI Bus halten kann (über die Bridge PCI-zu-PCI) 2

Timer

bevor ein anderer PCI Device übernimmt. Je länger die Latenz, desto länger kann der AGP-Bus die Steuerung des PCI Busses behalten. Normalerweise wird der AGP Sekundärlatenz-Timer auf 20h eingestellt (32 Taktgeberzyklen). Für bessere AGP Leistung sollte eine längere Latenz verwendet werden. Versuchen, sie auf 40h (64 Zyklen) oder sogar 80h (128 Zyklen) zu erhöhen.

Der optimale Wert für jedes System ist unterschiedlich. Einstellmöglichkeiten: 00h, 20h, 40h, 60h, 80h, C0h und FFh

AGP SideBand

SideBand Adress Port (SBA) - eine Schnittstelle zur exklusiven Übertragung von AGP Befehlen und 1

Adress

Adressen von der Grafikkarte zum Chipsatz. Hier können Sie diese Möglichkeit aktivieren/deaktivieren.

AGP SKEW

Einstelloptionen: 00, 10, 11

Belassen Sie es bei der Voreinstellung.

2

AGP Skew Adjust

Belassen Sie diese Option unbedingt auf dem voreingestellten Wert.

2

AGP Slot INT

Hier bestimmen Sie, welcher IRQ der AGP-Karte im AGP-Steckplatz zugewiesen werden soll.

2

Assignment

Standardmäßig steht die Option auf Auto. Einstellmöglichkeiten: Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 und 15

AGPOver Voltage

Unter dieser Option können Sie ihre AGP Karte übertakten. Einstellmöglichkeiten: AUTO (Es wird 2

Control

die Spannung verwendet die von der Karte benötigt wird.), +0.1V~+0.3V (Sie können hier zwischen 1.6V~1.8V variieren).

AGPSERR

Unter dieser Option aktivieren/deaktivieren Sie das AGPSERR Signal.

1

AHCI

Haben Sie diese Option ausgewählt, arbeitet der Onchip Serial ATA im AHCI (Advanced Host 5

Controller Interface)-Modus für eine erhöhte Leistung und Verwendbarkeit.

AHCI Port 3

Hier aktivieren/deaktivieren Sie das Advanced Host Controller Interface (AHCI) an Port 1

Interlock Switch

3 . Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

AHCI Port0~5

Diese Option zeigt den Status der automatischen Erkennung von IDE-Geräten an.

1

AHCI Settings

In diesem Menü können Sie die AHCI-Konfiguration vornehmen. Es wird angezeigt, wenn das 1

Element Configure SATA as aus dem Untermenü IDE Configuration auf [AHCI] eingestellt ist.

AGP Slot IRQ

Sie können hier den einzelnen Gerätetypen IRQ-Kanäle zuweisen, welche dann vom BIOS für den 1

Preference#

Einsatz von AGP-Hardware reserviert werden. Die Werte erhalten Sie aus der Dokumentation des Gerätes. Sie können die Werte hier direkt eintragen oder auf Auto stellen. Bei letzterem vergibt das BIOS die richtigen IRQs, die aber bei jedem Start neu ermittelt werden.

AGP Slot Latency

Bei dieser Option können Sie eine Wartezeit, für die leistungsstarken AGP-Geräte beim kommunizieren 1

Timer

mit dem PCI-Bus, einstellen.

Es gilt, je schneller Ihr Bus arbeitet, umso kleiner die Zahl die Sie eintragen sollten.

AGP SLOT

Hier können Sie festlegen, welcher IRQ den Geräten am ausgewählten Steckplatz zugewiesen 2

wird. Einstellmöglichkeiten: Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 und 15

AGP Slot Vddq

Hier können Sie die Spannung für den AGP Slot verändern. Einstellmöglichkeiten: Default, +0.05V, 2

+0.10V, und +0.15V Verstellen Sie die Default Einstellung nur wenn Sie sich absolut sicher sind.

AGP /HPT374

Diese Option ermöglicht es ihnen, den Komponenten AGP/HPT 374/ LAN/AC97/SLOT1 ~ SLOT5

5

/LAN /AC97

einen bestimmten IRQ zuzuweisen. Standard ist Auto. Einstellmöglichkeiten: Auto, 3, 4, 5, 7,9 ,10, 11,

/SLOT1

12, 14 und 15. Die Aufteilung der entsprechenden IRQs entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

SLOT5

INT Assignment

AGP Spread

Hier handelt es sich um eine Option mit deren Hilfe Sie die vom PC abgestrahlten Störungen 2

Spectrum

dämpfen können um Störeinflüsse auf andere Geräte zu unterbinden.

Das geht aber immer mit Leistungsverlust einher.

AGP Timing Control Hier erscheint nach Druck der Eingabetaste ein Untermenü zur Einstellung diverser AGP Optionen.

1

AGP Transfer Mode Sie können hier unterschiedliche Einstellungen je nach Board vornehmen. 1X (66MHz AGP Transfer 2

mode) und 2X (133MHz AGP Transfer mode). Oder 1X, 2X, 4X, 8X. Welches die richtige Einstellung ist, entnehmen Sie bitte Ihrem Handbuch.

AGP Turbo Mode

Mit dieser Einstell-Option können Sie, wenn Enabled, den Zugriff auf die Daten der 5

Grafikkarte beschleunigen. Bei Stabilitätsproblemen belassen Sie es bei der Voreinstellung Disabled.

AGP VDDQ Voltage

Unter dieser Option können Sie die Spannung für die AGP-Karte einstellen. Einstellmöglichkeiten: 2

1.7V, 1.6V, 1.5V, Auto Beachten Sie Angaben im Handbuch ihrer AGP-Karte, wobei Auto empfehlenswert ist.

AGP Voltage oder

Es handelt sich bei dieser Option um eine an die nur Profis gehen sollten. Hier können Sie die Spannung 1,2,5

AGP Voltage

für den AGP Slot einstellen. Es gibt diverse Einstellmöglichkeiten, so z.B. 1.5V; 1.6V; 1.7V; Regulator oder AGP 1.8V. Beachten Sie Ihr Handbuch bevor Sie die Voreinstellung verändern. Falls Sie die Voltage Control

Taktfrequenz erhöht haben, kann es erforderlich sein die elektrische Spannung zu erhöhen. Sie sollten oder AGP slot

dies, wenn überhaupt in 0,1 Schritten tun. Allerdings kann diese Maßnahme dazu führen das voltage oder AGP

ihre Grafikkarte Schaden nimmt.

Voltage Select

AGP/PCI Clock

Mit dieser Option können Sie den Systemtakt so einstellen, dass die korrekten PCI- und AGP-2

Taktraten davon abgeleitet werden können. Einstellmöglichkeiten: AUTO: Die Einstellung wird automatisch vorgenommen. AGP-FSB*2/3 PCI-FSB/3: Der Systemtakt wird so eingestellt, dass die korrekten PCI- and AGP-Taktraten davon abgeleitet werden können. By subtle tuning item: Der Systemtakt wird entsprechend der Einstellung im Menüpunkt "AGP/PCI subtle tuning" konfiguriert.

AGP/PCI

Dieses Feld erscheint nur, wenn AGP/PCI Frequency Setting auf Manual eingestellt wurde. In diesem 2

Frequency (MHz)

Feld können Sie eine höhere AGP/PCI-Frequenz für bessere Systemleistung festlegen.

Einstellmöglichkeiten: 66.66/33.33

Nehmen Sie das Handbuch der AGP Karte zu Hilfe.

AGP/PCI

Wenn Sie diese Option auf Auto eingestellt haben, wird die AGP/PCI-Frequenz zur Verbesserung 2

Frequency Setting

der Systemleistung und der Übertaktungsfähigkeit automatisch erkannt. Die Einstellung auf Manual ermöglicht die manuelle Auswahl der AGP/PCI-Frequenz. Stellen Sie die Voreinstellung Auto wieder her, sollte das System instabil werden. Wenn Sie dieses Feld auf Manual einstellen, erscheint das Feld AGP/PCI Frequency (MHz) (siehe oben). Einstellmöglichkeiten: Auto, Manual AGP/PCI subtle

Hier stellen Sie den AGP-/PCI-Takt stufenlos in 1-MHz-Schritten ein. Wenn Sie die Eingabetaste 2

tuning

drücken, erscheint eine Maske in die Sie die Dezimalzahl für den AGP/PCI-Takt eingeben können.

AGP/PCI/SRC Fixed Serial ATA-Geräte sind sehr empfindlich gegen einen SRC-Takt. Eine SRC-Übertaktung kann dazu 2

führen, dass die Serial ATA-Geräte nicht richtig funktionieren. Wählen Sie bitte die AGP/PCI/SRC-Frequenz entsprechend der CPU-Frequenz.

AGP-2X Mode

Wenn Ihre AGP-Karte den X2-Modus unterstützt, sollten sie diese Option unbedingt auf Enabled 2

stellen, denn damit wird das doppeltaktige Datentransferverfahren verwendet, welches bei jedem AGP-Zyklus die doppelte Datenmenge überträgt.

AGP-4X Mode

Diese Option ist nur für AGP-Karten gedacht, die den AGP 4X Modus unterstützen. Ist dies nicht der 2

Fall, sollten Sie die Option auf Disabled stellen. Einstellungsmöglichkeiten: 1x, 2x, 3x AGPCLK/ CPUCLK

Die normale Einstellung ist hier 2/3. In diesem Fall funktioniert die AGP Bus-Geschwindigkeit mit 2/3

2,5

der CPU-Geschwindigkeit. Wenn Sie 1/1 wählen, dann ist die AGP Bus-Geschwindigkeit gleich der der CPU Bus-Geschwindigkeit. Wenn Sie ihr System übertakten, dann sollte der Teiler von 273 auf 1/2 verringert werden, ansonsten die Grafikkarte überhitzt wird und Schaden nimmt. Wenn Sie die CPU übertakten wollen, sollten Sie hier FIX einstellen, damit der AGP nicht mit übertaktet wird. Bei der Einstellung "1/1" arbeitet der AGP mit demselben Takt wie der FSB. Mit der Einstellung "2/3"

verwendet der AGP nur zwei Drittel des FSB-Takts, bei 100 MHz also 66 MHz.

AI Clock Skew

Wenn diese Option auf Manual steht, können Sie in dem folgenden Untermenü diverse 5

Takteinstellungen vornehmen. Sie sollten hier wirklich nur etwas verstellen wenn Sie Ahnung haben.

AI Clock Skew for

Einstellungsmöglichkeiten: Auto, Advance 900ps, Advance 750ps, Advance 600ps] ... Advance 150ps 1

Channel A

Die Einstellmöglichkeiten variieren von Board zu Board.

AI Clock Skew for

Einstellungsmöglichkeiten: Auto, Normal, Advance 150ps, Advance 300ps ... Advance 900, Delay 1

Channel B

150ps, Delay 300ps ... Delay 900

Die Einstellmöglichkeiten variieren von Board zu Board.

AI N.O.S.

Die AI Non delay Overclocking System-Funktion erkennt automatisch die Systemauslastung und 5

steigert dementsprechend die Leistung für anspruchsvolle Arbeitsvorgänge.

AI Net2

In diesem Untermenü können diveres LAN Einstellungen vorgenommen werden.

5

AI Overclock Tuner Hier können Sie eine der CPU-Übertaktungsoptionen aus den vorab eingestellten Optionen auswählen, 1

um die gewünschte interne Frequenz für die CPU zu erhalten. Einstellmöglichkeiten: Manuell, Standard, Übertaktung 5%, Übertaktung 10%, Übertaktung 20%, Übertaktung 30% . Die relevanten Übertaktungselemente erscheinen, wenn Sie Manuell gewählt haben. Seien Sie vorsichtig bei Veränderungen, ihre CPU könnte Schaden nehmen.

AI Overclock oder

Sie können hier wie bei der vorherigen Option diverse Takteinstellungen verändern. Einstell-1, 5

AI Overclocking

Optionen: Manual, Auto, Standard, Overclocking Profile, AI NOS. Die relevanten Übertaktungselemente erscheinen, wenn Sie Manual gewählt haben. Seien Sie vorsichtig bei Veränderungen, ihre CPU könnte Schaden nehmen.

Haben Sie als Option AI N.O.S. eingestellt,

so informieren Sie sich weiter bei den zur Verfügung stehenden Optionen.

AI Quiet

Sie können hier die AI Qiet Funktion aktivieren bzw. deaktivieren damit das BIOS je nach Systemlast 1

die Einstellungen so optimiert das die Lüftergeschwindigkeit möglichst minimal gehalten wird.

AI Tuning

Sie können wenn diese Option aktiviert in einem Untermenüp diverse Übertaktungsoptionen auswählen.

5

Seien Sie vorsichtig bei Veränderungen, ihre CPU könnte Schaden nehmen.

Einstellmöglichkeiten: Manual, Auto

AiBooster Support

Haben Sie die Option aktiviert, steht ihnen ein Analysetoll zur Verfügung.

1

Alarm Date/ Hour/ Wenn Resume By Alarm auf Enabled steht, fährt das System zu einem bestimmten, in diesen 1

Minute/ Second

Feldern festgelegten Zeitpunkt (Tag/Stunde/Minute/ Sekunde) automatisch hoch.

Einstellmöglichkeiten: Alarm Date 01 ~ 31, Every Day, Alarm Hour 00 ~ 23, Alarm Minute 00 ~ 59, Alarm Second 00 ~ 59

Alarm Date

Ist unter dem Menüpunkt Resume By Alarm Enabled eingestellt, erwacht/startet das System automatisch 1

zu einem bestimmten Zeitpunkt, dessen Zeitpunkt Sie hier angeben. Einstellmöglichkeit: 01 ~ 31, Every Day (jeden Tag). Nach Veränderung der Einstellungen muss das System bis zum Betriebssystem hochgefahren und danach das System wieder ausgeschaltet werden damit die Einstellungen übernommen werden.

Alarm Day

Hier kann man wenn das ASUS Music Alarm UNtermenü aktiviert ist, den Wochentag für den Alarm festlegen.

1

Alarm Hour

Ist unter dem Menüpunkt Resume By Alarm Enabled eingestellt, erwacht/startet das System automatisch 1

zu einem bestimmten Zeitpunkt, dessen Zeitpunkt Sie hier angeben. Einstellmöglichkeit:00 ~ 23

Nach Veränderung der Einstellungen muss das System bis zum Betriebssystem hochgefahren und danach das System wieder ausgeschaltet werden damit die Einstellungen übernommen werden.

Alarm Minute

Ist unter dem Menüpunkt Resume By Alarm Enabled eingestellt, erwacht/startet das System automatisch 1

zu einem bestimmten Zeitpunkt, dessen Zeitpunkt Sie hier angeben. Einstellmöglichkeit: 00 ~ 59

Nach Veränderung der Einstellungen muss das System bis zum Betriebssystem hochgefahren und danach das System wieder ausgeschaltet werden damit die Einstellungen übernommen werden.

Alarm Second

Ist unter dem Menüpunkt Resume By Alarm Enabled eingestellt, erwacht/startet das System automatisch 1

zu einem bestimmten Zeitpunkt, dessen Zeitpunkt Sie hier angeben. Einstellmöglichkeit: 00 ~ 59

Nach Veränderung der Einstellungen muss das System bis zum Betriebssystem hochgefahren und danach das System wieder ausgeschaltet werden damit die Einstellungen übernommen werden.

Alarm Time

Hier kann man wenn das ASUS Music Alarm Untermenü aktiviert ist, Stunde und Minute für den 1

Alarm festlegen.

Alarm when CPU

Wenn die Temperatur steigt, erfolgt ein Alarm. Bei manchen Boards wird die CPU

2

Overheat

automatisch heruntergetaktet.

Wer seinen Prozessor übertaktet, sollte unter CPU Temperatur select zwischen 65ůnd 70° einstellen.

Alert On LAN

Haben Sie die Option Alert On LAN auch im Betriebssystem eingeschaltet und konfiguriert, dann sendet 3

die LAN-Hardware automatisch ca. alle 30 sec. vorgegebene Meldungen ('Alert').

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

ALI HPET

Hier wird der ALI HPET (High Precision Event Timer) aktiviert/deaktiviert. Belassen Sie es bei 5

der automatischen Auswahl.

All Interrupt Event

Sie haben hier zwei Einstellmöglichkeiten: Off oder Manual. Bei Manual werden alle IRQs einzeln 5

einstellbar. Falls Disabled, wird nicht verhindert das durch Systemaktivitäten geweckt oder in den Schlaf Modus geschickt wird. Sie können jeweils zwischen Enabled und Disabled wählen. Die Voreinstellung ist Enabled.

All Voltages, Fans

Unter dieser Option werden lediglich die aktuellen Zustände von CPU und Umfeld, Temperaturen 2

Speed and Thermal sowie Ventilatorgeschwindigkeiten (CPU-Ventilator und Gehäuseventilator) aufgelistet. Es gibt Monitoring

keine Einstellmöglichkeiten.

Allocate IRQ to PCI Hier können Sie vom BIOS der PCI-VGA-Karte einen eigenen IRQ zuweisen lassen. Sie sollten aber erst 1

VGA

mal versuchen ohne diese Option auszukommen und die Einstellung deaktivieren.

Allocate IRQ to USB Falls ihr PC über einen USB-Controller verfügt und Sie eines oder mehrere Geräte angeschlossen 2

haben, sollten Sie die Option auf Enabled stellen. Im anderen fall auf Disabled um IRQ-Ressourcen zu sparen.

Allocate IRQ To

Hier können Sie den IRQ der USB/VGA/ACPI eintragen. Der dann ausgewählte IRQ weckt u.a. das 5

VGA

System bei Aktivität immer auf. Einstellmöglichkeiten: IRQ-Auswahl bzw. Disabled. Damit das Betriebssystem keine Probleme hat der Grafikkarte einen IRQ zuzuweisen (Probleme bei der Treiberinstallation) sollten Sie die Option auf Enabled stellen.

Allocate IRQ To

Hier können Sie den IRQ der USB/VGA/ACPI eintragen. Der dann ausgewählte IRQ weckt u.a. das 5

Video

System bei Aktivität immer auf. Einstellmöglichkeiten: IRQ-Auswahl bzw. Disabled. Damit das Betriebssystem keine Probleme hat der Grafikkarte einen IRQ zuzuweisen (Probleme bei der Treiberinstallation) sollten Sie die Option auf Enabled stellen.

ALPE and ASP

Hier können Sie das Agressive Link Power Management (ALPE) und das Aggressive Slumber/Partial 1

(ASP) Management aktivieren/deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled Diese Option steht nur zur Verfügung wenn die Option 'Configure SATA' als AHCI konfiguriert ist.

Alt Bit in Tag RAM

Hier kann man das Niveau der Fehlerbestimmung einstellen. Tag Bits werden zur Bestimmung des 2

Status der im externen (L2) Cache gespeicherten Daten gebraucht. Falls Write-Back-Caching gewählt wurde empfehlen sich 7+1 Bits. Einstellmöglichkeiten: Hier kann man das Niveau der Fehlerbestimmung einstellen. Tag Bits werden zur Bestimmung des Status der im externen (L2) Cache gespeicherten Daten gebraucht. Falls Write-Back-Caching gewählt wurde empfehlen sich 7+1

Bits. Einstellmöglichkeiten: 8Tags, 10Tags+Alt, 8Tags+Alt, 7Tags+Alt Alternate VID

Hier legen Sie die im Energiesparmodus wechselnde VID fest. Einstellmöglichkeiten: 1.550 V, 1.525

1

V, 1.500 V, 1.475 V, 1.450...0.825 V, 0.800 V, Auto.

AMD K6 Write

Diese Option ist speziell für AMD K6 Prozessoren auf den neueren Super-7-Boards. Der K6 schreibt 1,2

Allocation

in diesem Modus Daten, welche sich noch nicht im Cache befinden, direkt in den Arbeitspeicher und liest diese danach sofort in den Cache ein. Das ganze erfolgt im schnellen Burst Modus. Ohne dieses Feature würde die CPU die Information nur im RAM ablegen und hätte diese nicht auch im Cache gespeichert. Der Geschwindigkeitsvorteil beläuft sich mit Write Allocate auf ca. 5-8 Prozent, je nach Anwendung Einstellmöglichkeiten: Enabled (empfohlen), Disabled. Wer diese Option nicht auf seinem Board hat, sollte es mal mit dem Patch der ctúnter ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/setk6v3.

zip versuchen.

AMD Cool 'n' Quiet Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die AMD K8 Cool 'n' Quit Function (Kühl&Ruhig-5

Function oder AMD Funktion). Stromsparend und Ohren schonend sollte sie aktiviert sein.

K8 Cool ’n’ Quiet

Technology

AMD Live!

Uneter dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die AMD Live!™ Technologie.

1

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

AMI BIOS

Diese Option zeigt lediglich die automatisch ermittelten Informationen zum BIOS an.

1

Keine Einstellmöglichkeiten

Amount Of RDRAM Unter dieser Option wird angezeigt wieviel installierte RDRAM Geräte vom BIOS erkannt wurden.

2

Device(s)

AMR Function

Mit dieser Option können Sie das AC97-Modem aktivieren/deaktivieren. Falls deaktiviert, kann es sein 2

dass die AMR-Modemkarte nicht richtig funktioniert. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Anti-Virus

Die Anti-Virus Funktion. Stellt einen elementaren Schutz gegen Bootsektor-Viren nicht für die 1,4

ganze Festplatte) beim Zugriff über den INT13 dar.

Anti-Virus Feature

Mit dieser Option können Sie Bootsektor und die Partitionierung Ihrer Festplatte vor ungewollten 3

Eingriffen schützen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled. Ersetzt kein Antivirenprogramm.

Anti-Virus

Während und nachdem das System hochfährt, wird bei jedem Versuch, den Bootsektor oder 3

Protection

die Partitionstabelle des Festplattentreibers zu schreiben, das System angehalten und eine Fehlermeldung erscheint. In der Zwischenzeit können Sie ein Anti-Virus Programm, um das Problem zu lokalisieren, laufen lassen. Einstellmöglichkeiten: Disabled: Im Falle eines Zugriffsversuchs auf den Bootsektor oder die Partitionierungstabelle wird keine Warnmeldung ausgegeben. Enabled: Erzeugt eine Warnmeldung im Falle eines Zugriffsversuchs auf den Bootsektor oder die Partitionierungstabelle.

APIC

Sie legen unter dieser Option die Funktionalität des Advanced (Processor) Interrupt Controller im 3

Prozessor fest. Mit Enabled können Multiprozessor-Betriebssysteme einen zweiten Prozessor (falls vorhanden) verwenden und damit die Performance steigern. Ansonsten lassen Sie die Option Disabled. Die Aktivierung der Option wird nur dann wirksam, wenn Sie vor der Installation von Windows aktiviert wird. Sie haben dann 23 IRQs zur Verfügung. Ältere PCI-Karten können allerdings Probleme bereiten.

APIC ACPI SCI IRQ Diese Option wird verwendet, um den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) zu 1

aktivieren oder zu deaktivieren. Aus Kompatibilitätsgründen kann das System im APIC-Modus betrieben werden. Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert. Einstellungen: Enabled und Disabled.

APIC Mode oder

Hiermit wird der APIC-Contoller (Advanced Programmable Interrupt Controller) ein oder alle

APIC Select

ausgeschaltet. Gemäß der PC2001-Bestimmungen, kann das System im APIC-Mode laufen.

Bei eingeschaltetem APIC-Modus stehen erweiterte IRQ Resourcen (je nach Board unterschiedlich) zur Verfügung. Einstellungen: Enabled und Disabled

Enabled empfohlen: Die Mainboard-Chipsätze

- North- und Southbridge - steuern u.a. die Datensignale zwischen CPU, Speicher und Peripherie.

Die Voreinstellungen sind selten optimal. Mit Enabled kann der Computer mehr Interrupts - und damit mehr Geräte - verwalten. Die Zahl der nutzbaren Interrupts erhöht sich von 16 auf 24. Außerdem wird das Interrupt-Handling deutlich flexibler, was dazu führt, dass bei der Datenverarbeitung Zeit gespart wird.

APM

Unter dieser Option (Vorgänger ACPI) stellen Sie ein, ob das Betriebssystem die Power 3

Management Einstellungen des BIOS verändern darf. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled. Ist diese Funktion eingeschaltet, so kann sich das negativ auf einen Brennvorgang auswirken.

APM Configuration

In diesem Untermenü können Sie diverse Energieverwaltungs-Optionen konfigurieren.

1

APM Interface

Unter dieser Option legt man fest ob ein Betriebssystem die Power-Management-Einstellungen im 3

System-BIOS verändern kann (Enabled) oder nicht (Disabled).

APM Power Saving

lHier wird der Umfang der Energiesparfunktionen festgelegt Einstellmöglichkeiten: Customized: 3

Im Powermanagement sind die Funktionen wirksam, die mit den Feldern Standby Timeout, Suspend Timeout und Hard Disk Timeout eingestellt sind.

Maximum Power Saving, MinimumPower Saving:

Diese Einträge rufen Voreinstellungen auf und bestimmen so den Umfang der Energieeinsparung.

Disabled: Die Energiesparfunktionen sind ausgeschaltet.

APM Resume Time

Hier legen Sie die Startzeit für die Funktion Resume Timer fest. Voraussetzung: Resume Timer ist auf 3

On gestellt.

APM Resume Timer Diese Option erlaubt (On) oder verhindert (Off) das Einschalten des Systems zum unter Resume 3

Time eingestellten Zeitpunkt.

APM-BIOS

Mit dieser Option aktivieren Sie die Power Management bzw. Strom Sparfunktion des PCs. Ist 2

diese Funktion eingeschaltet, so kann sich das negativ auf einen Brennvorgang auswirken.

Arbiter Priority on Unter dieser Option können Sie einen PCI-Steckplatz auf der zweiten Host Bridge (H1) auswählen und 3

HB1

einer PCI-Baugruppe die Bus-masterfähig ist, eine höhere PCI-Priorität zuordnen. Haben Sie CPU

gewählt, hat diese höchste Priorität, während Slot 6 bis Slot 9 dem ausgewählten PCI-Steckplatz höchste Priorität einräumen.

ARMD

Das System bootet von einem ARMD-Gerät (ATAPI Removable Media Device), magneto-optisches 1

IDE-Diskettenlaufwerk.

ARMD-FDD

Das System bootet von einem beliebigen ARMD-Gerät wie etwa einem LS-120- oder ZIP-Laufwerk, das 1

als Diskettenlaufwerk fungiert.

ARMD-HDD

Das System bootet von einem ARMD-Gerät wie etwa einem MO- oder ZIP-Laufwerk, das als 1

Festplatte fungiert.

Array Mode

Unter dieser Option können Sie den entsprechenden RAID-Modus für das gewünschte Array 2

SYMBIOS SCSI

aufrufen. Einstellmöglichkeiten:

BIOS

Striping (RAID0)

für den Betrieb bei hoher Leistung. Mindestens 2 Platten erforderlich.

Mirror (RAID1)

für vorrangige Datensicherheit. Mindestens 2 Platten erforderlich.

Stripping und Mirror (RAID 0+1) für Datensicherheit und hohe Leistung. Erlaubt Mirroring mit Strip-Array. Nur 4

Platten erforderlich.

Span (JBOD)

für hohe Kapazität ohne Redundanz oder Leistungseigenschaften. Mindestens 2

Platten erforderlich.

ASIC SMBus Mode

Unter dieser Option können Sie den Modus auswählen, in welchem der SMBus Signale vom South 2

Bridge Controller zum Systemspeicher, zum CNR-Steckplatz sowie anderen Systemgeräten überträgt. Einstellmöglichkeiten: Mux, Hub

ASR&R

Die Option ASR&R (Automatic Server Reconfiguration & Restart) legt die Zeitspanne fest die der Server 2

nach einer Fehlerabschaltung wartet, ehe er einen Neustart durchführt. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

ASR&R Boot Delay

Hier können Sie festlegen wie groß die Verzögerung für einen Neustart nach einer Fehlerabschaltung 3

ist. Einstellmöglichkeiten. 1 min bis 30 min

Assert LDE#0 for

Unter dieser Option können Sie festlegen ob ein logisches Gerät am VESA Local Bus unterstützt wird, 2

VL

oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Assign IRQ For

Wenn Sie unter dieser Option Auto wählen, kann BIOS automatisch einen IRQ für SCI (System 2

ACPI

Control Interrupt) der ACPI Spezifikation zuweisen. Die Einstellungen lauten Auto, IRQ 9, IRQ 10 und IRQ 11

Assign IRQ for USB Wenn auf Ihrem Board USB vorhanden ist, sollten Sie diese Option auf Enabled stehen haben. Hier wird 2

oder Assigned IRQ

dem USB-Anschluss ein IRQ zugewiesen.

Falls sie keine USB-Geräte verwenden, dann sollten Sie

For USB

diese Option auf Disabled stellen. Sie bekommen dadurch für andere Zwecke einen IRQ frei.

Assign IRQ for VGA Hier wird der VGA-Karte ein eigener IRQ zugewiesen.

Sie sollten diese Option Enabled haben, wenn

1,2

oder Assign IRQ to Ihre VGA-Karte einen IRQ benötigt. 3D-Beschleuniger brauchen einen IRQ. Falls Sie eine TV-PCI VGA Card

Karte einsetzen muss diese Option Enabled sein.

Assign IRQ for

Hier können Sie der VGA-Karte und dem USB-Anschluss ein eigener IRQ zuweisen wenn Sie die 5

VGA/USB

Option Enabled haben. Einstellmöglichkeiten: Disabled and Enabled ASUS EZ Flash 2

Hier können Sie ASUS EZ Flash 2 ausführen. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, erscheint 1

eine Bestätigungsnachricht. Wählen Sie mit der linken/rechten Pfeiltaste zwischen Yes und No und drücken Sie die Eingabetaste, um Ihre Wahl zu bestätigen.

ASUS Music Alarm

Hier wird die ASUS Music Alarm Funktion aktiviert bzw. deaktiviert. In diesem Menü lassen sich, wenn 1

es aktiviert ist, diverse Einstellungen vornehmen.

ASUS O.C. Profile

Mit diesem Option können Sie mehrere BIOS-Einstellungen speichern bzw. laden.

Die

1

genaue Vorgehensweise ist im Handbuch beschrieben.

ASUS Q-Fan Control Unter dieser Option können Sie die intelligente ASUS Q-Fan Funktion aktivieren bzw. deaktivieren, die 1

die Lüftredrehzahlen bei leistungsstärkerem Betrieb reguliert.

Async AGP/PCI/

Hier können Sie Einstellungen für den AGP, PCI und SATA Bustakt vornehmen. Sie sollten es bei 5

SRC CLK

den Voreinstellungen belassen.

Async CPU/PCIE

Sie können hier zwischen Sync Mode und Async Mode auswählen. Belassen Sie es bei der Voreinstellung.

5

Clock

Async DMA

Normalerweise ist diese Option vom Hersteller eingestellt und sollte von Ihnen nicht verändert werden.

1

Async. SRAM Read Normalerweise ist diese Option vom Hersteller eingestellt und sollte von Ihnen nur verändert werden, 2

WS

wenn Sie RAM-Chips auf dem Board ausgetauscht haben. Sie können hier den Refresh-Zyklus einstellen.

Async. SRAM Write Mit dieser Option wird der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Cache bzw. Prozessor und 2

WS

Speicher geregelt. Je niedriger die Waitstates, umso schneller das System. Wenn falsche Werte eingestellt sind, können Sie Probleme bekommen.

Asynclat

Hier können Sie die Asynclat (asynchrone Latenz) einstellen. Einstellmöglichkeiten: Auto, 4CLK, 5CLK, 1

6CLK, 7CLK, 8CLK, und 9CLK. Sie sollten es bei der Auto Einstellung belassen. Eine zu große Anhebung bedeutet unter Umständen ein instabiles System.

AT Bus Clock

Hier wird der Teilungsfaktor des externen Systemtakts für den ISA Bus festgelegt. Sie stellen hier am 2

besten einen Wert von ca. 8 ein. Falls aber Einstellungen von 1/2, 1/4 oder 1/8 angeboten werden, dann wählen Sie 1/4. Je nach verwendetem Chipsatz bieten sich hier diverse Einstellmöglichkeiten an.

AT Bus Clock

Hier wird der Teilungsfaktor des externen Systemtakts für den ISA Bus festgelegt. Sie stellen hier am 1

Select oder AT Bus besten einen Wert von ca. 8 ein. falls aber Einstellungen von 1/2, 1/4 oder 1/8 angeboten werden, Clock Selection

dann wählen Sie 1/4. Je nach verwendetem Chipsatz bieten sich hier diverse Einstellmöglichkeiten oder AT Bus Clock

an. Gängige Einstellmöglichkeiten sind: Clock/2, Clock/3, Clock/4, Clock/5, Clock/6, CLK2IN/8, Source oder AT Bus CLK2IN/6, CLK2IN/5, CLK2IN/4, SCLK/1, SCLK/1.5, SCLK/2, SCLK/2.5, SCLK/3, SCLK/4, SCLK/5

Clock Speed

AT Clock Option

Diese Option wird üblicherweise vom Hersteller eingestellt. Ob Ihr Bustakt synchron oder asynchron 2

zum Prozessortakt läuft, hängt an erster Stelle von Ihrer Hardware ab.

AT Cycle Wait

Sie finden diese Option meist nur noch bei alten BIOS. Ebenso wie bei Recovery Time können Sie 1,2

States

hier Waitstates setzen.

Sie sollten versuchen soweit als möglich runter zugehen. Nur bei alten AT-Bus-Karten klappt das nicht, die brauchen mehr Waitstates.

ATA 100 RAID

Hier können Sie Einstellungen vornehmen, wenn Sie einen RAID-Controller haben und das Board 2

Controller

einen eingebauten HighPoint 370-Chipsatz hat der die ATA/100-Spezifikation unterstützt. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

ATA 66/100 Cable Hier können Sie festlegen ob eine Fehlermeldung bezüglich folgenden Problems ausgegeben wird. Das 1,2

Msg oder ATA

BIOS hat festgestellt, daß der IDE-Controller und die IDE-Platte UDMA/66 tauglich sind. Aber weil Sie 66/100 IDE Cable

nur ein 40-poliges Standard-IDE-Kabel verwenden, kann das System nicht in den UDMA/66

Msg

Modus umgeschaltet werden. Verwenden Sie das richtige Kabel kann die Option auf Disabled gestellt werden.

ATA Configuration

Mit dieser Option können Sie den verfügbaren ATA-Controller konfigurieren. Einstellmöglichkeiten: 1

Disabled, P-ATA Only, S-ATA Only, P-ATA+S-ATA.

ATA RAID or SCSI

Unter dieser Option legen Sie fest, in welcher Reihenfolge die Laufwerke angesprochen werden. Wenn 2, 5

Card boot oder ATA Sie SCSI wählen, wird nicht vom RAID Controller gestartet. Einstellmöglichkeiten: RAID

RAID & SCSI Boot

( Voreinstellung ), SCSI

Order

ATA RAID & SCSI

Hier stellen Sie ein, ob über den IDE-RAID-Anschluss oder die SCSI-Karte gebootet werden soll. Gilt 2

Card Boot

nur, wenn SCSI als "First Boot Device" (siehe unten) ausgewählt wurde. Standardmäßig auf RAID, SCSI. Einstellmöglichkeiten: RAID, SCSI.

ATA(PI) 80Pin

Hier wird erkannt ob ein 80Pin Kabel am Laufwerk, am Controller oder am Laufwerk und 1

Cable Detection

Kontroller angeschlossen ist.

Wenn vorgesehen sollten Sie unbedingt diese Kabel verwenden, weil es sonst zu Fehlermeldungen kommt.

ATA/100 & SCSI

Hier legen Sie die Bootreihenfolge zwischen ATA/100 und SCSI fest. Einstellmöglichkeiten: ATA, SCSI 2

Boot Order

ATA/IDE

Bitte wählen Sie [Compatible] beim Einsatz von Windows ME / 98SE / NT. Haben Sie Windows 2000 /

1

Configuration

XP installiert dann wählen Sie [Enhanced].

Die Einstellungen der weiteren Optionen in diesem Untermenü sind von der vorherigen Einstellung abhängig.

ATA100-RAID IDE

Unter dieser Option können Sie den integrierten ATA-100-Controller de-/aktivieren. Falls Sie sich 2

Controller

für Enabled entscheiden, geben Ihnen zwei zusätzliche Kanäle die Möglichkeit auch Geräte mit großer Leistungsfähigkeit an das System anzuschließen.

ATA133RAID IDE-

Diese Option aktiviert oder deaktiviert den IDE3 und IDE4 Controller beim Einsatz von BD7-RAID und 2

Controller

BD7L-RAID.

ATAPI CD-ROM

Diese Option dient zur Auswahl des ATAPI CD-ROM-Laufwerks, das in der Boot-Sequenz erscheint.

2

oder ATAPI CD-

ROM Drive

ATAPI UDMA Auto

Diese Option ermöglicht es, den UDMA-Mode für CD-ROM- oder DVD-Laufwerke auszuschalten.

3

Detect

Bei Laufwerken mit UDMA-Mode kann das Betriebssystem möglicherweise Probleme haben, diese Laufwerke richtig zu behandeln, wenn das Betriebssystem aus dem Energiesparmodus (Standby) zurückkehrt. Standard Der UDMA-Mode wird automatisch erkannt und eingeschaltet, wenn das CD-ROM oder DVD-Laufwerk den UDMA-Mode unterstützt. Disabled Der UDMA-Mode ist für alle CD-ROM- und DVD-Laufwerke im System ausgeschaltet.

Athlon 4 SSED

Mit dieser Option aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Athlon 4 SSED-Befehlssatz.

2,5

instruction

Einstellmöglichkeiten: Enabled ( Voreinstellung ), Disabled ATX

Unter diesen Optionen mit den genannten Spannungen werden die tatsächlichen Werte angezeigt. +12V

(24-Pin Voltage; +12V (4-Pin Voltage); +5V; +3.3V; 5VSB

Audio

Unter dieser Option können Sie einen eventuell vorhandenen Audio-Controller aktivieren/

3

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Audio Alert II

Unter dieser Option können Sie die Funktion FIC Audio Alert II deaktivieren. Wenn Sie Audio Alert 2

Function

II onboard haben, wird die Funktion normal ausgeführt, wenn sie auf Enabled gesetzt ist. Die Optionen lauten: Enabled, Disabled

Audio CD Device

Hier kann man wenn das ASUS Music Alarm Untermenü aktiviert ist, die Verbindungskonfiguration für 1

das optische LW von dem die Musik gespielt werden soll, festlegen. Einstellmöglichkeiten: Primary IDE Master und Primary IDE Slave

Audio CODE

Hier können Sie das Audio CODEC Interface aktivieren/deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: 1

Interface oder

Enabled, Disabled oder Disabled, Auto.

Audio CODEC

Interface

Audio Device

Stellen Sie diese Option auf Enabled, um Unterstützung für Audiogeräte zu ermöglichen.

1

Einstellmöglichkeiten sind Enabled (Voreinstellung) oder Disabled.

Audio CD Drive

Unter dieser Option können Sie die Verbindungseinstellungen des optischen Speichermediums 5

auswählen, von welchem die Weckmusik gespielt werden soll.

Einstellmöglichkeiten: Primary IDE Master und Primary IDE Slave Audio DMA Select

Diese Option ermöglicht die Zuweisung eines DMA-Kanals an die Soundkarte.

2

Audi I/O Adress

Sie können mit dieser Option die I/O Adresse Ihrer Soundkarte festlegen.

2

Audio I/O Base

Unter dieser Option können Sie die I/O Adresse für den Audio Port auswählen.

2

Address

Audio IRQ Select

Mit dieser Option können Sie den IRQ-Kanal festlegen, den Ihr Soundchip verwendet.

2

Audio Modem

Haben Sie diese Option auf Auto gestellt und erkennt das BIOS das Modem, so wird es vom 2

Device

Onboard- Modem- Controller (Chipsatz 810) unterstützt. Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled Verwenden Sie hingegen ein anderes Modem, sollten Sie AUTO und wenn das nicht klappt Disabled einstellen.

Audio Multi-

Diese Option, wenn denn vorhanden, erlaubt es Ihnen, die Mehrkanaladioausgabe über 2

Channel

Lautsprecher einzuschalten oder auszuschalten.

Audio Output oder Sie können unter dieser Option, falls ein Audio Controller vorhanden ist, die Ausgangsleistung 3

Audio Output Level konfigurieren. Einstellmöglichkeiten. Line Level (nur für aktive Lautsprecher), Amplifier Level (nur für passive Lautsprecher).

Auto Clock Control

Falls Ihr PC nicht über das Advanced Power Management verfügt, dann fährt das BIOS bei 2

längerer Untätigkeit die Prozessorgeschwindigkeit nach unten.

Auto Configuration Bei Aktivierung dieser Option wird vom BIOS eine funktionstüchtige Konfiguration des 1

Speichers vorgenommen.

Bei SDRAMs sollten Sie immer Enabled eingestellt haben.

Auto Configuration Wenn diese Option Enabled ist, werden automatisch optimierte Vorgaben der Hersteller für 2

die Speichereinstellungen verwendet. Sie können hier auch 50ns, 60ns und 70ns Zugriffszeit für die PS/2 Speichermodule einstellen.

Auto Configuration Wenn diese Option auf Enabled steht, konfiguriert das BIOS automatisch die aufgeführten 1

Function

Angaben basierend auf der erkannten CPU Taktfrequenz. Ist diese Option Disabled, können Sie manuelle Änderungen vornehmen.

Auto Configuration Bei dieser Option werden automatisch wichtige Parameter der SDRAMs ermittelt. Diese 2

SDRAM

Informationen bezieht das BIOS aus dem SPD (Serial Presence Detect) Device, bei dem es sich um ein serielles EEPROM handelt das sich auf dem Speichermodul befindet. Hier sind wichtige Daten gespeichert, z.B. Speichertyp, Modulgröße, Stromversorgung, Geschwindigkeitswerte und Modulbestückung. Bei alten PS/2-RAMs wurde die Daten während des POST ermittelt, das geht jetzt schneller.

Auto Configuration Über diese Option stellen Sie die Werte so ein, dass das System stabil aber auf niedrigstem Niveau 1

with Fail Safe

gestartet wird.

Sollte wirklich nur bei nicht behebbaren massiven Problemen verwendet werden.

Setting

Auto Configuration Hier wählen Sie die vom Hersteller sogenannten optimalen Werte aus. Allerdings werden hier auch zum 1

with Optimal

Teil enorme Sicherheitsaspekte eingebaut.

Sie sollten deswegen immer zusätzlich

Setting

Feineinstellungen vornehmen

Auto Detect CPU

Unter dieser Option können Sie die automatischer Erkennung des Multiplikators, der den internen Takt 1

FSB

des Prozessors im Verhältnis zum externen oder Hauptplatinentakt benutzt, einstellen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Auto Detect

Aktivieren Sie diese Einstellung, damit Taktfrequenz von CPU und DRAM automatisch erkannt 1

CPUandDRAM

werden. Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled (Standard).

Frequency

Auto Detect DIMM/ Diese Funktion hat den selben Hintergrund wie die Option Clock Spread Spectrum/Spread Spectrum.

2

PCI CLK

Wenn PCI und/oder DIMM-Plätze nicht belegt sind verhindert diese Option eine Ansteuerung der Plätze vom CLK Generator. Dadurch wird die Abstrahlcharakteristik ebenfalls beeinflusst.

Verzichten Sie

auf Aktivierung wenn keine Störstrahlungen in der Nähe sind. Andernfalls laufen Sie in Gefahr das bestimmten PCI-Karten der Strom entzogen wird.

Auto Detect DRAM Haben Sie diese Option auf Enabled gesetzt, kann das BIOS automatisch die DRAM Frequenz ermitteln.

1

Frequency

Auto Disable

Haben Sie diese Option auf Enabled stehen, werden alle nicht verwendeten Taktgeber deaktiviert um 2

Unused Clock

die EMI-Strahlung zu senken.

Auto Recovery

Nur auf einem DualBIOSTM-Board. Die Standardeinstellung für diese Option ist Enabled. Dadurch wird, 2

wenn eines der BIOS einen Prüfsummenfehler ausgibt, das defekte durch das intakte BIOS wiederhergestellt. Ist im Power Management Setup die Option ACPI Suspend auf Suspend to RAM geschaltet, dann wird die Auto Recovery Funktion automatisch aktiviert.

Auto Start On AC

Unter dieser Option legen Sie fest, ob das System nach einem Stromausfall automatisch wieder 3

Loss

hochfährt. Einstellmöglichkeiten: Enabled (Standard; System fährt nach einem Stromausfall automatisch wieder hoch), Disabled (System fährt nach einem Stromausfall nicht wieder hoch.).

Auto Suspend Time Hier können Sie einstellen, ab wann das System in den Suspend-Modus geht um Strom zu sparen.

2

Out

Auto Thermal

Wenn diese Option aktiviert ist (Enabled), kann das System die Temperatur der CPU überwachen. Sollte 2

Control

die maximale Betriebstemperatur der CPU überschritten werden, erzwingt das System dann nach der Zeitdauer, die im BIOS-Untermenü "Advanced Chipset Features" (Erweiterte Chipsatz-Funktionen) im Feld "Delay Thermal Mode Time" (Verzögerungszeit Übertemperaturmodus) eingestellt ist, den CPU-Betrieb mit 50 Prozent Auslastung.

Auto turn off PCI

Unter dieser Option kann man den inaktiven PCI-Takt ausschalten. Belassen Sie es bei dieser Option 1

Cklock Pin

auf der Voreinstellung.

Auto-Detect Hard

Automatische Erkennung der Festplatte und Übernahme in das BIOS.

1

Disks

Automatic Power

Durch diese Option wird es ermöglicht den PC zu bestimmten Zeiten zu starten. Des weiteren lässt sich 1,2,3

Up

der PC mit der Option Every Day sogar täglich zu einer bestimmten Zeit starten und wenn Sie wollen auch zu einem bestimmten Datum.

Autotype Fixed Disk Durch ENTER kann man automatisch die BIOS Parameter der Festplatte einlesen lassen.

3

Autotype Hard Disk

Diese Option dürfen Sie nur verwenden, wenn die IDE-Festplatte neu und unpartioniert ist oder wenn 3

sie mit dieser Option partitioniert werden soll oder wurde.

AUX1 FAN Speed

Hier werden die diversen Lüfterwerte für Zustzlüfter angezeigt.

Informieren Sie sich über die

5

geht von 1-4

Anschlüsse im Handbuch.

AUX1 FanEQ

In diesem Untermenü können Sie diverse Einstellungen für zusätzlich Lüfter vornehmen.

Informieren

5

Control

Sie sich über die Anschlüsse im Handbuch.

Azalia Codec

Auto: Hier wird automatisch die Azalia audio function eingestellt. (Standardwert) 2

Disabled: Die Azalia Audio Funktion wird deaktiviert..

Azalia Controller

Unter dieser Option wird der Azalia Controller aktiviert bzw. deaktiviert. Einstellmöglichkeiten: 1

Enabled, Disabled.

Azalia/AC’97

Unter dieser Option können Sie entweder die Azalia audio function oder AC'97 aktivieren/

1

Selection

deaktivieren. Voreinstellung ist AUTO und dabei sollten Sie es erst mal belassen.

Azalia/AC97 Audio Unter dieser Option wird der Azalia/AC97 Controller aktiviert bzw. deaktiviert.

5

Select

Einstellmöglichkeiten:Enabled, Disabled.

Stand: 09.12.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: B :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

B8E Onboard

In diesem Untermenü können Sie entweder den

1

Device

Onboard Relatek 8100b Ethernet

Configuration

Controller oder den Onboard Agere FW323 1394

Controller aktivieren/deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Bank 0/1, 2/3, 4/5 Mit dieser Option steuern Sie über die DRAM -Timing - 2

DRAM Timing

Register die zeitliche Abstimmung für die FP/EDO-

DRAM Speichermodule. Die Einstellung richtet sich

nach den verwendeten Modulen.

Einstellmöglichkeiten: By SPD, Turbo, Fast, Medium,

Normal, FP/EDO 60ns und FP/EDO 70ns (meistens

eingestellt).

Sie sollten hier ausprobieren um die

Geschwindigkeit und/oder Stabilität zu verbessern.

Bank 0/1 DRAM

Unter dieser Option wird festgelegt, welcher Typ von 2

Type

DRAMs unterstützt wird. Normalerweise sind die

Einstellungen die hier stehen korrekt. Man kann

entweder für paged oder für EDO-DRAMs aktivieren.

Bank Interleave

Unter dieser Option stellen Sie ein, wie viele

2

Speicherbänke die CPU unabhängig voneinander und

somit quasi parallel ansprechen kann.

Einstellmöglichkeiten: 2 (Unterstützt 2 Bänke), 4

(Unterstützt 4 Bänke), Disabled (Deaktiviert das

Interleaving).

Die Option darf auf gar keinen Fall

Disabled sein, am besten verwenden Sie Auto.

Bank Interleaving

Unter dieser Option stellen Sie das Interleaving ein

1

(die Speicherverschränkung zwischen 2 oder 4

Speicherbänken des installierten SDRAM). Sie finden

hier zwei Einstellmöglichkeiten: Auto

(Grundeinstellung) und Disabled.

Die Option sollte

nicht Disabled sein, am besten verwenden Sie Auto.

Bank Interleaving

Drei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled, 2

5

KV7

Way, 4 Way. Die Voreinstellung ist Disabled. Je nach

der Struktur Ihres SDRAM-Moduls kann die

Einstellung 4 Way die beste Leistung bieten. Wenn

Sie die falsche Einstellung wählen, wird Ihr System

nicht stabil laufen. Für detaillierte Information zu

Ihrem SDRAM-Modul wenden Sie sich bitte an den

Hersteller.

Bank x/x DRAM

Unter dieser Option werden vom Hersteller für die

2

Timing

Speicherbänke 0/1, 2/3 und 4/5 die Timingwerte für

Speicherzugriffe eingestellt: 60ns oder 70ns, je

nachdem, ob paged oder EDO DRAMs bestückt

worden sind.

Für bessere Performance, sollten Sie

ihren PC hier austesten.

BankA DDR Clock

Hier können Sie den Takt für die Speichermodule der 1

Skew

Bank A einstellen. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Normal, Advance 150ps, Advance 300ps... Advance

900, Delay 300ps ... Delay 900.

Für bessere

Performance, können Sie ihren PC hier vorsichtig!

austesten.

BankB DDR Clock

Hier können Sie den Takt für die Speichermodule der 1

Skew

Bank A einstellen. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Normal, Advance 150ps, Advance 300ps... Advance

900, Delay 300ps ... Delay 900.

Für bessere

Performance, können Sie ihren PC hier vorsichtig!

austesten.

Base Adress

Unter dieser Option können Sie die logische Adresse

2

(sowohl für seriellen für den seriellen Anschluss einstellen.

als auch parallelen

Einstellmöglichkeiten: 3F8h, 2F8h, 3E8h, 2E8h oder!

Anschluss)

Unter Dieser Option können Sie die logische Adresse

für den parallelen Anschluss einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 3BCh, 378h, 278h

Base I/O Adress

Diese Option ist nur aktiviert, wenn das Feld Serial

3

Port B auf enabled eingestellt ist. Sie können dann

die Adresse der entsprechenden seriellen Schnittstelle

einstellen. 3F8h (COM1) IRQ4, 2F8h (COM2) IRQ3,

3E8h (COM3) IRQ4, 2E8h (COM4) IRQ3.

Base Memory

Hier wird der konventionelle Speicher (0 KByte bis

1,2,3

640 KByte) zur Information, ob er vom POST erkannt

wurde, angezeigt.

Base Memory Size

Einstellmöglichkeit für 512, 640 KB (Standard).

1

Battery

Hier wird die Spannung der Batterie, meist zwischen

1,2

3-3.3V, auf dem Motherboard angezeigt. Es

handelt sich hierbei nicht um die Spannung des Akkus

bei Notebooks.

Battery Low

Unter dieser Option regeln Sie, ob in den Suspend

3

Suspend

Mode geschaltet werden soll, wenn die Akkukapazität

niedrig ist. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Battery State

Hier wird angezeigt, ob die Spannung der CMOS-

2

Batterie ausreicht. Bei der Anzeige Fail sollten Sie die

CMOS Batterie schnellstens ersetzen, weil sonst die

BIOS Einstellungen verloren gehen. Anzeigen: OK:

Die Spannung der CMOS-Batterie ist ausreichend.

Fail: Die CMOS-Batterie sollte ersetzt werden.

Battery Type

Hier wird der installierte Akkutyp angezeigt, wobei die 3

Standardeinstellung NiMH ist.

Battery-Low

Wenn Sie diese Option Enabled haben, dann ertönt

3

Warning Beeps

bei zu schwacher Batterie ein Signalton.

Baud Rate

Wenn Sie das Feld Pager aktiviert haben, können Sie 3

hier die Schnittstellen Geschwindigkeit eintragen mit

der die Fehlerübermittlung stattfindet.

Einstellmöglichkeiten: 1200, 2400, 4800, 9600,

19200, 38400, 57600, 115200

BBS 1 bis 9

Das System bootet von einem BBS (BIOS Boot

1

Specification)-kompatiblen Gerät.

Beep Enable

Verwenden Sie die Leertaste, um die

5

Warnpieptonfunktion zu aktivieren. Wenn die

Temperatur der CPU/System/PWM den

Temperaturgrenzwert der Pieptonfunktion

überschreitet, wird ein Warnpiepton abgegeben.

Beep On Battery

Der Warnton zum aufmerksam machen bei

3

Low

abnehmender Akkuladung kann hier ein- oder

abgestellt werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Beep Temp

Diese Option bestimmt den Temperaturgrenzwert für 5

die Warnfunktion. Hinweis: Die Ausschalttemperatur

muss höher als die Warntemperatur eingestellt

werden.

BIOS -> AML ACPI Sie können hier bestimmen. ob der BIOS -> AML-1

table

Wechselzeiger in der (X)RSDT-Zeigerliste einbezogen

wird. Einstellmöglichkeiten: Aktiviert, Deaktiviert.

BIOS Date

Hier wird das Herstellungsdatum der im BIOS

4

gespeicherten Software angezeigt.

BIOS EHCI Hand-

Unter dieser Option können Sie die Unterstützung für 1

Off

Betriebssysteme ohne vollautomatische EHCI-

Funktion (EHCI ist die Abkürzung für Enhanced Host

Controller Interface, was eine andere Bezeichnung für

USB-2.0-Interface ist.) einrichten.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Sie sollten diese Option nicht auf Disabled stellen

wenn Sie unter Windows ein USB Gerät betreiben.

BIOS Flash Write

Diese Option gestattet Ihnen, die Schreibkontrolle für 2

Control oder BIOS

den BIOS Flash zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Flash Protect/ion

Einstellmöglichkeiten: Enabled Gestattet Ihnen, das

BIOS mit dem Flash-Dienstprogramm zu

aktualisieren., Disabled (Standard) Das BIOS kann

nicht aktualisiert werden.

BIOS Guardian

Virusschutz für das BIOS. Einstellmöglichkeiten:

2

Enabled, Disabled

BIOS ID

Unter dieser Option gibt MR BIOS bekannt, welche

4

Revisionsnummer installiert wurde.

BIOS PM on AC

Um das Powermanagement des BIOS nutzen zu

2

können, müssen Sie diese Option aktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

BIOS PM Timers

Einstellmöglichkeiten für Festplatte, Bildschirm und

2

Peripherie für die Festlegung des Zeitraums der

Inaktivität, nach dem Wechsel in den Standby-Modus.

Ist diese Funktion eingeschaltet, so kann sich das

negativ auf einen Brennvorgang auswirken.

BIOS Protection

Wählen Sie unter dieser Option Enabled

1

(eingeschaltet), wenn Sie das BIOS vor Updates und

Schreibzugriffen schützen wollen. Die möglichen

Einstellungen sind: Enabled (eingeschaltet/

Werkseinstellung) und Disabled (ausgeschaltet).

BIOS Recovery

Nur auf einem DualBIOSTM-Board. Main to Backup

2

(das Haupt-BIOS ist ok. und überschreibt das

Sicherungs-BIOS), Backup to Main ( das Sicherungs-

BIOS ist ok. und überschreibt das Haupt-BIOS).

Keine Einstellmöglichkeit.

BIOS Release Date

Unter dieser Option wird das offizielle Ausgabedatum 2

der BIOS-Version angezeigt.

BIOS Runtime

Sie legen hier fest, ob Prozessor -, Speicher- und PC-

3

Logging

Fehler protokolliert werden. Einstellmöglichkeiten:

Enabled (Runtime Logging ist aktiviert,

Fehlermeldungen werden in die Error-Log

eingetragen.), Disabled (Es erfolgt keine Eintragung.).

BIOS Setup

Das BIOS fragt vor dem Aufrufen des Setups nach

3

einem Passwort. Nach drei erfolglosen Versuchen

wird das Notebook angehalten.

Bei Notebooks

muss bei vergessenem Passwort Kontakt mit dem

Hersteller aufgenommen werden und das ist teuer.

BIOS Setup

Die BIOS Setup Defaults sind die vom Hersteller der

1

Defaults

Hauptplatine vorgegebenen Standardwerte für eine

stabile Performance der Hauptplatine.

BIOS Update

Entgegen manchen anders lautenden Meldungen

2

sollte diese Option immer auf Enabled stehen, damit

das Microcode-Update bei jedem Neustart neu

geladen werden kann.

BIOS Work Space

Hier legt man den Datenbereich für die erweiterten

2

Location

BIOS Funktionen fest. Einstellmöglichkeiten:

Expansion ROM Area (Der Datenbereich liegt im

Bereich der BIOS Erweiterungen), Top of Base

Memory (Der Datenbereich liegt im Arbeitsspeicher

direkt unterhalb der 640K-Grenze. Sie sollten dies

Einstellung nur verwenden wenn nicht alle BIOS

Erweiterungen, z.B. SCSI, vom System BIOS geladen

werden können.).

BIOS Write Protect Unter dieser Option können Sie den Schreibschutz für 1

das BIOS ein- bzw. ausschalten.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

BIOS-Update

Diese Option dient als Aktualisierungsprogramm

2

innerhalb des BIOS, um den Prozessor mit den

notwendigen Daten zu versorgen. Während des

Systemstarts lädt das BIOS das Update in den

Prozessor (wenn Enabled).

BIOS-Update

Diese Option dient dazu, mit Hilfe des BIOS den

3

Microcode des Pentium Pro per Software zu

aktualisieren.

Sie sollten diese Option auf Enabled

stehen haben.

BIOS Version

Hier wird lediglich die BIOS Version angezeigt. Keine

5

Einstellmöglichkeit.

Blank Screen

Haben Sie unter Video Off Method diese Option

2

gewählt, werden nur Blanks in den Video-Buffer

geschrieben.

Blk Mode

Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-

1

Festplatten aktiviert. Falls Ihr LW diesen Modus

unterstützt, wird bei Aktivierung dieser Option die

Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem

Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.

Empfohlene Einstellung ist Enabled, wobei darauf

hingewiesen werden muss, dass nur ganz alte

Festplatten diesen Modus nicht vertragen.

Block (Multi-sector Sie können hier die Multi-Sektorenübertragung 1

Transfer)

einstellen. Wenn Sie Auto wähhlen erfolgt die

Datenübertragung in mehreren Sektoren auf einmal.

Haben Sie Disabled gewählt erfolgt die

Datenübertragung nur in einem Sektor.

Block Size

Unter dieser Option können Sie die Blockgröße des

SYMBIOS SCSI BIOS

RAID-Arrays festlegen. Einstellmöglichkeiten: 4K, 8K,

16K, 32K, 64K

Block-1 Memory

Wenn Sie unter dieser Option Yes einstellen, dann

1

Cacheable

wird ein zusätzliches Wait-State eingefügt. Die Option

regelt die Technik, welche beim Dekodieren und bei

der Fehlerkontrolle von Schreib-Operationen des

lokalen Bus zum DRAM während eines Speicherzyklus

benötigt wird. Einstellmöglichkeiten: No, Yes

BMC Time Sync

Hier erfolgt der Abgleich der BMC-Internen Zeit. Es

2

wird festgelegt, ob die interne Zeit des BMC bei

jedem Systemstart mit der Systemzeit abgeglichen

wird.

Die Systemuhr und die Uhr im BMC arbeiten

unabhängig voneinander. Dies macht einen

regelmäßigen Zeitabgleich erforderlich. Außerdem

müssen die Uhren bei Schalttagen, sowie bei der

Umstellung auf/von Sommerzeit wieder abgeglichen

werden. Diese Aufgabe übernimmt normalerweise das

Programm ServerView.

Disabled: Die Systemzeit und die interne Zeit des

BMC werden beim Systemstart nicht

abgeglichen (Ausnahme: Die Uhr im BMC meldet eine

ungültige Zeit). Enabled: Der BMC übernimmt bei

jedem Systemstart die Systemzeit.

Boot Device oder

Unter dieser Option stellen Sie das Bootlaufwerk ein

2,5

Boot Device Priority und legen die weitere Reihenfolge der Laufwerke fest.

Wollen Sie nur von der Festplatte booten dann stellen

Sie hier bei 1st Boot Device, Hard Disk oder HDD-0

ein

Boot Failure Guard

Haben Sie diese Option auf Enabled stehen, wird das 1

BIOS bei falscher Konfiguration im Rahmen von

Übertaktungsmaßnahmen auf den Stanbdarwert

zurückgesetzt um Schaden abzuwenden.

Boot From

Nur auf einem DualBIOSTM-Board. Sie haben hier die 2

Möglichkeit einzustellen, von welchem BIOS gebootet

wird: Main BIOS (Standardeinstellung), Backup BIOS

( Falls einer der Flash-ROMs nicht arbeitet, wird die

Option grau dargestellt und ist nicht veränderbar.)

Boot from LAN

Diese Option gilt für den Fall, dass Sie in einem

2

oder Boot from

Netzwerk arbeiten. Wollen Sie dann vom Netzwerk

LAN first

Booten, stellen Sie Enabled ein und falls Sie in

keinem Netzwerk arbeiten stellen Sie die Option auf

Disabled.

Boot from LanDesk LanDesk Service Agent ist ein Präsystemstart-Agent, 2

Service Agent

mit dem das System von einem Management-

Außenserver aus gestartet werden kann. Er gestattet

dem Konfigurations-Manager die Übernahme der

Kontrolle über die Systemkonfiguration, bevor sich

das Betriebssystem des Systems hochfährt. Der

Systemstart von außen könnte Ihnen dann zu Gute

kommen, wenn Sie das Betriebssystem des Systems,

oder andere installierte Anwendungen, installieren,

reparieren oder aufrüsten. Setzen Sie diesen

Parameter auf Enabled, damit das System vom

LanDesk Service Agent aus starten kann. Andernfalls

wählen Sie Disabled.

Boot from Network Stellen Sie diese Option auf Enabled wenn Sie von 1

einer Netzwerkkarte booten wollen.

Boot from Network Haben Sie diese Option Enabled, dann zwingt das 2

Card

BIOS von einer Netzwerkkarte zu booten.

Empfohlene Einstellung Disabled.

Boot Order

Unter dieser Option legt man die Boot Reihenfolge

3

fest. Die Inhlate variieren von Board zu Board.

Boot OS/2 for

Wenn Sie auf ihrem Rechner OS/2 installiert haben,

2

DRAM 3x>64MB

dann müssen Sie die Option auf Enabled oder OS/2

stellen, weil sonst kein Zugriff auf den gesamten

Speicherbereich erfolgen kann. Arbeiten Sie ohne

OS/2 stellen Sie Disabled oder Non OS/2 ein.

Boot Other Device

Unter dieser Optionen stehen Ihnen zwei

2

Möglichkeiten zur Verfügung: Enabled oder Disabled.

Die Standardeinstellung ist Enabled. Die Einstellung

Enabled ermöglicht es dem BIOS alle drei Arten,

nämlich First Boot Device, Second Boot Device oder

Third Boot Device auszuprobieren.

Boot Retry Counter Unter dieser Option legen Sie fest, wie oft das 3

Betriebssystem neu gestartet werden soll. Dabei

führt jeder erfolglose Start bzw. auch Systemfehler

zu einem Neustart und dem herunterzählen. Nach

erfolglosem letzten Versuch wird das System

endgültig abgeschaltet. Einstellmöglichkeiten: 0 bis 7

Boot Sector Virus

Haben Sie diese Option auf Enabled stehen, dann

1

Protection

wird beim Zugriff durch ein Programm oder Virus auf

den Bootsektor eine Warnung ausgegeben. Mit

dieser Option wird nur der Bootsektor geschützt,

nicht aber die gesamte Festplatte.

Boot Seq & Floppy Dahinter befindet sich ein Auswahlmenü für diverse 2

Setup

Boot-Einstellungen.

Boot Sequence

Legt die Bootreihenfolge fest. Dabei kann man LW a: 1,2,3

hinter c: stellen und der PC startet schneller. bei

bootfähigen CDs sollte man das CD-ROM vor LW c:

stellen. Gibt es hier die Einstellmöglichkeit "SCSI/IDE

First" bootet man von SCSI bei eingebauter IDE-

Festplatte. Falls die Bootplatte am SCSI-Adapter

angeschlossen ist sollte man "SCSI" einstellen. Das gilt auch für SCSI mit eigenem BIOS.

Folgende Bootmöglichkeiten gibt es auf den

neuen Boards:

A, C,

C, A,

C, CD-

CD-

D, A,

E, A,

SCSI

SCSI

ROM, A ROM,

SCSI

SCSI

C, A

F, A,

SCSI, SCSI,

A,

LS-120/

SCSI

A, C

C, A

SCSI, C ZIP, C

MR BIOS bietet die Option: A:1st, C:1st, Screen

Prompt und Auto Search. Sie können auch vom ZIP-

LW oder LS-120 booten, wenn die Option auf dem

Motherboard vorhanden ist.

Dies ist bei AMI (ab Version 6.26.02), bei Award (ab

Version 4.51PG) möglich.

Beim Phoenix gibt es folgende Möglichkeiten: 1.

Diskette Drive, 2. Removable Devices (austauschbare

Datenträger), 3. Hard Drive, 4. ATAPI-CD-ROM, 5.

Network Boot (booten aus dem Netzwerk), 6. 8xx

SCSI CD-ROM Symbios. Außerdem kann man noch

die 1. Boot-Festplatte und die 1. Boot-Diskette

festgelegt werden. Oder aber auch noch zusätzlich

eine Boot-Baugruppe. Hier schreitet die Entwicklung

rasant vorwärts, sodass hier nur Beispiele aufgeführt

sind.

Boot Sequence EXT Unter dieser Option haben Sie die Möglichkeit Ihren 2

Means

Computer von einem SCSI-Laufwerk oder ATA/66-

Laufwerk zu starten, welches am IDE3 oder IDE4

angeschlossen ist. Die Einstellung muss mit der "Boot

Sequence" übereinstimmen. Wollen Sie Ihren

Computer z.B. von einem SCSI-Laufwerk starten,

dann muss die Startsequenz unter "Boot Sequence"

zuerst auf "EXT, A, C" oder "EXT, C, A" gestellt werden. Erst dann stellen Sie die "Boot Sequence EXT

Means" auf "SCSI."

Boot Sequency

Nach Aufruf dieses Menüs können Sie diverse

1

Einstellungen für das Bootlaufwerk vornehmen. IDE-0

Das System bootet von der ersten Festplatte. IDE-1

Das System bootet von der zweiten Festplatte. IDE-2

Das System bootet von der dritten Festplatte. IDE-3

The system will boot from the fourth HDD. Floppy

Das System bootet vom Diskettenlaufwerk. ARMD-

FDD Das System bootet von einem beliebigen ARMD-

Gerät wie etwa einem LS-120- oder ZIP-Laufwerk,

das als Diskettenlaufwerk fungiert. ARMD-HDD Das

System bootet von einem ARMD-Gerät wie etwa

einem als Festplatte fungierenden MO- oder

ZIPLaufwerk. CDROM Das System bootet von der CD-

ROM. Legacy SCSI Das System bootet vom SCSI-

Laufwerk. Legacy NETWO Das System bootet vom

Netz-Laufwerk. BBS-0 Das System bootet vom ersten

BBS (BIOS Boot Specification)- kompatiblen Gerät.

BBS-1 Das System bootet vom zweiten BBS (BIOS

Boot Specification)-kompatiblen Gerät. BBS-2 Das

System bootet vom dritten BBS (BIOS Boot

Specification)- kompatiblen Gerät. BBS-3 Das System

bootet vom vierten BBS (BIOS Boot Specification)-

kompatiblen Gerät. USB FDD Das System bootet vom

USB-Diskettenlaufwerk. USB CDROM Das System

bootet von USB-CD-ROM. USB HDD Das System

bootet von USB-Festplatte. USB RMD-FDD Das

System bootet von einem beliebigen USBARMD-Gerät

wie etwa einem LS-120- oder ZIPLaufwerk, das als

Diskettenlaufwerk fungiert. USB RMD-HDD Das

System bootet von einem USB-ARMD-Gerat wie etwa

einem MO- oder ZIP-Laufwerk, das als Festplatte

fungiert. Disabled Die Reihenfolge ist deaktiviert.

Boot Settings

In diesem Untermenü können Sie diverse Boot

1

Configuration

Optionen konfigurieren.

Boot to OS/2

Wenn Sie mit OS/2 arbeiten und mehr als 64 MB RAM 1

installiert haben, dann müssen Sie diese Option

aktiviert haben.

Boot To OS/2

Wenn Sie mit OS/2 arbeiten und mehr als 64 MB RAM 1

>64MB

installiert haben, dann müssen Sie diese Option

aktiviert haben.

Boot Up Floppy

Beim Start des PC wird das Diskettenlaufwerk

2

Seek

getestet.

Wenn die Option auf Disabled gestellt ist

spart man etwas Startzeit. Auf Disabled sollte die

Option auf jeden fall stehen wenn Sie kein

Diskettenlaufwerk haben.

Boot Up Num Lock Normalerweise ist diese Option eingeschaltet. Wer auf 1,2

Seek oder Boot Up

seiner Tastatur keinen Nummernblock rechts hat,

Num-Lock

kann diese Option ausschalten. Bei On ist sie aktiviert

und bei Off nicht.

Boot Up Num-Lock Mit dieser Option können Sie den Status der Taste 2

LED

NumLock nach dem Start des Computers bestimmen.

Bei Auswahl des Standardwerts On können mit dem

Tastenfeld numerische Werte eingegeben werden;

wenn Sie Off wählen, sind die Pfeiltasten aktiv. Die

verfügbaren Optionen sind On und Off.

Boot Up NumLock

Zustand der Zehnertastatur. Bei On ist sie aktiviert

1,2

Status

und bei Off nicht.

Empfehlenswert ist die Option

auf On zu stellen.

Boot up Sequence

Hier legt man fest in welcher Reihenfolge die

1,2,4

Laufwerke initialisiert werden.

Einstellungen:

A:, C:, A:,

CD-

D:, E:, F:,

C

LS/

C:

A:

CD-

ROM, A:

A:

A:

only ZIP,

ROM, C:,

C:

C:

A:

D, E und F: sind keine logischen LW in erweiterten

Partitionen sondern LW an den IDE-Controllern

Boot Up System

Hier lässt sich, wenn denn die Option vorhanden ist,

2

Speed

die Systemgeschwindigkeit beim Hochfahren

einstellen. Man kann High= Normalbetrieb und

Low=gedrosselt einstellen. Es kommt auf das Board

an wie die Drosselung beeinflusst wird, entweder

durch Herabsetzung des Taktes oder ausschalten des

L2-Caches.

Für alte Karten empfiehlt sich Low.

Boot Virus

Können Sie ausgeschaltet haben, weil es sowieso 2

Detection

keine Sicherheit bietet. Aber bei der Installation

von Windows 95/98 muss es unbedingt deaktiviert

sein.

Bootable Add-in

Unter dieser Option können Sie (nur für IS7-G,IS7

5

Device oder

und IS7E) PCI Slot Device, OnChip SATA und

Bootable Add-in

Integrated SATA als Systemstartgeräte unter Hard

Cards

Disk Boot Priority einstellen.

Booting Graphic

Ihnen stehen hier die Optionen PCI Express/PCI und

1

Adapter Priority

PCI/PCI Express zur Verfügung. Sie öffnen damit ein

Untermenü mit diversen Einstellmöglichkeiten.

Boots Graphic

Einstellmöglichkeiten: IGD, PEG/IGD, PCI/IGD;

1

Adapter Priority

IGD - Integrated Graphics Display

PEG - PCI Express Graphics

Brand Name

Unter dieser Option wird das eingesetzte CPU Modell

5

angezeigt.

Brand String

Unter dieser Option werden die Werte der

1

eingesetzten CPU angezeigt.

BROADCOM Lan

Hier Aktivieren/Deaktivieren Sie das Onboard LAN

5

Boot ROM

Boot ROM. Auswahlmöglichkeiten: Enabled, Disabled

(Aktiviert/Deaktiviert).

Burst Copy-Back

Mit der Einstellung Enabled wird nach einem cache

2

Option

miss keine Aktualisierung des Cache vorgenommen.

Burst Length

Diese Option ermöglicht Ihnen, für den DRAM die

1

Burst-Länge einzustellen. Die Bursting-Funktion ist

eine Technik, bei der vom DRAM selbst die nächste

Speicher-Adresse vorherbestimmt wird, auf die nach

dem Zugriff auf die erste Adresse zugegriffen wird.

Um die Funktion zu benutzen, müssen Sie die Burst-

Länge definieren, die die eigentliche Burst-Länge plus

der Start-Adresse ist und eine interne Zählung der

Adressen erlaubt, um die nächste Speicher-Adresse

richtig zu generieren. Je größer die Länge, desto

schneller der DRAM. Einstellmöglichkeiten: 4 QW und

8 QW

Burst Mode

Setzen Sie diese Option auf Enabled. Damit laufen

5

Festplatten-, PCI- und Speicherzugriffe deutlich

schneller ab. In diesem Übertragungsmodus tauschen

zwei Komponenten kurzfristig besonders schnell

Daten aus. Manche PCI-Karten vertragen die

Einstellung "Enabled" bei "PCI Dynamic Bursting"

nicht.

Burst SRAM Burst

Einstellung des Zeitablaufs der Lese- und

2

Cycle

Schreibzyklen.

Burst Write

Falls Ihr PC die Burst Schreibzyklen unterstützt, dann 2

schreibt der Prozessor bei Enabled die Daten im Burst-

Modus zum Cache.

Burst Write

Unter dieser Option wird die Datenübertragung im

2

Combining

PCI-Bus eingestellt. Wenn Sie die Option aktivieren,

dann werden die Daten in den vier Buffern zu Bursts

mit größerem Datenumfang zusammengefasst, was

die Systemleistung erhöht.

BUS Clock Selection Hier wird der Teilungsfaktor des externen 1,2

Systemtakts für den ISA Bus festgelegt.

Bus Master

Unter dieser Option legen Sie fest, ob der PCI-

3

Steckplatz als Busmaster fungiert oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Bus Master Access Regelt den Zugang des Bus-Controllers zum lokalen 1

to VL-BUS

Bus.

Bus Park

Mit dieser Option aktivieren oder unterbinden Sie den 1

Bus-Park-Modus. Die Aktivierung dieser Option erhöht

die PCI Leistung. Einstellmöglichkeiten: Enabled oder

Disabled.

BUTTON ONLY

Steht die Power On Funktion auf BUTTON ONLY; so

5

kann der PC nur mit dem Netzschalter gestartet

werden.

Bypass Value N

Unter dieser Option können Sie die Bypass-Werte als 2

Driver

Hexzahl zwischen 0000 (minimal) und 00FF

(maximal) für N Driver ändern. Die Bypass-

Stärkewerte für N Driver, sind als N-Werte aktiv

niedrig.

Bypass Values P

Unter dieser Option können Sie die Bypass-Werte als 2

Driver

Hexzahl zwischen 0000 (minimal) und 00FF

(maximal) für P Driver ändern. Die Bypass-

Stärkewerte für P Driver, sind als P-Werte aktiv

niedrig.

Bypass Vivid BIOS

Mit dieser Option kann man die Videlogic Vivid

5

umgehen. Belassen Sie es bei der Voreinstellung.

Byte Merge

Diese Option testet, ob Daten die von der CPU zu PCI- 2

Bus laufen oder umgekehrt, auch gemergt (in einem

Buffer zu 32-Bit-Paketen gepackt) werden.

Wenn

Sie die Option Byte Merge Support aktiviert haben,

sollte Sie Enabled sein.

Byte Merge for

Wenn man VGA Frame Buffer Enabled hat, kann man 2

Frame Buffer

bestimmen wie wirksam das System den Puffer

verwendet. Bei Enabled werden kleine Lese- und

Schreibaufträge die aufeinander folgen zu einem

Auftrag zusammengefasst.

Byte Merge Support Beim Byte Merging werden 8- und 16-Bit-2

Dateninformationen welche über den PCI-Bus gehen,

zu Blöcken von 32-Bit (keine Bierflaschen ;-)

zusammengefasst.

Dies steigert die Performance,

besonders im Grafikbereich.

Stand: 13.11.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: C :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

C.A.M

Diese Option steht ihnen nur bei Einsatz eines

2

spezifizierten INTEL Prozessors zur Verfügung.

Ziehen Sie ggf. das Handbuch zu Rate bzw. die

technischen Hinweis zum Prozessor.

C.I.A.2

C.I.A.2 (CPU Intelligent Accelerator 2) ist eine

2

Option für dynamisches übertakten.

Einstellmöglichkeiten: Disabled (Standard)

Cruise: Setzt C.I.A.2 um die Performance zu

optimieren (3%,5%,7%).

Sports: Setzt C.I.A.2 um die Performance zu

optimieren(5%,7%,9%).

Racing: Setzt C.I.A.2 um die Performance zu

optimieren(7%,9%,11%)

Turbo: Setzt C.I.A.2 um die Performance zu

optimieren(13%,15%,17%)

Full Thrust: Setzt C.I.A.2 um die Performance zu

optimieren(15%,17%,19%)

Sie können es austesten, doch sollten Sie die

Stabilität nicht aus den Augen verlieren.

C.I.H. 4-WAY

Bei dieser Option handelt es sich um den

5

Protection

Schreibschutz für das BIOS der verhindern soll das

Viren das BIOS verändern bzw. beschädigen. Bei

einem BIOS Update muss diese Option vorher

Disabled werden.

C.S.A. Gigabit

Diese Option wird für die Einstellung des C.S.A.

1

Ethernet

Gigabit Ethernet benutzt. Einstellmöglichkeiten:

Auto, Disabled.

C000 Cacheable

Hier bestimmen Sie welche Speicherbereiche über

2

oder

den externen Cache gelesen bzw. geschrieben

C000 Shadow

werden sollen. Allerdings erreichen Sie durch das

Cacheable

Caching keine Steigerung der Performance.

C000, 32K Shadow

Diese Option beschreibt, wie das Video ROM benutzt 1

wird. Die Einstellungen sind: Disabled Das Video

ROM wird nicht ins RAM kopiert Cached Der

Speicherinhalt wird nicht nur vom Video ROM

(#C0000h-#CFFFh) in das RAM kopiert, sondern

kann auch vom Cache gelesen werden. Enabled Der

Speicherinhalt wird vom Video ROM (#C0000h-

#CFFFh) in das RAM kopiert, um schneller

ausgeführt zu werden.

C1E Support oder

Diese Einstell-Option steht nur bei bestimmten

1,5

C1E Function

Prozessoren mit C1E (Enhanced Halt State) Funktion

zur Verfügung. Wählen Sie [Enabled] (aktiviert), um

den Gesamtstromverbrauch des Prozessors weiter zu

senken. Verändern Sie die Voreinstellung nur,

wenn Sie Ahnung davon haben.

C2P Concurrency & Diese Option regelt ob der CPU-Bus während des 2

Master

gesamten PCI-Betriebes belegt ist oder nicht. Sie

sollten es austesten ob Enabled oder Disabled für ihr

System besser ist.

Die WINTV Hauppauge

verlangt z.B. Enabled.

C2P Fast Back-to-

Haben Sie diese Option aktiviert, werden

2

Back

aufeinanderfolgende back-to-back Prozessor-

Speicher- Lesezyklen in schnellere PCI-Burst-

Speicherzyklen übersetzt. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

C8000 - CBFFF

Es können sich neben dem Grafikkarten-ROM auch

2

Shadow bis DC000 weitere Karten im Adapterbereich (mit eigenem

- DFFF Shadow

ROM) befinden. Dazu zählt u.a. auch der SCSI-

Hostadapter. Sie sollten anhand Ihrer Unterlagen

abklären welcher Speicherbereich durch das

Erweiterungs-BIOS belegt wird. Aktivieren Sie nur

diesen Bereich im BIOS.

C8000 - CBFFF to

Diese Option dient dazu die ROMs von anderen

2

DC000 - DFFF

Erweiterungskarten in den Hauptspeicher zu

kopieren. Falls Sie Karten mit eigenem ROM

einsetzen, sollten Sie wissen welche Adressen die

ROMs benutzen damit sie in den richtigen

Speicheradressraum kopiert werden. Der verfügbare

Hauptspeicher zwischen 640KB und 1024KB

verringert sich um den Speicherplatz den Sie hier

verwenden.

C8000 - CFFFF

Hier wird festgelegt, ob das optionale ROM zur

2

Shadow / D0000 - schnelleren Ausführung in den RAM kopiert werden DFFFF Shadow

soll. Enabled Optionales ROM wird gespiegelt.

Disabled (Standard) Optionales ROM wird nicht

gespiegelt. Hinweis: Für C8000 - DFFFF Option -

ROM auf PCI BIOS aktiviert BIOS automatisch das

Shadow RAM. Sie brauchen diesen Punkt nicht

auszuwählen.

C8000h - DFFFFh

Setzen Sie diesen Parameter auf Enabled , um

2

Shadow

Erweiterungskarten in das ROM zu kopieren. Damit

einige Legacy ISA-LAN-Karten richtig funktionieren,

muss die Speicherkopie eventuell deaktiviert

werden. In diesem Fall sollten Sie diesen Parameter

auf Disabled setzen.

Cabinet Monitoring Sie legen hier fest, ob das Gerät nach dem Öffnen 3

des Gehäuses weiterarbeitet oder nur nach Eingabe

des System- bzw. Setup-Passwortes.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Sie brauchen ein

Passwort), Disabled (Das Gerät arbeitet ohne

Passwort weiter.)

Cache

Sie können hier den Cache ein-/ausschalten. bei dem 3

Cache handelt es sich um einen schnellen

Zwischenspeicher, in welchem teile des BIOS und

des Arbeitsspeichers abgebildet werden können.

Haben Sie den Cache eingeschaltet, erhöht dies die

Performance des Rechners. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Intern and Extern, Intern Only oder

Enabled, Disabled.

Cache

Die folgenden Einstellungen sollten Sie so

2

vornehmen das Ihr PC noch stabil läuft. Cache

Timing Control: Fastet; Cache Pipeline: Enabled;

Cache Burst Read: kleinster Wert.

Cache A000-AFFF /

Cache muss auf Enabled stehen. Mit Disabled wird 3

Cache B000-BFFF / das entsprechende BIOS nicht im Cache abgebildet.

Cache C800-CBFF

Mit Write Protected dagegen ja. Verwenden sie Write

Back, wird der Speicherinhalt im Cache abgebildet

und nur bei Bedarf in den Hauptspeicher

geschrieben, was zur höchsten Performance führt

(Hauptspeicher und Cache haben nicht den gleichen

Informationsinhalt). Unter Write Through hingegen

wird der Speicherinhalt gleichzeitig im Cache

abgebildet und in den Hauptspeicher geschrieben

(Hauptspeicher und Cache haben nicht den gleichen

Informationsinhalt). Stellen Sie USCW Caching

(Uncacheable Speculative Write Combining) ein, wird

der Speicherinhalt nicht im Cache abgebildet, aber

es finden spekulative Speicherzugriffe statt. Sinnvoll

bei Speicheradressierten (memory mapped) I/O-

Baugruppen und Video Frame Speicher.

Cache Base 0 -

Cache muss auf Enabled stehen. Dann können Sie 3

512k oder Cache

unter dieser Option festlegen ob der Speicherinhalt

Base 512 -640k

im Cache abgebildet und nur bei Bedarf in den

oder Cache

Hauptspeicher geschrieben wird (Write Back) und

Extended oder

erreichen damit die höchste Performance. Mit

Cache Extended

Uncached wird das entsprechende BIOS nicht im

Memory Area

Cache abgebildet. Dagegen wird das entsprechende

BIOS (Lesezugriffe) mit Write Protected im Cache

abgebildet. Unter Write Through hingegen wird der

Speicherinhalt gleichzeitig im Cache abgebildet und

in den Hauptspeicher geschrieben (Hauptspeicher

und Cache haben nicht den gleichen

Informationsinhalt).

Cache Burst Read

Einstellung wie viel Zeit der Prozessor benötigt um

2

oder Cache Burst

einen Cache Leseauftrag im Burst-Modus

Read Cycle

auszuführen. Einstellmöglichkeiten: 1T, 2T oder

1CCLK, 2CCLK

Cache Bus ECC

Unter dieser Option kann die ECC-Fehlererkennung

1,2

für den L2-Cache Enabled/Disabled werden. Wenn

man nicht unbedingt auf das sicherste System (z.B.

Spiele oder andere unkritische Aufgaben)

angewiesen ist, dann kann man diese Option

deaktivieren und erreicht damit einige Prozent mehr

an Performance. Wenn Sie allerdings Ihre CPU

übertaktet haben, dann sollten Sie diese Option auf

Enabled stellen um Cache-RAM Abstürze zu

vermeiden.

Cache DRAM

Cache muss auf Enabled stehen. Stellen Sie hier

3

Memory Area

Write Through ein, wird der Speicherinhalt

gleichzeitig im Cache abgebildet und in den

Hauptspeicher geschrieben (etwas Performance

steigernd). Haben Sie Write Back aktiviert, wird der

Speicherinhalt im Cache abgebildet und nur bei

Bedarf in den Hauptspeicher geschrieben (höchste

Performance). Mit Disabled wird die Option

deaktiviert.

Cache E800- EFFF

Hier legen Sie fest, ob die im Adapterbereich

3

bis Cache C800-

liegenden BIOS-Erweiterungen ebenfalls vom Cache

CFFF

berücksichtigt werden sollen.

Unter DOS und

WIN 3.11 bekommen Sie mehr Performance, nicht

aber so unter Windows 95/98.

Cache Early Rising

Unter dieser Option wählen Sie welche von zwei

2

Techniken für das schreiben zum externen Cache

verwendet wird. Enabled bedeute die schnellere

write-pulse rising edge und Disabled die normale

write-pulse.

Cache ECC

Damit wird die Fehlererkennung und Korrektur für

2

den L2-Cache des Pentium II-PCs (Versionen ab 200

MHz) aktiviert/deaktiviert. Ist die Option Enabled,

bremst dies das System um bis zu 2%. Falls Sie

jedoch den PC als Server betreiben, sollten Sie die

Option eingeschaltet lassen, weil das die

höchstmögliche Sicherheit bietet.

Cache Interleave

Mit diesem Verfahren ist es der CPU möglich,

3

schneller auf verschiedene Bänke des Cache

Speichers zuzugreifen.

Sie sollten diese Option

immer aktiviert haben.

Cache Memory

Die Cache Speicher L1 und L2 können aktiviert oder 1,3

deaktiviert werden. Standardeinstellung ist Enabled.

Es gibt Boards die noch zwischen beiden

unterscheiden und eine getrennte Einstellung

zulassen.

Cache Memory

Cache muss auf Enabled stehen. Die beste

3

Regions

Performance wird erreicht, wenn Sie die Option

Enabled haben, weil der zugehörige ROM-Bereich im

Cache abgebildet wird.

Wenn Ihre ISA-

Baugruppe im zugehörigen ROM-Bereich ein Dual

Ported RAM verwendet, sollten sie Disabled

einstellen.

Cache Mode

Cache muss auf Enabled stehen. Unter Cache

3

Mode werden die Schreibzugriffe auf den Cache

festgelegt. Die Option steht fest auf Write Back. Die

Information wird nur bei Bedarf in den

Hauptspeicher geschrieben (Hauptspeicher und

Cache haben nicht den gleichen Informationsinhalt).

Cache Performance Durch die Einstellung Standard, weisen Sie dem 3

Cache-Timing größere Toleranzen zu, während Fast

die Performance erhöht.

Cache Rd+CPU Wt Bei dieser Option handelt es sich um Einstellungen 2

Pipeline

für den Schreib-/Lesespeicher des Cachespeichers

und der CPU. Sie können hier das Cache-Timing

aktivieren/deaktivieren. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Enabled.

Empfehlenswert ist Enabled

und nur bei Problemen sollte man es mal mit

Disabled versuchen.

Cache Read Burst

Sie stellen hier die optimalen Lesezugriffe für den

1

externen oder L2-Cache ein.

Testen Sie es bis

zum kleinsten Wert aus.

Cache Read Cycles

Hier stellen Sie die Anzahl der Zyklen ein, die der

3

Prozessor warten muss bis er den externen Cache

auslesen darf.

Kurze Zyklen bedeuten

Performancegewinn.

Cache Read Hit

Seit der 486-Prozessor Generation ist der Cache-

1

Burst

Burst fester Bestandteil der CPUs. Durch ihn gehen

die Zugriffe auf den Second-Level-Cache schneller

und man ist mit der Einstellung 2-1-1-1 gut bedient.

Cache Read Wait

Hier wird der Zeitablauf des Lesens aus dem

1

States

externen Cache in Wartestellung eingestellt.

Cache Scheme

Unter dieser Option legen Sie die Caching-Methode

2

des externen Cache-Speichers fest.

Einstellmöglichkeiten: Write Back, Write Through.

Cache Size

Unter dieser Option wird ihnen die vorhandene

3

Größe des L2-Cache ihrer CPU angezeigt.

Cache Speed

Diese Option legt den Cache Burst Read/Write-

1

Options

Cyklus fest. Die optimale Einstellung hängt von der

Taktgeschwindigkeit des Systems ab.

Einstellmöglichkeiten: 2-1-2, 2-2-2, 3-1-3 oder 3-2-

3.

Cache System

Cache muss auf Enabled stehen. Wollen Sie dass

3

BIOS Area

das System BIOS ebenfalls vom Cache berücksichtigt

wird, dann müssen Sie diese Option aktivieren.

Unter DOS und WIN 3.11 bekommen Sie mehr

Performance, nicht aber so unter Windows 95/98.

Einstellmöglichkeiten: Enabled /Write Protect (BIOS

wird im Cache abgebildet), Disabled (BIOS wird nicht

im Cache abgebildet).

Cache Tag Hit Wait Unter dieser Option stellen Sie das Timing des 2

States

Prüfens eines Cache Tag Hit in Wartestellung ein.

Cache Timing oder

Diese Einstellung regelt den Zeitablauf beim

2

Cache Timing

Schreiben zum Cachespeicher und beim Lesen aus

Control

dem Cachespeicher. Es handelt sich hierbei um eine

Kombination der Cache Write und Cache Read

Timing Optionen. Einstellmöglichkeiten: Fast,

Medium, Normal und Turbo

Cache Tread Burst

Hier sind die Zyklen festgelegt, in denen die CPU auf 2

die Cache - Chips zugreift. Da diese Einstellung von

der vorhandenen Hardware abhängig ist, sollte sie

nicht verändert werden.

Cache Update

Unter dieser Option legen Sie die Caching-Methode

2

Policy

des externen Cache-Speichers fest.

Einstellmöglichkeiten: Write Back, Write Through

Cache Update

Unter dieser Option legen Sie die Caching-Methode

2

Scheme

des externen Cache-Speichers fest.

Einstellmöglichkeiten: Write Back, Write Through

Cache Video BIOS

Wollen Sie, dass das Video BIOS ebenfalls vom

3

Cache berücksichtigt wird, dann müssen Sie diese

Option aktivieren.

Unter DOS und WIN 3.11

bekommen Sie mehr Performance, nicht aber so

unter Windows 95/98.

Cache Video BIOS

Cache muss auf Enabled stehen. Wollen Sie dass

3

Area

das System BIOS ebenfalls vom Cache berücksichtigt

wird, dann müssen Sie diese Option aktivieren.

Unter DOS und WIN 3.11 bekommen Sie mehr

Performance, nicht aber so unter Windows 95/98.

Einstellmöglichkeiten: Enabled /Write Protect (BIOS

wird im Cache abgebildet), Disabled (BIOS wird nicht

im Cache abgebildet).

Cache Write Back

Hier legen Sie fest, dass Daten vom Cache sowohl in 3

den Arbeitsspeicher geschrieben als auch gelesen

werden können. Haben Sie die Option Disabled, kann

der Cache nur Daten aus dem Arbeitsspeicher lesen.

Cache Write Burst

Hier wird der Zeitablauf des Lesens aus dem

1

externen Cache in Wartestellung eingestellt.

Cache Write Cycle

Einstellung des Timings für das Schreiben zum

2

externen Cache in Prozessorzyklen .

Cache Write Cycles Hier stellen Sie die Anzahl der Zyklen ein die der 3

Prozessor warten muss bis er den externen Cache

auslesen darf.

Kurze Zyklen bedeuten

Performancegewinn.

Cache Write Policy

Unter dieser Option legen Sie die Caching-Methode

2

des externen Cache-Speichers fest.

Einstellmöglichkeiten: Write Back, Write Through.

Cache Write Timing Einstellung des Timings für das Schreiben zum 2

externen Cache in Wartestellung.

Cache Write Wait

Einstellung des Timings für das Schreiben zum

1,2

States

externen Cache in Wartestellung.

Cache/DRAM Cycle Hier wird der Zeitablauf des Lesens aus dem 2

WS

externen Cache in Wartestellung eingestellt.

Cacheable Range

Hier bestimmen Sie den Speicherbereich welcher

2

verwendet wird um das System-BIOS und/oder das

Adapter-ROM-BIOS zu cachen. Jeder Bereich fängt

mit 0 an und endet mit 8MB bzw. mehr. Die Auswahl

ist in 8MB-Stufen von 0 .. 128MB vorhanden.

Cached address

Mit dieser Option können Sie einstellen ob der ROM

1

ranges

BIOS-Bereich einer Interfacekarte bei einer

bestimmten Adresse die Cached-Funktion

verwendet. Falls keine Interfacekarte diesen

Speicherblock verwendet, sollte diese Option nicht

aktiviert sein. Einstellmöglichkeiten: C8000, 16K

Cached, D000, 16K Cached, D400, 16K Cached,

D800, 16K Cached, DC00, 16K Cached.

Caching Controller

Steckt in einem PCI-Slot ein Cache-Controller,

1

dann sollten Sie diese Option aktivieren.

Call VGA at S3

Bei Auswahl von Enabled ruft das BIOS das VGA

1

Resuming oder Call BIOS auf, um die VGA-Karte zu initialisieren, wenn VGA BIOS at S3

das System aus dem S3-Schlafzustand aufgeweckt

Resuming oder Call wird. Die Wiederherstellzeit für das System wird VGA BIOS at S3

verkürzt, wenn Sie die Funktion deaktivieren, doch

Resume

das System benötigt einen AGP-Treiber, um die

Karte zu initialisieren. Wenn der AGP-Treiber der

VGA-Karte daher die Initialisierungsfunktion nicht

unterstützt, arbeitet die Anzeige möglicherweise

nicht normal oder funktioniert nach dem

Wiederherstellen aus S3 nicht mehr.

Capacity

Aus den einzelnen Parametern der Festplatte wird

1

dieser Wert errechnet.

Capture DMA

Unter dieser Option können Sie den DMA-Kanal für

3

Channel

die Wiedergabe auf verschiedene Werte einstellen.

Einstellmöglichkeiten: DMA CH1, DMA CH0, DMA CH3

Capture IRQ

Hier können Sie den Interrupt für die Aufnahme

3

Channel

festlegen. Dabei kann der Wave-Interrupt auf

verschiedene IRQ eingestellt werden.

Einstellmöglichkeiten: IRQ5, IRQ7, IRQ9, IRQ10

Cardbus Controller

Unter dieser Option wird die Reihenfolge der Cardbus 3

Controller festgelegt. Einstellmöglichkeiten: External/

Internal (Der Controller im QuickPort Plus/S wird auf

die kompatible Adresse 3E0h konfiguriert. Der

Notebook-Controller erhält eine sekundäre Adresse),

Internal/External (Der Notebook-Controller wird auf

die Adresse 3E0h konfiguriert. Der Controller im

QuickPort Plus/S erhält eine sekundäre Adresse.),

External only (Der Controller im QuickPort Plus/S

erhält die Adresse 3E0h. Der Notebook-Controller

wird ausgeschaltet.) Diese Option ist nur wirksam,

wenn ein QuickPort Plus oder ein QuickPort S

angeschlossen ist. Falls nein, wird der Notebook-

Controller immer auf die Adresse 3E0h konfiguriert.

Cardbus IRQ Line

Unter dieser Option legen Sie den Interrupt für den

3

eingebauten Cardbus-Controller fest.

Einstellmöglichkeiten: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, Disabled,

Auto Select

Carrier Wait

Hier geben Sie die Wartezeit für die Verbindung zum 3

Terminal an. Einstellmöglichkeiten: 0, 30, 60, 90,

120, 240, 360 sec

Cas Access Delay

Belassen Sie es bei dieser Option auf der

1

(tCAC)

Voreinstellung.

CAS# Drive

Diese Option beeinflusst den Datentransfer zwischen 2

Speicher und Festplatte. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Weak, Strong

CAS Adress Hold

Sie können unter dieser Option eine Verzögerung für 2

Time

den Adressenwechsel einstellen. Da die

Optionseinstellung von der verwendeten Hardware

und deren Geschwindigkeitsunterschieden abhängig

ist, können Sie hier ggf. Anpassungen vornehmen.

CAS Bus Strength

Wenn die Funktion DRAM Drive Strength auf Manual 1

gesetzt wurde, können Sie u.a. diese Optionen

anpassen. High CAS Bus Strength wird auf High

gesetzt (Standardwert), Low CAS Bus Strength wird

auf Low gesetzt. Sie sollten es bei der Voreinstellung

belassen.

CAS Lat/RAS-to-

Diese Option ist für die SDRAM CAS Latency Time

1

CAS

and RAS# to CAS# Delay Time. Die Grundeinstellung

ist 3/3. Einstellmöglichkeiten 3/3 oder 2/2.

CAS Latency

Wenn synchrones DRAM installiert ist, hängt die

1

Menge der Taktzyklen bei der CAS Wartezeit vom

DRAM Timing ab. Die Einstellmöglichkeiten sind 2

oder 3 Taktzyklen. Ein CL3-Speichermodul kann mit

einer CAS Latency von 2 betrieben werden

(aalerdings nicht alle Modelle, Sie müssen es

ausprobieren.). Aber Vorsicht, wenn das Bios die

Daten des EEPROMs falsch ausliest, dann ist es

möglich das ein CL2-Speichermodul im CL3-Modus

betrieben wird (Performaneceverlust > 5%).

CAS Latency Time

Unter dieser Option wird die Latenz zwischen dem

2

DRAM -Lesebefehl und der Zeit, zu welcher die

Daten tatsächlich zur Verfügung stehen, eingestellt.

Einstellmöglichkeiten bei DRAM Speicher: 1.5T, 2.0T,

2.5T, 3.0T Einstellmöglichkeiten bei SDRAM

Speicher: 2T und 3T Beim enken der Werte

unbedingt schrittweise vorgehen und nach dem

jeweiligen Test ggf. eine Stufe zurück gehen um

wieder Systemstabilität zu erreichen.

CAS LOW Time for

Sie sollten dies Option nicht ändern, es sei den Sie 2

Write/Read

kennen die exakten Timing-Werte Ihrer DRAMs

CAS Precharge oder Hier können Sie die Zeitspanne einstellen, welche 2

CAS Precharge in

zum Aufbau einer Ladung für den CAS-DRAM-

CLKs

Refresh notwendig ist. Einstellmöglichkeiten: 1, 2

CAS Pulse Width

Ändern Sie diese Option auf gar keinen Fall. Die

2

Länge des CAS-Signals ist einzig von den

verwendeten Chips abhängig.

CAS Read Width in Hier stellen Sie die Anzahl der Prozessorzyklen ein, 2

CLKs

die zum Lesen vom DRAM nötig sind. Dabei wird die

CAS-Logik benutzt. Einstellmöglichkeiten: 2, 3

CAS Width in Read Um die Prozessorzyklen zu setzen, die zum Lesen 1

Cycle

vom DRAM notwendig sind, stellen Sie diese hier ein.

Einstellungen: 2T, 3T

CAS Write Width in Hier stellen Sie die Anzahl der Prozessorzyklen ein, 2

CLKs

die zum Schreiben zum DRAM nötig sind. Dabei wird

die CAS-Logik benutzt. Einstellmöglichkeiten: 2, 3

CAS# Latency

Unter dieser Option können Sie die Taktlängen des

2

lokalen Speichers einstellen. Einstellmöglichkeiten: 2

und 3. Bei Veränderung der Voreinstellung kann

das System eventuell instabil werden.

CAS# Latency

Die Anzahl der Taktzyklen der Spaltenadressierungs 1

(SCLKs)

(CAS) -Latenz hängt vom Timing der verwendeten

SDRAM-Module ab. Die möglichen Einstellungen

sind: 2 oder 3. Verwenden Sie einen externen

Bustakt von 66 MHz können Sie zwischen beiden

Alternativen wählen, betreiben Sie den externen CPU-

Bus jedoch mit 100MHz, dann lautet die empfohlene

Einstellung "3".

CAS# Latency (Tcl) Über diese Option wird die Anzahl der Taktzyklen 5

der Spaltenadressierungs (CAS)-Latenz kontrolliert

die zwischen dem Empfang und der Ausführung

eines Lesebefehls liegt. Einstellmöglichkeiten: Auto,

CL=2.0, CL=2.5 und CL=3.0. CL=2.0 bietet die

höchste Systemleistung, CL=3.0 das höchste Maß an

Stabilität.

Bitte vorsichtig mit den Einstellungen

umgehen.

CAS# Precharge

Unter dieser Option wird die Verzögerung zwischen

2

Time

Refresh-Zyklus und dem nächsten CAS-Signal

angegeben. Vorsicht vor zu niedrigen Werten, sie

können zu Datenverlust führen.

Case Open

Unter dieser Option können Sie ersehen ob das PC-

1

Gehäuse geöffnet ist oder nicht.

Case Open

Die möglichen Einstellungen sind: Enabled

2,5

Message oder Case (ausgeschaltet), Reset (zurücksetzen), oder Disabled Open Warning

(ausgeschaltet). Ist diese Option eingeschaltet, dann

wird jedes Öffnen des Gehäuses aufgezeichnet.

Wenn Sie das nächste mal das System

anschalten, wird eine Warnung angezeigt. Um diese

zu löschen, müssen Sie "Reset" wählen - danach

kehrt das System wieder zu "Enabled" zurück.

Case Openend

Unter dieser Option können Sie ersehen ob das PC-

5

Gehäuse geöffnet ist oder nicht. Das "Case Opened"-

Feld zeigt "No" an, wenn das Computergehäuse zu

ist.

Das "Case Opened" zeigt "Yes" an, wenn das Computergehäuse geöffnet wurde.

Stellen Sie "Reset Case Open Status" auf "Enabled"

ein und speichern die CMOS-

Einstellungsänderung, um den "Case Opened"-Wert

zurückzusetzen.

CD-ROM

Option für IDE-CDROM-Laufwerke

2

CD-ROM Boot

Mit dieser Option können Sie die Boot-Priorität von

5

Priority

CD-ROM-Laufwerken auswählen.

Diese

Einstellung ist nur dann sichtbar, wenn CD-ROM-

Geräte in Ihrem Computer installiert sind.

CD-ROM Drive DMA Setzen Sie diesen Option auf Enabled, um den DMA-2

Mode

Modus für das CD-ROM-Laufwerk zu aktivieren.

Hierdurch steigert sich die Systemleistung durch

Gewährung eines direkten Speicherzugriffs auf das

CD-ROM. Zur Deaktivierung dieser Funktion ändern

Sie die Einstellung auf Disabled ab.

CD-ROM Option

In der Vergangenheit (1995-1997) gab es einige CD- 2

ROM-Laufwerke im Handel, die sich nicht ganz an

den IDE-ATAPI-Standard hielten. Für diese

Laufwerke gibt es im Peripheral Setup BIOS diese

Option. Damit kann man dem BIOS ein anderes IDE-

Timing für das CD-ROM Laufwerk einstellen. Mit

einem der vier möglichen Werte sollte es

funktionieren. Die Standardeinstellung "0"

funktioniert mit den meisten Laufwerken.

CDROM set PIO

Hier kann man den PIO Mode für das CDROM

2

Mode

Laufwerk setzen. Unbedingt die Angaben im

Handbuch beachten!!

CDROM UDMA

Hier können Sie den Betriebsmodus für das CDROM

2

Support

Gerät einstellen. Dieses ist jedoch nur möglich, wenn

das CD-ROM-Laufwerk diese Funktion unterstützt

und das Betriebssystem einen DMA-Treiber enthält

(Windows95 OSR2 oder einen dritten IDE Bus-

Master-Treiber). Auswahlmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Cell Menu

Das 'Cell Menu' beinhaltet einige wichtige

5

Einstellungen für CPU, AGP und den

Speicher sowie zur Übertaktung.

CGA 40 (Color Graphics

Haben Sie diese Option aktiviert erfolgt das

5

Adapter)

Anschalten im 40-Spalten-Modus. Belassen Sie es

bei der Voreinstellung.

CGA 80 (Color Graphics

Haben Sie diese Option aktiviert erfolgt das

5

Adapter)

Anschalten im 80-Spalten-Modus. Belassen Sie es

bei der Voreinstellung.

CGA Gets Snow

Diese Option hat nur für ältere CGA Grafikkarten

4

Bedeutung und kann verwendet werden, wenn sich

Schnee auf dem Bildschirm darstellt.

CH#1 Low- Byte-

Hier wird angegeben ob der Narrow-Ast des SCSI

1

Termination und

Stranges terminiert werden soll oder nicht. Sie

CH#2 Low- Byte-

finden diese Option nur an SCSI-Anschlüssen mit 68-

Termination

poligen Wide-Anschluss bzw. 50-poligen Narrow-

Anschluss. betreiben Sie beide an einem Strang.

CH#1 Termination Gibt an, ob der erste oder zweite SCSI-Controller 1

und CH#2

terminiert sein soll. SCSI-Systeme müssen an beiden

Termination

physikalischen Enden terminiert sein.

CHA1 Fan Speed

Hier können Sie ein Drehzahluntergrenze, bei der Sie 5

warning

gewarnt werden für den Gehäuselüfter einstellen.

Eisntellmöglichkeiten: Disabled, 500RPM, 800RPM,

1200RPM

CHA_FAN Speed

Hier wird die Drehzahl des Gehäuselüfters angezeigt. 5

Keine Einstellmöglichkeit.

Change Adapter

Diese Option dient zum Aktivieren bzw. Deaktivieren 2

Status

eines Hostadapters mit allen angeschlossenen SCSI-

SYMBIOS SCSI BIOS

Geräten (Einstellung On bzw. Off). Die Änderung

wird nach einem Neustart wirksam, der automatisch

durchgeführt wird, wenn das Programm nach dem

Ändern dieser Option beendet wird.

Change Language

Bei manchen Boards können Sie hier die Sprache des 2

BIOS Menüs ändern. Einstellmöglichkeiten: Diverse

Change Password

Wählen Sie diese Option, um ein Benutzer-Kennwort 1

einzurichten oder zu ändern. Das Element “User

Password” oben auf dem Bildschirm zeigt die

Werkseinstellung Not Installed an. Das Element zeigt

Installed an, nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet

haben. So richten Sie ein Benutzer-Kennwort ein:

1. Wählen Sie “Change User Password” und drücken

Sie die <Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs

Zeichen (Buchstaben und/

oder Zahlen) in das Kennwort-Feld ein und drücken

Sie die <Eingabetaste>.

3. Bestätigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint,

nachdem Sie das Kennwort

erfolgreich eingerichtet haben.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das

Benutzer-Kennwort zu ändern. Verwenden Sie

keine Sonderzeichen, da manche BIOS das nicht

vertragen und Sie ein Problem haben. Passwort

immer aufschreiben und an einem sicheren Ort

aufbewahren, sonst gibt's Probleme, wenn Sie es

vergessen haben.

Change Supervisor Wählen Sie diese Option, um ein Supervisor-1

Password

Kennwort einzurichten oder zu ändern. Das Element

“Supervisor-Kennwort” auf dem Oberteil des

Bildschirms zeigt die Werkseinstellung Not Installed

an. Das Element zeigt Installed an, nachdem Sie ein

Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein Supervisor-Kennwort ein:

1. Wählen Sie das Change Supervisor Password-

Element und drücken anschließend die

<Eingabetaste>.

2. Geben Sie ein Kennwort mit mindestens sechs

Zeichen (Buchstaben und/oder Zahlen) in das

Kennwort-Feld ein und drücken anschließend die

<Eingabetaste>.

3. Bestätigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Die Meldung “Kennwort eingerichtet” erscheint,

nachdem Sie das Kennwort

erfolgreich eingerichtet haben. Verwenden Sie

keine Sonderzeichen, da manche BIOS das nicht

vertragen und Sie ein Problem haben. Passwort

immer aufschreiben und an einem sicheren Ort

aufbewahren, sonst gibt's Probleme, wenn Sie es

vergessen haben.

Channel A Clock

Hier können Sie diverse Taktverschiebungen

5

Skew und Channel

vornehmen. Da die Einstellmöglichkeiten von Board

B Clock Skew

zu Board variieren sollten Sie auf jeden Fall das

Handbuch zu Hilfe nehmen. Sie sollten auch nur

dann etwas verändern wenn Sie Ahnung haben.

Channel Mode

Unter dieser Option können Sie den Modus für den

1

Select

RDRAM-Kanal einstellen.

Channel1 Ultra

Diese Option ist für die Erkennung von Ultra-DMA-

2

DMA Mode und

fähigen IDE-Geräten zum sicheren

Channel2 Ultra

und schnelleren Datentransfer vorgesehen. Mit

DMA Mode

Disabled können Sie die automatische

Funktion ausschalten und von Hand (Type muss auf

User Type HDD gestellt werden)

die Werte eintragen. Einstellmöglichkeiten: 0, 1, 2,

3, 4 und Disabled.

Der DMA-Mode muss unter Windows im

Gerätemanager aktiviert werden, erst

dann haben Sie die volle Performance.

- Channel1 Ultra DMA Mode

- Channel2 Ultra DMA Mode

beide mit den Einstellungen: AUTO, U-DMA33, U-

DMA66

Chassis Open

Haben Sie diese Option aktiviert, dann erhalten Sie

2

Warning

ein Signal wenn das Gehäuse geöffnet wird. Diese

Option ist aktiviert, bis sie im BIOS ausgeschaltet

wird.

Chassis Q-Fan

Sie können hier die intelligente ASUS Q-Fan Funktion 1

Control

aktivieren bzw. deaktivieren.

Chassis Q-Fan

Um die optimale Lüftereinstellung zu verwenden

1

Control

sollten Sie diese Option auf Enabled stellen. Es

erfolgt dann eine Abgleichung zwischen CPU und

Chassis Lüftung.

Chassis Status

Hier wird lediglich angezeigt ob das Gehäuse offen

2

(Opened) oder geschlossen (Closed) ist.

Chassis/Power/

Wählen Sie "Enabled", um die Umdrehungszahlen

2

CPU Fan RPM

des CPU-/Chassis-/ und Power-Lüfters zu

überwachen.

ChassisFan Full-

Hier können Sie festlegen bei welcher Gehäuse-

1

speed Temperature Innentemperatur der Gehäuselüfter auf Höchstgeschwindigkeit läuft. Sie können Werte von 0

bis 100 über die Tasten + und - oder über das

numerische Tastenfeld festlegen.

ChassisFan Off

Hier können Sie festlegen bei welcher Gehäuse-

1

Temperature

Innentemperatur sich das System ausschaltet. Sie

können Werte von 0 bis 100 über die Tasten + und -

oder über das numerische Tastenfeld festlegen.

ChassisFan Start

Hier können Sie festlegen bei welcher Gehäuse-

1

PWR

Innentemperatur die Energiesparfunktion aktiviert

wird. Sie können Werte von 0 bis 100 über die

Tasten + und - oder über das numerische Tastenfeld

festlegen.

ChassisFan Start

Hier können Sie festlegen bei welcher Gehäuse-

1

Temperature

Innentemperatur sich der Gehäuselüfter einschaltet.

Sie können Werte von 0 bis 100 über die Tasten +

und - oder über das numerische Tastenfeld festlegen.

Chassis Fan Speed

Sie können über den Chip LM78/79 wichtige

2

Systemparameter auf dem Board und im PC

abfragen. Diese Option dient dazu einen im Gehäuse

untergebrachten Lüfter zu kontrollieren. Stellen Sie

Ignore ein wird diese Option ignoriert.

Chassis Fan Speed Sie können mit dieser Option die Warnschwelle des 2

warning

Gehäuselüfters festlegen. Wird diese überschritten,

erscheint eine Warnmeldung. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, 500 RPM,800 RPM und 1200 RPM.

Chassis Fan 1/2

Die Gehäuselüfterdrehzahl wird automatisch erkannt 1

Speed

und in RPM/min angezeigt. Ist kein Gehäuselüfter

installiert erscheint N/A. Mit Ignore kann man die

Lüfterüberwachung deaktivieren.

Chassis Intrusion

Die möglichen Einstellungen sind: Enabled

1,2

oder Chassis

(eingeschaltet), Reset (zurücksetzen), oder Disabled

Intrusion Detect

(ausgeschaltet). Ist diese Option eingeschaltet, dann

wird jedes Öffnen des Gehäuses aufgezeichnet.

Wenn Sie das nächste mal das System anschalten,

wird eine Warnung angezeigt. Um diese zu löschen,

müssen Sie Reset wählen - danach kehrt das System

wieder zu Enabled zurück.

Check ELBA#-Pin

Hier werden die Wartezyklen festgelegt, die das

1

System zum Datenaustausch mit einer lokalen Bus-

Einheit (VLB) benötigt. Einstellmöglichkeiten: T1 und

T2

Chip Configuration

Über diese Option kommen Sie in ein Untermenü in

2

welchem Einstellungen für den Chipsatz

vorgenommen werden können.

Chip Fan Speed

Hier können Sie einstellen ob bei einer

5

warning

Drehzahlschwankung des CPU Lüfters eine Warnung

ertönen soll oder nicht. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

CHIP Skew Adjust

Belassen Sie diese Option unbedingt auf dem

2

voreingestellten Wert.

ChipAway Virus On Diese Option dient der Virenabwehr, sie ersetzt 2

Guard

jedoch kein Antivirenprogramm.

Einstellmöglichkeiten: Enabled und Disabled

Chip-Kill Mode

Im Dual Channel Mode steht beim Athlon 64 FX noch 5

Enabled oder Chip-

der ChipKill ECC Mode zur Verfügung. Hier basiert

Kill Mode

der ECC-Check nicht auf 64/8 Bit Daten, sondern auf

128/16 Bit Informationen, wodurch ein Single

Symbol Error (Reihe von Single Bits) erkannt und

somit korrigiert werden kann. Dies ist für die

Datenintegrität von enormen Vorteil.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Chipset

Unter dieser wichtigen Option erhalten Sie

4

angezeigt, welcher Chipsatz sich auf dem Board

befindet. Eine Zusammenarbeit von MR BIOS mit

dem Chipsatz ist nur möglich, wenn dieser korrekt

erkannt wurde.

Chipset Core

Sie können hier die Chipsatz Kernspannung

5

Voltage

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1.40V, 1.50V,

1.60V.

Unsachgemäße Handhabung zerstört den

Chipsatz.

Chipset Driving

In diesem Untermenü haben Sie die Möglichkeit, die 2

Control

Transistorlaufstärke für CPU, AGP, Speicheradresse

DDR-Befehle, Takt/Chip, Pad Signal und

Laufwerksstärke einzustellen.

Chipset Global

Die Funktion taucht nur bei Intel-Mainboards auf die 2

Features

einen HX-Chipsatz haben. Sie beschränkt aus

unerfindlichen Gründen die Funktionalität auf die

älteren Intel-Chipsets. Diese Option sollte

eingeschaltet sein, damit die PCI-Busmasterkarten

schneller auf den Bus zugreifen können. Nur

ausschalten wenn die PCI-Karte nicht ordentlich

arbeitet.

Chipset NA#

Diese Option finden Sie dann öfter, wenn die Option 2

Asserted

Turbo Read Pipelining in Ihrem BIOS-Setup nicht

vorhanden ist. Die Performance steigt aber, wenn

Sie hier Enabled eingestellt haben. Sie sollten diesen

Wert nur ausschalten wenn es zu Speicherproblemen

kommt.

Chipset PCI-E

Sie können hier die Chipsatz-PCI Express-Spannung 5

Voltage

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1.50V, 1.55V,

1.60V, 1.65V, 1.70V

Unsachgemäße Handhabung

zerstört den Chipsatz.

Chipset Special

Die Funktion taucht nur bei Intel-Mainboards auf die 2

Futures

einen HX-Chipsatz haben. Sie beschränkt aus

unerfindlichen Gründen die Funktionalität auf die

älteren Intel-Chipsets. Diese Option sollte

eingeschaltet sein, damit die PCI-Busmasterkarten

schneller auf den Bus zugreifen können.

Nur

ausschalten wenn die PCI-Karte nicht ordentlich

arbeitet.

Chipset Standby

Unter dieser Option können Sie die Chipsatz-

5

Core Voltage

Standby-Kernspannung einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 1.40V, 1.60V

Unsachgemäße Handhabung zerstört den

Chipsatz.

CHIPSET Voltage

Hier können Sie die Spannung für den Chipsatz

5

Regulator

verändern. Einstellmöglichkeiten: 1.7V, 1.8V, 1.9V

und Default Belassen Sie diese Option möglichst

auf dem voreingestellten Wert bzw. nehmen Sie das

Handbuch zu Hilfe.

CHRDY for ISA

Haben Sie diese Option aktiviert, dann hält ein ISA-

2

Master

Bus-Master-Device ein CHRDY-Signal (Channel-

Ready) bereit, durch welches das Gerät einen

direkten Zugang zum DRAM erhält.

CHS oder CHS

Unter dieser Option können Sie nichts einstellen, da 2

Capacity

hier die maximale CHS-Kapazität der Festplatte

angegeben wird, wie es sich aus den von Ihnen

eingegebenen Festplatten-Informationen ergibt.

CHS Mapping

Bei dieser Option handelt es sich um Zylinder - Kopf 2

SYMBIOS SCSI BIOS

- Sektor-Mapping. Die möglichen Einstellungen sind

SCSI Plug and Play Mapping (Voreinstellung) und

Alternate CHS Mapping.

CIR Port Adress

Hier können Sie die Port Adresse für CIR-Gräte

5

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 310, 320

CIR Port IRQ

Hier können Sie den Port IRQ für CIR-Gräte

5

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 11, 5

KE Hold Time CTL

Hier können Sie die CKE Hold Time einstellen.

2

Einstellmöglichkeiten: +.05 ns, +.1.0 ns, +1.5 ns,

und +2.0 ns Nur für Profis!!

CKx16 Strength

Diese Option kontrolliert die Stärke des DDR SDRAM- 2

Control [2.00x]

Taktsignals für ein x16-Gerät.

Für stabilen

Systembetrieb sollte die Voreinstellung beibehalten

werden. Einstellmöglichkeiten: 0.75x, 1.00x, 1.25x,

1.50x, 1.75x, 2.00x, 2.25x, 2.50x, 2.75x, 3.00x,

3.25x, 3.50x, 3.75x, 4.00x

CKx8 Strength

Diese Option kontrolliert die Stärke des DDR SDRAM- 2

Control [2.00x]

Taktsignals für ein x8-Gerät.

Für stabilen

Systembetrieb sollte die Voreinstellung beibehalten

werden. Einstellmöglichkeiten: 0.75x, 1.00x, 1.25x,

1.50x, 1.75x, 2.00x, 2.25x, 2.50x, 2.75x, 3.00x,

3.25x, 3.50x, 3.75x, 4.00x

Create RAID

Unter dieser Option können Sie ein RAID Array

2

SYMBIOS SCSI BIOS

erstellen.

Clear ESCD

ESCD (Extended System Configuration Data) ist eine 1,2

Methode die das BIOS verwendet um Infos bezüglich

der Ressourcen von PnP und nicht - PnP Karten in

einem Bitmuster zu speichern. Haben Sie die Option

Enabled, wird bei jedem Start die ESCD erneut

ermittelt und Sie erhalten beim Start die Meldung:

"ESCD Updates Successfully" (ESCD wurde

erfolgreich auf den neuesten Stand gebracht).

Clear Event Log

Sie können hier einstellen, ob das Ereignisprotokoll

3

beim nächsten POST (Power-On Self-Test) gelöscht

wird. Einstellmöglichkeiten: Keep (Standard; Das

Ereignisprotokoll wird nicht gelöscht.), On Next Boot

(Das Ereignisprotokoll wird beim nächsten POST

gelöscht und der Eintrag wieder auf Keep gesetzt.).

Clear NVRAM on

Eine sehr wichtige Option. wenn Sie neue

1

Every Boot oder

Komponenten eingebaut haben und das System

Clear NVRAM

nicht startet. Wenn Sie diese Option auf Enabled

stellen, werden die Informationen des ESCD neu

eingestellt. Beim nächsten Start, schaltet sich die

Option wieder selber ab.

Clear Screen Delay Hier können Sie einstellen, wie lange der letzte 3

(sec)

Bildschirm mit BIOS-Meldungen noch sichtbar bleibt,

bevor das Betriebssystem gestartet wird.

Einstellmöglichkeiten: 0 bis 32 sec.

Clear System Event Hier regeln Sie das Löschen der System Event Log 2

Log

Datei beim nächsten Systemstart fest. In die Datei

werden alle Ereignisse und Fehler des Systems

eingetragen.

Disabled: Die System Event Log wird nicht gelöscht.

Enabled: Die System Event Log wird beim nächsten

Systemstart gelöscht.

Clk Fall SlewRate

Möglichkeiten: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Je kleiner der 2

Wert umso niedriger die Geschwindigkeit.

Clk N Drive

Möglichkeiten: 0, 1, 2 und 3 Je kleiner der Wert

2

Strength

umso niedriger die Geschwindigkeit.

Clk P Drive

Möglichkeiten: 0, 1, 2 und 3 Je kleiner der Wert

2

Strength

umso niedriger die Geschwindigkeit.

Clk Rise SlewRate

Möglichkeiten: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Je kleiner der 2

Wert umso niedriger die Geschwindigkeit.

ClkGen for Empty

Haben Sie die diese Option Disabled, sparen Sie

3

PCI Slot/DIMM

Energie und verringern die elektromagnetischen

Störungen.

ClkGen Spread

Wenn Sie diese Option Enabled haben, verringern

3

Spectrum

sich die elektromagnetischen Störungen (EMI

(electromagnetic interference)) um 8dB bis 10dB.

Clock By Slight

Diese Option erlaubt es Ihnen, den Prozessortakt

2

Adjust

von 133MHz bis 166MHz, oder von 100MHz bis

133MHz zu wählen, abhängig vom eingestellten

Grundtakt der CPU.

Clock Generation

Wenn Sie den Menüpunkt "Clock Generation for EMI" 2

for EMI

auswählen und die Eingabetaste drücken, erscheint

ein Auswahlmenü für Auto Detect PCI Clk und

Spread Spectrum Modulated

Clock Generator for Falls keine DIMM/PCI-Baugruppe auf dem Board ist, 1

DIMM/PCI

können sie mit Enabled den Takt stoppen.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Standard), Disabled

Clock Generator for Haben Sie diese Option Enabled, so wird ein 1

Spread Spect

größeres Spektrum zum EMV-Verhalten erlaubt.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Standard), Disabled

Clock Spread

Diese Funktion ist für EMI Tests gedacht. Wenn es

2

Spectrum

Probleme während der CE - Zertifizierung mit der

Abstrahlcharakteristik des Mainboard gibt, kann hier

die Taktung aktiviert werden (Phasenverschiebung),

welche mögliche Überlagerung von Frequenzen

(auch Oberwellen) und dadurch eine Verstärkung

(konstruktive Interferenzen) des abgestrahlten

Signals vermindern kann. Einstellmöglichkeiten:

0.25%, 0.5%, 1.5%, Enabled und Disabled. Bei

Disabled wird die Steuerung automatisch

vorgenommen.

Diese Option sollten nur

eingeschaltet werden, wenn Empfangsstörungen an

Radio oder Fernseher auftreten. Durch eine

vorgenommene Frequenzänderung sinkt die System-

Performance geringfügig. Bei einigen Tests (wie mir

von der Firma NMC berichtet wurde) ist bei extremen

(1,5% DOWN) Einstellungen das System instabil

geworden und abgestürzt. Die Signalintegrität wurde

erheblich beeinträchtigt.

Clock Spread

Wenn der Taktgenerator der Hauptplatine schwingt,

1

Spectrum Enable

erzeugen die Extremwerte (Spikes) der

Schwingungen EMI (Elektromagnetische

Interferenzen). Die Spread Spectrum-Funktion

reduziert die generierten EMI, indem die

Schwingungen moduliert werden, so dass die Spikes

der Schwingungen flacher ausfallen. Wenn Sie kein

EMI-Problem haben, lassen Sie die Einstellung auf

Disabled, um eine optimale System-Stabilität und -

Performance zu erreichen. Doch wenn Sie von EMI

geplagt sind, reduziert die Einstellung Enabled die

EMI. Denken Sie daran, Spread Spectrum beim

Übertakten zu deaktivieren, denn selbst ein leichtes

Zittern kann einen vorübergehenden Anstieg der

Taktgeschwindigkeit verursachen und

möglicherweise dazu führen, dass Ihr übertakteter

Prozessor hängen bleibt.

Close Empty DIMM/ Diese Funktion hat den selben Hintergrund wie die 2

PCI Clk

Option Clock Spread Spectrum/Spread Spectrum.

Wenn PCI und/oder DIMM-Plätze nicht belegt sind

verhindert diese Option eine Ansteuerung der Plätze

vom CLK Generator. Dadurch wird die

Abstrahlcharakteristik ebenfalls beeinflusst.

CMD Falling Edge

Unter dieser Option können Sie die Slew-Rate der

2

SlewRate

abfallenden Flanke der Pins für RASB#, CASB#,

WEB# und CKEB# steuern. Einstellmöglichkeiten: 0,

1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7

CMD N Drive

Unter dieser Option können Sie die N-

2

Strength

Transistorstärke der Pins für RASB#, CASB#, WEB#

und CKEB# steuern. Möglichkeiten: 0, 1, 2 und 3

CMD P Drive

Unter dieser Option können Sie die N-

2

Strength

Transistorstärke der Pins für RASB#, CASB#, WEB#

und CKEB# steuern. Möglichkeiten: 0, 1, 2 und 3

CMD Rising Edge

Unter dieser Option können Sie die Slew-Rate der

2

SlewRate

ansteigenden Flanke der Pins für RASB#, CASB#,

WEB# und CKEB# steuern. Einstellmöglichkeiten: 0,

1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7

cME Authentication Um ein unerlaubtes Starten von nicht-zertifizierten 2

Level

FirstWare-Applikationen zu verhindern aktivieren Sie

diesen Schutz, indem Sie im Menü Security für cME

Authentication Level den Eintrag High wählen.

cME Video Mode

Hier wird festgelegt, mit welcher Bildschirmauflösung 2

die FirstWare Konsole startet. Einstellmöglichkeiten:

640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 Der

Eintrag hängt vom Monitor ab.

CMedia Audio

Unter dieser Option können Sie das Onboard Audio

2

ein- bzw. ausschalten. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

Cold Boot Delay

Hier legt man fest mit welcher Verzögerung die

4

Laufwerke initialisiert werden.

COM 1 (2, 3, 4)

Sie erhalten hier die Adressen der bis zu vier

2

möglichen seriellen Schnittstellen angezeigt.

Erscheint an einer Position n/a dann ist dieser Port

nicht vorhanden.

COM2 Mode

Unter dieser Option kann der COM 2 Port für die

2

Unterstützung von IR Funktionen eingestellt werden.

COMA Duplex Mode Diese Option ermöglicht es dem BIOS, für die serielle 1

Schnittstelle 1 Vollduplex- oder

Halbduplexmodus auszuwählen.

Einstellmöglichkeiten: Full Duplex, Half Duplex

Combined Mode

Mit dieser Option können Sie die zu benutzenden

1,5

Option

IDE-Anschlüsse auswählen. Die Optionen S-ATA only

und P-ATA only sind nur für Benutzer geeignet die

sich auskennen. Wenn Sie eine dieser Optionen

ausgewählt haben und es gibt Probleme, dann holen

Sie bitte die Standardeinstellung Primary P-ATA+S-

ATA zurück. Einstellmöglichkeiten: P-ATA 1st

Channel, S-ATA 1st Channel, Primary P-ATA +S-ATA,

S-ATA only, P-ATA only (von Board zu Board

unterschiedlich)

Command Per

Mit dieser Option bestimmen Sie das Timing des

5

Clock (CPC)

Adressenbefehls gemäß dem DRAM-Strobe-Takt.

Command Pre Clock Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erhöhen Sie die 2

Systemleistung. Standardmäßig steht sie auf Auto.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Enabled, Disabled.

Command Pre

Wenn CPC aktiviert ist, versucht der DRAM-

2

Clock - Address/

Controller, CS# in zwei aufeinanderfolgenden

Control Assertion

Taktzyklen aufrecht zu erhalten, solange das DRAM-

Rule (CPC)

Timing den Vorgaben entspricht. 0: CPC deaktiviert,

Selective CPC ist aktiviert 1: CPC und Selective CPC

sind aktiviert.

Command Per Cycle Wenn Sie die Onboard-VGA Grafikkarte verwenden, 2

dann kann die CPU helfen die Grafikleistung zu

verbessern, indem die SDRAM-Zyklen korrekt erhöht

werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Compatibel FPU

Deaktivieren Sie diese Funktion, da Pentium-4-

2,5

OPCODE

Systeme sonst die Fließkomma-Einheit (FPU) per

Software-Emulation ansprechen. Das sollte am

Anfang für mehr Kompatibilität sorgen, bedeutet

aber heute lediglich einen Geschwindigkeitsverlust.

Ändern Sie den Wert auf Disabled.

Compliance With

Wird diese Funktion auf "Yes" gesetzt, so wird ACPI 1

O/S

unterstützt. Wird die Funktion auf„No" gesetzt, wird

APM unterstützt.

COM A Port

Unter dieser Option stellen Sie die Adresse und den 3

Interrupt der entsprechenden seriellen Schnittstelle

ein. Einstellmöglichkeiten: 3F8h (COM1) IRQ4, 2F8h

(COM2) IRQ3, 3E8h (COM3) IRQ4, 2E8h (COM4)

IRQ3, Auto, Disabled.

Wenn Sie die Schnittstelle

nicht brauchen, so deaktivieren Sie die hier. Sie

erhöhen damit die Performance ihres Systems.

COM B Mode

Unter dieser Option legen Sie fest, ob die zweite

3

serielle Schnittstelle (COM B Port) als

Infrarotschnittstelle verwendet werden soll.

Einstellmöglichkeiten: IrDA Die zweite serielle

Schnittstelle wird als Infrarotschnittstelle betrieben.

Standard Die zweite serielle Schnittstelle wird als

serielle Schnittstelle betrieben.

COM B Port

Unter dieser Option stellen Sie die Adresse und den

3

Interrupt der entsprechenden seriellen Schnittstelle

ein. Wenn Sie das Feld COM B Mode auf IrDA setzen,

legt dieses Feld fest, welche serielle Schnittstelle als

Infrarotschnittstelle verwendet wird. Damit die

Infrarot-Datenübertragung genutzt werden kann,

muss in den Geräten jeweils eine

Infrarotschnittstelle mit der erforderlichen Hardware

eingebaut sein. Einstellmöglichkeiten: 2F8h (COM2)

IRQ3, 3F8h (COM1) IRQ4, 3E8h (COM3) IRQ4, 2E8h

(COM4) IRQ3, Auto, Disabled

COM Port

Unter dieser Option stellen Sie die Adresse und den

3

Interrupt der entsprechenden seriellen Schnittstelle

ein. Einstellmöglichkeiten: 3F8h (COM1) IRQ4, 2F8h

(COM2) IRQ3, 3E8h (COM3) IRQ4, 2E8h (COM4)

IRQ3 (serielle Schnittstelle ist auf die entsprechende

Adresse und Interrupt eingestellt.), Auto (serielle

Schnittstelle stellt sich automatisch auf eine

verfügbare Kombination von Adresse und Interrupt

ein.), Disabled (serielle Schnittstelle ist

ausgeschaltet.).

Wenn Sie die Schnittstelle nicht

brauchen, so deaktivieren Sie die hier. Sie erhöhen

damit die Performance ihres Systems.

COM Ports

Hier können Sie die Funktion, dass der PC aus dem

1,2

Accessed

Suspend Modus durch Gerätebenutzung geholt wird,

ausschalten.

Com. Setting

Wenn Sie das Feld Pager aktiviert haben, wird hier

3

das Datenformat für die Fehlerübermittlung

angezeigt. Die Werte (8/1, No Parity) sind fest

vorgegeben und nicht veränderbar.

Concurrent PCI/

Ist diese Option Disabled, wird der CPU Bus während 2

Host

der PCI Operation gesperrt.

Concurrent Refresh Damit der DRAM -Speicher seinen Speicherinhalt 1

nicht verliert, muss er regelmäßig aufgefrischt

werden. Diesen Refresh stellen Sie hier mit Enabled

ein, Sie erreichen damit gleichzeitig eine

Performancesteigerung.

Configuration Mode Sie legen unter dieser Option die Plug&Play-3

Funktionalität fest. Baugruppen, die PnP

unterstützen, werden dabei automatisch erkannt und

installiert. Einstellmöglichkeiten: Use BIOS Setup

(Standard; Das Betriebssystem übernimmt einen Teil

der PnP-Funktionen.). Diese Einstellung sollten Sie

nur dann wählen, wenn das Betriebssystem PnP

unterstützt. Use PnP OS (Das System-BIOS

übernimmt die gesamte PnP-Funktionalität.).

Configuration Table Mit diese Option können Sie nach dem POST, jedoch 2

noch vor dem Laden des Betriebssystems, die

Konfigurationstabelle anzeigen. In dieser Tabelle

erhalten Sie eine Zusammenfassung der

Hardwaregeräte und der Einstellungen, die das BIOS

während dem POST erkennt.

Configure DRAM

Diese Einstellung bewirkt, ob der DRAM Speichertakt 2

timing

aus dem SPD (Serial Presence Detect) EPROM auf

dem DRAM-Modul gelesen wird. SPD bewirkt, dass

SDRAM Cycle Length und Bank Interleave

automatisch vom BIOS, gemäß der SPD

Konfigurationen, bestimmt wird.

Ist hier "By

SPD" eingestellt, werden die Werksvorgaben des

Boardherstellers verwendet. Eine

Performanceverbesserung erhalten Sie unter

Umständen wenn Sie die Option auf Disabled stellen

bzw. auf Manual um dann stufenweise eine

Verbesserung zu erreichen.

Configure SATA as

Hier können Sie die von der Southbridge

1,5

unterstützten Serial ATAAnschlüsse

einstellen. Mit dem AHCI kann der interne

Speichertreiber SATA-Funktionen aktivieren,

welche die Speicherleistung bei zufälligem Schreib-

Lese-Zugriff erhöhen, indem das Laufwerk die

Reihenfolge der Befehle selbst festlegt. Wenn Sie

RAID 0, 1, 5, 10 oder die Intel® Matrix Storage

Technologie mit der Serial ATA Festplatte

konfigurieren wollen, wählen Sie RAID. Wenn Sie die

Serial ATA-Festplatte als Parallel ATA physikalisches

Speicherlaufwerk benutzen wollen, wählen Sie

Standard IDE. Wenn Sie wollen, dass die Serial ATA-

Festplatten das Advanced Host Controller Interface

(AHCI) benutzen, wählen Sie AHCI.

Einstellmöglichkeiten: Standard IDE, AHCI und RAID

Configure S-ATA as Hier können Sie Serial ATA Laufwerke als RAID

1

RAID

einstellen.

Einstellmöglichkeiten: Yes, No

Configure SDRAM

Bestimmt, ob das Timing des DRAM durch den SPD

1

Timing by

(Serial Presence Detect) Baustein auf dem DRAM

Modul bestimmt wird. Stellen Sie SPD ein, werden

die SDRAM Frequenz, die Latenzzeit der

Spaltenadressierung und das Interleave der

Speicherbänke vom BIOS aufgrund der Konfiguration

im SPD festgelegt. Lautet die Einstellung User, dann

können Sie diese drei Werte von Hand einstellen.

Configure SDRAM

Wählen Sie unter dieser Option Enabled (aktiviert),

1

Timing by SPD oder so wird die DRAM Taktrate automatisch, in Configure DRAM

Abhängigkeit der Einstellung im Menüpunkt "DRAM

Timing by SPD

SPEED" konfiguriert.

Configure System

In diesem Auswahlmenü können Sie Prozessor und

1

Frequency/Voltage Speichereinstellungen vornehmen.

Gehen Sie

vorsichtig damit um und ziehen Sie das Handbuch

und die entsprechenden Datenblätter zu Rate.

Configure

In diesem Setup können Sie diverse Einstellungen

1

Win627EHF Super

für Onbaord-Geräte vornehmen.

IO Chipset

Configure with

Hiermit wird die Normalkonfiguration des BIOS

1

BIOS Defaults

vorgenommen. Sie haben damit einen lauffähigen

PC, aber mehr auch nicht.

Connect Timeout

Hier legen Sie die Wartezeit fest, die bei einem

2

Verbindungsaufbau vom System zur Remote-Konsole

verstreichen darf. Sollte nach Ablauf dieser Wartezeit

keine Verbindung zustande gekommen sein, so wird

das System ohne RemoteView-Funktionalität

gestartet. Die zum Verbindungsaufbau benötigte Zeit

ist abhängig von der Qualität der

Netzwerkverbindung (z. B. Intranet oder Internet)

und der Anzahl der verwendeten Remote-Konsolen.

Verlängern Sie die Wartezeit, wenn Sie Probleme

beim Verbindungsaufbau feststellen.

Einstellmöglichkeiten: Low: Geringe Wartezeit,

Medium: Mittlere Wartezeit, High: Lange Wartezeit.

Connection

Vorausgesetzt Sie haben im Feld VT100 Enabled

3

gesetzt, dann können Sie hier die Verbindungsart für

die Kommunikation zum Terminal festlegen.

Einstellmöglichkeiten: Direct, Dial In, Dial In with

Callback, Dial In with Callback Extensions

Conserve Mode

Mit dieser Option kann der Conserve-Modus

2

eingeschaltet (Enabled) oder ausgeschaltet

(Disabled) werden.

Console Typ

Hier wird die eingestellte Konsole angezeigt. Die

2

Einstellung muss sowohl am Terminal als auch am

Server gleich sein. Anzeigeoptionen: VT 100, VT100,

8bit/PC-ANSI, 7bit/ PC ANSI, VT100+,VT-UTF8 Die

Datenübertragung zum Terminal findet mit der

eingestellten Konsole statt.

Continue C. R.

Hier legen Sie fest, ob die Funktion Console

2

after POST

Redirection nach dem Power-On-Self-Test (POST)

ausgeführt wird oder nicht. Einstellmöglichkeiten:

On: Die Funktion Console Redirection wird nach dem

POST weiter ausgeführt.

Off: Die Funktion Console Redirection wird nach dem

POST nicht weiter ausgeführt.

Continuous DRAM

Diese Option dient der Speicheroptimierung. Sie

2

Request

haben hier die Auswahlmöglicht zwischen Enabled

und Disabled.

Sie sollten es bei der werksseitigen

Einstellung belassen.

Contrast

Ist diese Option Enabled verbessert sich der

3

Enhancement

Kontrast, gleichzeitig wird die Zahl der Graustufen

gesenkt. Manche Programme bereiten Probleme.

Control below

Unter dieser Option kann man Speichertimings von

2

register

CLAS Latency, RAS Precharge und RAS Active auf

jeweils 2T/2T/4T einstellen.

Control CPU P/N

Dies ist das Menü für die Optionen Slew Rate

3

value

Control, Bypass Values P Driver und Bypass Value N

Driver. Diese Optionen stehen nur zur Verfügung

wenn Sie Manual eingestellt haben. Standard ist

Auto.

Control

Hier können Sie den Ober- und Untergrenzwert der

5

Temperature High/ Temperatur zur Steuerung der Lüfterdrehzahl Low

einstellen.

Cooling Control

Unter dieser Option legen Sie den Kühlmodus fest.

1

Einstellmöglichkeiten: Performance (Bei

Überschreitung der Temperaturgrenze wird erst der

Lüfter eingeschaltet und falls die Temperatur weiter

steigt, wird zusätzlich die Taktfrequenz des

Prozessors heruntergesetzt.), Silence (Zuerst

Heruntersetzung der Taktfrequenz des Prozessors,

dann wird der eingebaute Lüfter eingeschaltet.).

Cool N' Quiet oder

Die Voraussetzungen für den Einsatz von Cool N'

2,5

Cool’ n’ Quiet

Quiet sind schnell aufgezählt:

Technology

- Der User setzt eine CPU größer C0 (AMD K8) ein -

das ist zwangsläufig der Fall.

- Der User nutzt ein OS mit native Support;

darunter fällt nach AMDs AMD Athlon 64

Processor Driver for Windows XP, Version

5.2.3790.2 lediglich Windows XP.

- Das Bios des Mainboards unterstützt P-States-

Transitions. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Cool’n’Quiet control Diese Option wurde speziell für AMD Athlon 5

Prozessoren entworfen und bietet eine

Funktion zur Feststellung der CPU Temperatur, die

ein Überhitzen der CPU aufgrund hohen

Auslastungsgrades verhindert. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Auto. Um einen stabilen Betrieb mit der

Cool 'n' Quiet Funktion zu gewährleisten, wird

generell empfohlen DIMM1 mit Speicher zu

bestücken.

Core Plane Voltage Zur Einstellung der internen Prozessorspannung, 2

wenn die Option CPU Power Plane auf Dual Voltage

steht.

CPC Addr/Control

Dies ermöglicht dem DDR Channel-A und Channel-B 5

den Speicherzugriff zu reduzieren, zum

laden für selektives CPC (Clock per Command).

CPU - NB Link

Option zur Performanceverbesserung zwischen CPU

1

Width

und Northbridge, bitte vorsichtig damit umgehen.

Hier können Sie von AUTO auf 8Bit und 16Bt

einstellen. Haben Sie Performanceproblem so

stellen Sie versuchsweise auf 16Bit ein.

CPU - NB Link

Option zur Performanceverbesserung zwischen CPU

1

Speed

und Northbridge, bitte vorsichtig damit umgehen.

Sie können hier bei Performanceproblemen die

Taktung von AUTO auf bis zu 1000MHz einstellen.

Auch hier sollten Sie sich step by step an die

gewünschte Einstellung herantasten.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 200MHz, 400MHz,

600MHz, 800MHz, 1000MHz. Zur

Systemstabilisierung werden Sie meist auf 800MHz

zurückgehen müssen.

CPU & PCI Bus

Untermenü zur Einstellung diverser Optionen für die 2

Control

Schreib- und Lesevorgänge der CPU.

CPU (V)

Hier wird die aktuelle Spannung , welche an der CPU 2

anliegt angezeigt.

CPU / POWER /

Hier können Sie einstellen ob Sie bei Problemen mit

5

SYSTEM FAN Fail

den Lüftern gewarnt werden wollen oder nicht.

Warning

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

CPU 1 Fan Speed

Unter dieser Option wird die Drehzahl des

2

Prozessorlüfters angezeigt.

CPU 2 Fan Speed

Hier wird die Drehzahl eines weiteren Lüfters im

2

Gehäuse angezeigt.

CPU Address

Hier können Sie, wenn Enabled, das Pipelining

2

Pipelining

nutzen, bei dem die Speicheradresse für den

nächsten Zugriff schon zur CPU übermittelt wird,

wenn noch die alten Daten eingelesen werden.

Dadurch werden Übertragungspausen vermieden

und die Systemleistung steigt.

CPU Adjacent

Diese Option ermöglicht einen Vorablesezugriff

2

Sector Prefetch

(Prefetch) auf angrenzende Sektoren. Prefetch ist

das Lesen von Daten vor und parallel zu ihrer

Verwendung. Enabled: Die CPU liest nur ganze

Cachelines. Disabled: Es wird nur der Sektor einer

Cacheline gelesen, der die benötigten Daten enthält.

Mit dieser Option lassen sich

Performanceeinstellungen für außergewöhnliche

Anwendungen vornehmen. Bei

Standardapplikationen sollten Sie auf keinen Fall von

der Standardeinstellung abweichen.

CPU BIST Enable

Unter dieser Option können Sie den Selbsttest der

1

CPU aktivieren bzw. deaktivieren.

CPU Brand

Unter dieser Option wird lediglich angezeigt welcher 2

Prozessor zum Einsatz kommt.

CPU Burst Write

Haben sie diese Option Enabled und unterstützt Ihr

2

Assembly

System diese Technologie, dann werden die Daten in

den vier Buffern zu Bursts mit größerem

Datenumfang zusammengefasst und die

Systemleistung steigt.

CPU Bus/PCI Freq. Unter dieser Option finden Sie den Wert, mit dem 2

(MHz)

der Taktgenerator informiert wird, welche Taktrate

an die einzelnen Geräte (Grafikkarte, usw.) der

Platine weitergibt. Das Taktratenverhältnis mal die

Busfrequenz ergibt den inneren CPU-Takt (CPU

Speed).

CPU Clock

Diese Option spezifiziert die Taktfrequenz des CPU-

2

Host-Bus (FSB) und bietet dem User die Möglichkeit,

den Prozessor entsprechend zu übertakten. Sie

können die CPU bei jeder beliebigen Frequenz

zwischen 100MHz und 200MHz übertakten.

Denken Sie daran das unter Umständen der

Prozessor zerstört werden kann.

CPU Clock

Unter dieser Option können Sie den externen CPU-

2

Frequency

Takt einstellen. Einstellmöglichkeiten:66.8 MHz, 68.5

MHz, 75.0 MHz, 83.3 MHz, 100 MHz, 103 MHz, 112

MHz, 117 MHz, 124 MHz, 129 MHz, 133.3 MHz, 138

MHz, 143 MHz, 148 MHz, 153 MHz Nehmen Sie

hier nur Veränderungen vor, wenn sie zuvor das

Handbuch gelesen haben und sich Ihrer Sache

absolut sicher sind.

CPU Clock

Hier wählen Sie den für ihr System geeigneten

2

Multiplier

Multiplikator. Dadurch wird die CPU und die

NorthBridge zu der geeigneten Stromsequenz

veranlasst.

CPU Clock Ratio

Unter dieser Option können Sie das Verhältnis von

2

Internal (Core) and External (Bus) Frequenz für den

Intel Pentium II einstellen. Die Voreinstellung ist

3.5x. Einstellmöglichkeiten: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5,

4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0

CPU1 Fan Speed

Unter dieser Option wird die Drehzahl des

1

Prozessorlüfters angezeigt.

CPU2 Fan Speed

Unter dieser Option wird die Drehzahl eines weiteren

Prozessorlüfters angezeigt.

CPU Clock/Spread

Unter dieser Option können sie den Takt

2

Spectrum

geringfügig frequenzmodulieren, wodurch sich die

elektromagnetische Störstrahlung verringert.

CPU Code Cache

Unter dieser Einstellung wird der in der CPU

4

integrierte Code-Cache angezeigt. Während der AMD

K6 32 KB besitzt, sind es beim Pentium Prozessor 16

KB. Der Wert dieser Option zuzüglich der Wert aus

dem CPU Data-Cache ergibt den L1-Cache des

Prozessors.

CPU Code Update

Wenn diese Option Enabled ist können Sie ein BIOS

2

Update vornehmen und das BIOS flashen. Allerdings

besitzen die meisten Boards einen Jumper bzw.

einen DIP-Schalter der das Flashen freigibt.

CPU Compatible

Enabled aktiviert P6 das Kompatible FPU-Opcode

2

FPU Code

Register Model.

Disabled deaktiviert P6 das Kompatible FPU-Opcode

Register Model. Nähere Infos finden Sie bei INTEL.

CPU Configuration

Ein Untermenü in welchem CPU relevante

1

Einstellungen teilweise nur angezeigt werden, wo es

aber auch diverse Einstellmöglichkeiten gibt.

CPU Core

Unter dieser Option können Sie das Verhältnis

2

zwischen inneren und externen CPU-Takt einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 2.0x, 2.5x, 3.0x, ... 7.0x,

7.5x, 8.0x Diese Option muss zusammen mit der

Option CPU Bus/PCI Freq. eingestellt werden, damit

beide Werte zusammen die CPU-Geschwindigkeit

ergeben. Beachten Sie aber, dass die aktuellen CPUs

bereits einen vom Werk festgelegten Multiplikator

besitzen der nicht vom Motherboard beeinflusst

werden kann.

CPU Core Unlock

Mit dieser Option aktiviert oder deaktiviert man die

5

CPU-Kernentriegelung.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled Nur

verstellen wenn Sie Ahnung haben.

CPU Core Voltage

Unter dieser Option finden Sie die Spannung die der 2

CPU zugeführt wird. Wenn Sie die Spannung

ändern wollen, beachten Sie unbedingt die Angaben

im Handbuch zur CPU-Spannung.

Einstellmöglichkeiten: Auto und Manual.

CPU Core: Bus

Wenn CPU Speed auf Manual steht können Sie unter 2

Freq. Multiple

dieser Option das Verhältnis zwischen innerer und

externer CPU-Taktrate einstellen. Diese Option muss

zusammen mit CPU Bus/PCI Freq. eingestellt

werden, damit die beiden Werte die CPU-

Geschwindigkeit ergeben. Einstellmöglichkeiten:

2.0x, 2.5x, 3.0x,...7.0x, 7.5x, 8.0x Alle aktuellen

CPUs haben einen vom Werk aus festgelegten

Multiplikator, der vom Board nicht beeinflusst

werden kann.

CPU Critical Temp

Dieser Option wird verwendet um eine

1,2

oder CPU Critical

Temperaturgrenze für die CPU zu setzen. Erreicht die

Temperature

CPU Temperatur die festgesetzte Grenze, gibt das

System eine Warnung aus, um eine Überhitzung zu

verhindern. Die möglichen Einstellungen sind:

Disabled (ausgeschaltet), 70°C/158°, 75°C/167°F,

80°C/176°F, 85°C/185°F, 90°C/194°F und 95°

C/203°F

CPU Current

Falls Ihr Board einen LM78/79-Baustein integriert

1

Temperature

hat, werden die von ihm ermittelten Parameter an

das BIOS weitergeleitet. Hier kann man z.B., die

Temperatur überprüfen. Einstellmöglichkeiten sind

unter dieser Option nicht vorhanden. Mit geeigneter

Software können Sie sich über das integrierte DMI

(Desktop Management Interface) die Werte auch

anzeigen lassen.

CPU Cycle Cache

Haben Sie hier Normal eingestellt, dann wird der

2

Hit WS

Cachespeicher durch normale Prozessorzyklen

aufgefrischt. Unter Fast erfolgt der Refresh ohne

CPU-Zyklen vor CAS und bringt einen geringen

Performancevorteil.

CPU Data Cache

Unter dieser Einstellung wird der in der CPU

4

integrierte Data-Cache angezeigt. Während der AMD

K6 32 KB besitzt, sind es beim Pentium Prozessor 16

KB. Der Wert dieser Option zuzüglich der Wert aus

dem CPU Code-Cache ergibt den L1-Cache des

Prozessors.

CPU Default

Diese Option erkennt den CPU Typ und wählt die

2

korrekte Spannung aus. Haben Sie diese Option

aktiviert, dann zeigt Core Voltage die augenblickliche

Spannungseinstellung. Wie bei allen Soft Menue

Einstellungen, sollten Sie auch möglichst hier nichts

verändern, da sonst der Schaden groß sein kann.

CPU Disconnect

Wenn di Option Enabled wird, dann trennt das

5

Function

System den S2K FSb mit einem C1 Statuswechsel.

CPU Doze Mode

Mit dieser Option können Sie den Prozessor in den

3

Timer

Doze (Schlummer) schicken, für den Fall das keine

Aktivitäten stattfinden. Einstellmöglichkeiten: 1 bis 8

sek., Disabled

CPU Drive Strength Einstellmöglichkeiten für die CPU Drive-Stärke.

2

Einstellmöglichkeiten: 0, 1, 2 (Default), 3, 4, 5, 6, 7

und Auto

Sie sollten es bei der Voreinstellung

belassen und nur im Fall von Tuning den Wert

vorsichtig erhöhen.

CPU Dynamic Fast

Durch die Aktivierung dieser Option wird der Zugang 2

Cycle

zum ISA-Bus beschleunigt. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

CPU Echo TPR

Ist die Option auf Enabled gestellt wird das TPR

2

Register eines local APICs beschrieben und es wird

eine xTPR Message an den Central Agent gesendet.

Disabled: Es wird keine xTPR Messages gesendet.

Mit dieser Option lassen sich

Performanceeinstellungen für außergewöhnliche

Anwendungen vornehmen. Bei

Standardapplikationen sollten Sie auf keinen Fall von

der Standardeinstellung abweichen.

CPU EIST Function

Diese Option steht ihnen nur zur Verfügung wenn Sie 2

einen Prozessor verwenden der EIST (Enhanced Intel

Speed Step) unterstützt.

Mittels EIST passt die

CPU, wie wir das von Intels Notebook-Prozessoren

gewohnt sind, ihren Arbeitstakt an die Auslastung

an, und hilft so den Energieverbrauch zu senken. Die

Steuerung erfolgt hierbei durch das Betriebssystem,

das via ACPI (das die Arbeitsgeschwindigkeit

verringert) die Frequenzwechsel initiiert.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled ; Empfohlen

ist Enabled

CPU External Cache Die Aktivierung dieses Parameters aktiviert die 2

Sekundärcache. Deaktivieren des Parameters

verlangsamt das System.

Daher wird empfohlen,

diese Option auf Enabled zu stellen, es sei denn, Sie

beheben gerade ein Systemproblem.

CPU Extra Info

Mit dieser Option legen Sie die Anzeige der CPU-

5

Show

Frequenz beim Systemstart fest.

CPU Fan Alarm

Hier können Sie einstellen ob bei Ausfall des CPU-

1

Lüfters Alarm gegeben wird oder nicht.

CPU External Freq. Unter dieser Option können Sie die externe 2

(MHz)

Frequenz, unabhängig der CPU einstellen. Die

Frequenz des FSB ist doppelt so hoch wie der hier

eingestellte Wert. Einstellmöglichkeiten:

100MHz...211MHZ schrittweise um 1, 2, 3 und/oder

5MHz

CPU External

Wenn die Option 'CPU Speed' auf Manual steht teilt

2

Frequency (MHz)

diese Option dem Taktgenerator mit, welche

Frequenz zu Systembus und PCI-Bus zu senden ist.

Die Busfrequenz (externe Frequenz) multipliziert mit

dem Bus-Vielfachen ergibt die CPU Geschwindigkeit.

CPU FAN Detection Wenn Sie die Option auf Enabled stellen, wird der 2

CPU Lüfter überwacht. Fällt er aus bzw. steigt die

Temperatur zu stark, so werden Sie gewarnt.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

CPU FAN Fail

Hier können Sie einstellen ob bei Ausfall des CPU-

2,5

Warning oder CPU

Lüfters Alarm gegeben wird oder nicht. Wenn Ihr PC

Fan Failure

nicht startet, kann es daran liegen, dass der CPU-

Warning

Lüfter zu langsam dreht.

Bei thermogeregelten

High-End-Lüftern kann es passieren das der PC nicht

startet, da sich diese bei wenig Wärme sehr langsam

drehen, so dass das BIOS glaubt, sie wären defekt.

Manchmal hilft folgendes: So geht's: Wählen Sie bei

CPU Fan Failure Warning die Einstellung Disabled.

Nachdem Sie die Warnfunktion deaktiviert haben,

startet der Computer auch mit jedem langsamen

Lüfter. Allerdings gibt es ein Problem: Beim ersten

Systemstart kommen Sie gar nicht erst ins BIOS,

wenn - wie meistens - die Voreinstellung "Enabled"

lautet. Abhilfe schafft ein vorübergehend eingebauter

Billiglüfter, der immer mit maximaler Drehzahl

arbeitet.

CPU Fan Failed

haben Sie diese Option auf Enabled gestellt, dann

5

Shutdown

schaltet sich das System aus, wenn der mit dem

CPU-FAN-Anschlusskopf verbundene Lüfter ausfällt.

Funktioniert nur bei Lüftern mit 3-poligem Stecker.

CPU Fan Full speed Hier können Sie den Wert einstellen, bei welchem 5

der CPU Lüfter die Drehzahl stark erhöht (Vollast).

Einstellmöglichkeiten von 1° bis 127° in 1° Schritten.

Die Voreinstellung ist 52°.

CPU Fan in

Hier können Sie einstellen ob der Lüfter im Standby

2

Standby Mode

Modus weiterläuft. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

CPU Fan

Stellen Sie diese Option auf Enabled, damit bei

2

Malefunction Alarm Lüfterproblemen ein Alarm erfolgt.

CPU Fan Off Option Ist hier Always On eingestellt, dann kann der CPU2

Ventilator im Suspend-Mode ausgeschaltet werden.

CPU Fan Off

Hier können Sie den Wert einstellen, bei welchem

5

der CPU Lüfter die Drehzahl verringert.

Einstellmöglichkeiten von 1° bis 127° in 1° Schritten.

Die Voreinstellung ist 16°.

CPU FAN Off in

Ist hier Always On eingestellt, dann kann der CPU-

2

Suspend

Ventilator im Suspend-Mode ausgeschaltet werden.

CPU FAN On Temp Ab der eingestellten Temperatur wird ein eventuell 2

High

zugeschalteter Lüfter aktiviert.

CPU FAN PIN Type

Hier können Sie einstellen ob der Lüfter der CPU

2

über 3 oder 4 PINs angeschlossen wird. Dies ist

wichtig für die Funktion: CPU Smart FAN Control.

CPU Fan Profile

Sie können hier ein passendes Leistungsniveau des

1

oder CPU Fan

CPU Lüfters einstellen. Einstellmöglichkeiten:

Profile Modes

Optimal (automatische Anpassung), Silent (leiser

Lüfterbetrieb), Performance (maximaler

Lüfterbetrieb).

CPU Fan Ratio

Hier können Sie die Drehzahl des CPU Lüfters

1

beeinflussen. [Auto] wenn die CPU Temperatur

niedrig ist. Weitere Einstellmöglichkeiten: Auto,

90%, 80%, 70% und 60%

Chassis Fan 1

Sie können über den Chip LM78/79 wichtige

2

Speed oder CPU

Systemparameter auf dem Board und im PC

Fan Speed

abfragen. Diese Option dient dazu den Prozessor-

Lüfter zu kontrollieren. Bei Unterschreitung einer

bestimmten Drehzahl erscheint dann die Meldung:

PCs: Hardware Monitor found an error, enter Power

Management Setup for details.

Als Grenze sind hier angegeben: 2812 RPM

(Umdrehungen per Minute.

CPU Fan Start

Hier können Sie den Wert einstellen, bei welchem

5

der CPU Lüfter die Drehzahl erhöht.

Einstellmöglichkeiten von 1° bis 127° in 1° Schritten.

Die Voreinstellung ist 32°.

CPU FanEQ Control Hier kann man die CPU Lüfterdrehzahl durch die 5

Kombination der Ober- und Untergrenzwerte der

Temperatur und der Spannung steuern wenn dies

Option auf Enabled steht.

CPU FanEQ Speed

Mit dieser Option können Sie die CPU-

5

Control

Lüftergeschwindigkeit auf einen bestimmten

Prozentsatz herunterregeln. Wenn auf einen

bestimmten Prozentsatz eingestellt, läuft die CPU-

Lüftergeschwindigkeit bei dem Prozentsatz, den Sie

hier eingestellt haben, wenn die Temperaturgrenze

unter “Active Temperature” nicht überschritten wird.

Die CPU-Lüftergeschwindigkeit läuft auf 100%,

ungeachtet der Einstellung des Prozentsatzes hier

eingestellt haben, wenn die Temperaturgrenze unter

“Active Temperature” überschritten wird.

CPU Fan Speed

Sie können mit dieser Option die Warnschwelle des

2

warning

Prozessorlüfters festlegen. Wird diese überschritten,

erscheint eine Warnmeldung. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, 800 RPM, 1200 RPM und 1600 RPM.

CPUFAN Warning

Sie können unter dieser Option die Drehzahlgrenze

2

Speed

des Lüfters einstellen. Wenn diese unterschritten

wird, erfolgt ein Warnsignal über den Lautsprecher.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, 3000, 3500, 4000

RPM (RPM=U/min).

CPU Fast Command Unter dieser Option können Sie die CPU-Decode-2

Decode

Adresse schneller oder normal stellen. Voreinstellung

ist at Normal (bessere Stabilität).

Einstellmöglichkeiten: at Normal, at Fast, to Fast.

Denken Sie beim ausprobieren an die

Systemstabilität die vor der

Performanceverbesserung stehen sollte.

CPU Fast String

Option für Pentium Pro und Pentium II Prozessoren. 2

Hier lässt sich ein String Move Befehlsmodus, der die

Performance des L1-Caches im Prozessor beeinflusst,

aktivieren. Hier wird das Verhältnis zwischen CPU-

Busmaster und Prozessor-Burst-Mode geregelt.

Sollte auf Enabled stehen.

CPU Fast String

Dies ist eine Einstellmöglichkeit der CPU, String

2

Operations

Operationen optimiert durchzuführen.

Cachevorgänge werden optimiert und Interrupts nur

auf Cacheline Boundaries zugelassen. Nähere Infos

gibt es bei Intel. Einstellmöglichkeiten: Enabled

aktiviert die Fast String Operations-Funktion der

CPU. Disabled deaktiviert die Fast String Operations-

Funktion der CPU.

CPU Feature

Diese Option steht nur für Pentium CPUs mit Prescott 5

core zur Verfügung. Es werden lkediglich die

Eigenschaften angezeigt.

CPU FID/VID

Unter der Einstellung Auto wird FID/VID auf die

1

Control

Nennfrequenz/-Spannung eingestellt. Unter der

Einstellung Manual wird FID/VID nach der

Benutzerauswahl eingestellt.

Einstellmöglichkeiten: Auto und Manual

CPU Frequency

Unter dieser Option wird die Frequenz die der

1,5

Taktgenerator an den Systembus und den PCI-Bus

sendet angezeigt. Es erfolgt die automatische

Ermittlung durch das BIOS. Mit der + und - Taste

oder den Nummerntasten können Sie gewünschte

Werte verändern/eintragen. Es sind je nach Board

unterschiedliche Werte möglich.

CPU Frequency

Hier wählen Sie die Geschwindigkeit der CPU aus, die 2

(MHz)

sich aus dem Bustakt und dem Multiplikator ergibt.

Die Einstellmöglichkeiten variieren von Board zu

Board. Ziehen Sie unbedingt Ihr Handbuch zu Rate.

CPU Frequency

Wenn Sie die Option CPU Internal Frequency auf

2

Multiple

Manual gestellt haben, stellt dieses Feld den

Frequenzmultiplikator zwischen der internen und

externen Frequenz der CPU ein. Wenn im

JumperFree™ - Modus CPU Internal Frequency auf

Manual gestellt ist, dann muss dies im

Zusammenhang mit FSB/SDRAM Freq. (MHz)

eingestellt werden, um die interne Frequenz ihrer

CPU zu bedienen. Konfigurationsoptionen variieren

gemäß der externen Frequenz ihrer CPU.

CPU Frequency

Hier wird das Vielfache zwischen der internen

3

Multiple Setting

Frequenz (CPU Speed) und der externen CPU

Frequenz festgelegt. Voreinstellung ist AUTO.

CPU Frequency

Bevor sie diese Option einstellen, überprüfen Sie

1

Selection

zunächst den Taktgenerator des Mainboards. Die

Frequenzen des ICS9248-64 sind: 100/120/133. Die

Frequenzen des ICS 9248-110 sind: 90/95/100-

125/133/140/150. Überprüfen Sie, ob Ihre CPU

diese Frequenzen unterstützt, und stellen sie diese

Funktion ein. Wenn Sie diese Option auf manuell

einstellen, können Sie die CPU–Frequenz

dementsprechend einstellen.

CPU Front Side Bus Unter dieser Option können Sie CPU FSB-1

Frequency

Taktgeschwindigkeit erhöhen. Es gibt dazu je nach

Board unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.

Sie sollten vorsichtig mit dieser Option umgehen

um Schäden am Prozessor zu verhindern.

CPU FSB Clock

Diese Einstellung spezifiziert die Taktfrequenz des

2

(MHz)

CPU-Host-Bus (FSB) und stellt End-Benutzern eine

Methode zur Verfügung, den Prozessor entsprechend

zu übertakten.

CPU FSB Frequency Unter dieser Option wird die Frequenz, die der Takt-1

Generator an den Systembus und den PCI-Bus

schickt, angezeigt. Sie können mit den

Nummerntasten die gewünschte CPU-Frequenz

eigeben. Einstellmöglichkeiten von 200 bis 400.

Die Option wird nur angezeigt, wenn Sie AI

Overclocking auf Manual eingestellt haben.

CPU FSB Plus (MHz) Unter dieser Option können Sie die FSB-2

Geschwindigkeit der CPU einstellen. Sie können

sowohl die Einstellung von CPU FSB/PCI Clock

erhöhen, als auch die CPU-FSB-Geschwindigkeit

unabhängig voneinander einstellen. 29

Einstellmöglichkeiten von 0 (Default) bis 28 stehen

Ihnen zur Verfügung. Haben Sie Probleme wegen

falscher Einstellung, dann schalten Sie den PC aus

und starten ihn neu. Dabei werden die

Grundeinstellungen verwendet.

CPU FSB Set To

Hier wird die automatisch erkannte CPU-FSB

1

Chipset Timing

Information angezeigt.

Keine Einstellmöglichkeit.

CPU FSB/2xMREF / Diese Option erlaubt die Einstellung der Rate für die 1

AGP/PCI ratio

Betriebsfrequenz Ihrer Systemkomponenten. Die

geschätzte neue Betriebsfrequenz für jede

Komponente wird darunter dynamisch angezeigt.

Bitte denken Sie daran, dass Sie versuchen

sollten, die Rate so einzustellen, dass sich Ihr AGP-

Takt um 66 MHz und Ihr PCI-Takt um 33MHz

bewegt, da ansonsten das System sich irregulär

verhalten könnte.

CPU FSB/DRAM/

Hier stehen ihnen je nach Board beispielhaft

1

AGP/PCI Ratio

folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 3:3:2:1,

3:4:2:1, 3:5:2:1, 3:6:2:1, 4:3:2:1, 4:4:2:1,

4:5:2:1. Sie können hier sowohl den FSB (Front

Side Bus), den AGP und PCI-Takt einstellen.

Bevor Sie daran rumbasteln nehmen Sie auf jeden

Fall das Handbuch zu Hilfe, da ansonsten Schäden

entstehen können bzw. der PC überhaupt nicht mehr

startet.

CPU FSB/PC-Takt

Hier gibt es mehrere Einstellmöglichkeiten. Die linke 1,2

oder CPU FSB/PCI

Nummer ist die Frontseiten-Bus-Geschwindigkeit

Clock

(Frontside-Bus) des Prozessors, währen die rechte

Nummer die PCI-Bus-Geschwindigkeit angibt.

100/33MHz 101/33MHz 103/34MHz 105/35MHz

107/35MHz 110/36MHz 112/37MHz 115/38MHz

117/39MHz 120/40MHz 122/40MHz 124/41MHz

127/42MHz 133/44MHz

CPU FSB/PCI

Diese Option dient zum Einstellen der Taktfrequenz

1

Overclocking

(in MHz) des CPU - FSB (Front Side Bus) und des

PCI-Bus. Die Einstellung By H/W führt dazu, dass der

CPU FSB der Hardwarekonfiguration folgt. Handelt es

sich bei der eingebauten CPU um eine mit 100MHz,

dürfen Sie die Taktfrequenz von 100 bis 120MHz

anpassen. Handelt es sich um eine mit 133MHz,

können Sie die Taktung entweder auf 100~120MHz

senken oder auf 133~153MHz erhöhen. Auf diese

Weise wird das Übertakten möglich. Die CPU FSB

Frequenz zu verändern, könnte zu einem instabilen

System führen, es wird nicht empfohlen von den

Werkseinstellungen langfristig abzuweichen.

CPU FSB/PCI Speed Geschwindigkeit (Frontside-Bus) des Prozessors, 2

währen die rechte Nummer die PCI-Bus-

Geschwindigkeit angibt. Übertakten führt zu einem

„No Display-Problem" des Systems. Drücken Sie die

„Insert" bzw. "Einfg"-Taste, um zu den

Standardeinstellungen zurückzukehren.

CPU FSB/SPEED

Hier können Sie den Frontsidebus-Takt stufenlos

2

einstellen. Der Standardwert ist 100 MHz. Wenn Sie

die Eingabetaste drücken, erscheint ein Fenster:

Geben Sie dort eine Dezimalzahl für die FSB-

Taktrate ein. Wenn Sie Ihren PC ausserhalb der

vom Hersteller vorgegebenen Normen betreiben,

kann der Rechner abstürzen; es erscheint die

Anzeige "No display". Drücken Sie daraufhin die

Taste <Einfg>, um den PC mit dem ursprünglichen

Wert neu zu booten.

CPU Hardware

Die Option ermöglicht einen Vorablesezugriff

2

Prefetch

(Prefetch) auf die Hardware. Prefetch ist das Lesen

von Daten vor und parallel zu ihrer Verwendung.

Enabled: Aktiviert den Hardware Prefetcher der CPU.

Disabled: Deaktiviert den Hardware Prefetcher der

CPU. Mit dieser Option lassen sich

Performanceeinstellungen für außergewöhnliche

Anwendungen vornehmen. Bei

Standardapplikationen sollten Sie auf keinen Fall von

der Standardeinstellung abweichen.

CPU Hardwired

Um die volle Performance des Chipsatzes zu nutzen, 2

IOQ oder CPU

können Sie unter dieser Option die Ansteuerung

Hardwired IOQ

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1 Level, 4 Level

Stage

Empfehlung: Sie können die 4 Level einstellen.

Sollte es zu einem instabilem Betrieb kommen,

setzen Sie den Wert zurück.

CPU Halt Command

Diese Option ermöglicht die Reduzierung des

1, 3

Detection oder CPU HLT Stromverbrauchs wenn sich der Prozessor im Detection

Leerlauf (Idle-Mode) befindet.

Die Performance

des Systems kann sich etwas vermindern. Enabled:

Der Idle-Mode des Prozessors wird erkannt und der

Stromverbrauch reduziert. Das kann die

Performance des Systems beeinflussen. Disabled:

Der Prozessor arbeitet im Standardbetrieb. Der

Stromverbrauch im Idle-Mode wird nicht reduziert.

CPU Host Clock

Unter dieser Option können Sie dies Taktkombination 2

(CPU/PCI) oder

von CPU und PCI Bus einstellen. Während CPU Host

CPU Host/PCI Clock für die Taktfrequenz des CPU-Bus zuständig ist, ist dies PCI Clock für die Taktung des PCI-Bus zur

Weitergabe der Signale von der CPU an z.B. eine

Grafikkarte. Wählen Sie Default, werden die

aktuellen Werte verwendet.

Sie sollten an der

Werkseinstellung nur dann etwas verändern, wenn

Sie Ahnung davon haben.

CPU Host Clock

Wenn sich das System aufhängt, wartet es 20 sec.

5

Control

bevor es neu bootet. Das System stellt die CPU auf

die Default-Werte zurück. Diese bleiben bestehen bis

zum nächsten Reboot. Sie können diese Option auf

Enabled oder Disabled stellen.

CPU Host Clock

Wenn Sie diese Option auf Manual setzen, können

1

(MHz)

Sie die Busfrequenz einstellen. Die Einstellungen

sind: 66.8 ,79, 85, 87.5, 90, 92.5, 100, 110, 115,

120, 124, 129, 133, 138

CPU Host

Diese Option steht zur nur zur Verfügung wenn die

5

Frequency (MHz)

Option "CPU Host Clock Control" aktiviert ist. Sie können dann die CPU Host Frequency von 100 MHz

auf 200 MHz stellen. Wollen Sie DDR Speicher mit

200MHz takten dann müssen Sie die Frequency auf

100MHz setzen. Wollen Sie DDR Speicher mit

266MHz takten dann müssen Sie die Frequency auf

133MHz setzen. Verändern Sie hier nur etwas

wenn Sie sich absolut sicher sind, ansonsten

Schaden entstehen könnte.

CPU Host/PCI/

Hier können Sie den externen Bustakt einstellen.

2

Spread Spec

Vorsicht, Sie können hier bei unsachgemäßer

Handhabung das gesamte System oder einzelne

Komponenten beschädigen.

CPU Hyper-

Wenn Sie mit Windows XP bzw. LINUX 2.4 arbeiten

2,3

Threading oder CPU dann sollten Sie diese Option auf Enabled stellen um Hyper-Threading#

mit der Intel Hyper-Threading-Technologie zu

arbeiten. Bei älteren Betriebssystemen stellen Sie

die Option auf Disabled.

CPU Hyper-

Diese Option sollten Sie auf der Voreinstellung

5

Threading

belassen, um den Simultaneous Multi-Threaded

(SMT)-Prozessor zu aktivieren. Damit werden dem

Betriebssystem und den Programmen zwei logische

Prozessoren vorgegaukelt.

CPU Interface

Unter der Einstellung Optimal wird die automatisch

5

die beste Performance erkannt. Mit Aggressive kann

man eine leichte Verbesserung der Performance

erreichen. Einstellmöglichkeiten: Optimal, Aggressive

CPU Internal Core

An dieser Stelle wird der interne (Core) Wert des

1,2

Speed

Prozessors auf Boards mit Pentium-II angegeben.

Keine Einstellnotwendigkeit da es sich um einen

reinen Informationswert handelt.

CPU Internal Cache Die 16 KB Cache auf dem Pentium Chip sind sehr 1,2,3

wichtig, wichtiger als der Second - Level - Cache.

Also immer auf Enabled stellen, sonst fällt die

Rechnerleistung auf unter 65%. Sollten Sie auf

ihrem Motherboard noch Jumper oder im BIOS eine

Option finden, mit der man der Write-Strategie

einstellen kann, dann die Funktion auf Write-Back

stellen.

CPU Internal

Im JumperFree™ - Modus können Sie hier die

2

Frequency

Frequenz ihrer CPU auswählen. Wählen Sie Manual,

wenn Sie Änderungen an den Optionen (CPU

Frequency Multiple und FSB:SDRAM:PCI Freq.Ratio

vornehmen wollen. Veränderungen können zu

Schäden an der CPU bzw. am Board führen.

CPU Internal

Sie können die CPU interne

1

Thermal Control

Thermosteuerungsfunktion deaktivieren oder

automatisch arbeiten lassen. Einstellmöglichkeiten:

Disabled oder Auto.

CPU L1 & L2 Cache

Cache-Speicher ist zusätzlicher Speicher, der

2

wesentlich schneller ist als der konventionelle DRAM

(System-Speicher). Wenn die CPU Daten anfordert,

überträgt das System die angeforderten Daten vom

Haupt-DRAM in den Cache-Speicher, damit die CPU

noch schneller darauf zugreifen kann.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Standard) Cache

aktiviert, Disabled Cache deaktiviert.

CPU L2 Cache ECC

Damit wird die Fehlererkennung und Korrektur für

1,2

Checking oder CPU den L2-Cache des Pentium II-PCs (Vers. ab 266

Level 2 Cache ECC

MHz) mit Hilfe einer sogenannten ECC (Error

Check

Checking and Correction) ständig überprüft.. Die

Aktivierung geht zu Lasten der Geschwindigkeit. Die

Deaktivierung bringt eine theoretisch geringere

Zuverlässigkeit mit sich, die jedoch nur bei

professionellen Server- oder Workstation-

Anwendern ins Gewicht fällt. Man kann diese Option

im privaten Bereich vernachlässigen, da auch Intel

selbst die älteren Pentium II PCs bis 266 MHz ohne

diese Funktion ausgeliefert hat. Wer aber seinen

neuen Pentium II übertakten will, sollte auf den

Cache ECC nicht verzichten. Wie der leicht zu

übertaktende Celeron ohne L2-Cache beweist,

verträgt der Prozessorkern eine wesentlich höhere

Taktfrequenz als sein externer Second Level Cache.

Ein mit ECC abgesicherter Cache vermindert

beim Übertakten das Risiko des unkontrollierten

Absturzes. Allerdings bringt eine Aktivierung dieser

Option Performanceverlust mit sich und sollte nur bei

Netzwerkservern auf Enabled stehen.

CPU L2 Latency

Unter dieser Option stellen Sie die Refreshrate für

2

Adjust

den level-2-Cache ein. Einstellmöglichkeiten: Def08

(Default), Set01 bis Set07 (erhöht die Refreshrate),

Set08 (keine Änderung), Set09 bis Set15 (senkt die

Refreshrate). Sie können unbedenklich die richtige

Einstellung für Ihr System suchen.

CPU L3 Cache

Diese Option dient zum Aktivieren des L3-Cache

5

(Standardeinstellung) und wird nur angezeigt, wenn

eine CPU, die einen L3-Cache verwendet (wie z.B.

Intel Pentium 4-Prozessor mit der HT Technology

Extreme Edition), installiert wurde.

CPU Latency Timer Unter dieser Option kann man die Reaktion auf 2

zeitlich verlagerbare Zyklen der CPU einstellen.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

CPU Level 1 Cache

Mit dieser Option können Sie den internen

2

Cachespeicher der CPU ein-/ausschalten.

Er

sollte immer eingeschaltet sein und nur dann auf

Disabled stehen, wenn alte und schlecht

programmierte Programme Probleme bereiten.

CPU Level 2 Cache

Sie können hier den External Cachespeicher der

2

CPU ein-/ausschalten. Sie sollten die Option immer

auf Enabled stehen haben.

CPU Line Read

Während des laufenden Arbeitsprozesses wendet

2

Prefetch oder CPU

sich bei einem Prefetch der Chipsatz bereits dem

Line Read

nächsten Lesebefehl zu. Im Zusammenhang mit CPU

Prefetch/ Multiple Line Read/Multiple wird die CPU ebenfalls entlastet oder CPU Line

und damit die Performance erhöht.

Prefetch/Multiple

CPU Line Read/

Wenn diese Option aktiviert ist, dann liest die CPU

2

Multiple

immer eine ganze Zeile aus dem Cache aus. Damit

wird eine Datenmenge von 32 Bytes auf einmal

erfasst und damit der Prozessor entlastet. Falls Sie

Multiple Line Read aktiviert haben, werden sogar

mehrere Zeilen aus dem Speicher gelesen und damit

die Performance noch stärker erhöht.

CPU Linear

Unter dieser Option können Sie den linearen Modus

1

Frequency

der CPU aktivieren bzw. deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

CPU Lock free

Hier können Sie den Prozessor-Multiplikator auf 14x 1

einstellen. Wenn dieses Element auf Auto steht,

kann das Motherboard automatisch den Prozessor-

Multiplikatorwert reduzieren, um bei der Erweiterung

des externen FSB flexibler zu sein. Dieses Element

wird nur angezeigt, wenn eine CPU mit Lock Free-

Funktion installiert ist. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Enabled, Disabled

Bei Prozessorübertaktung

diese Option auf Enabled stellen.

CPU MC Status

Wenn ein Prozessor einen Fehler erfasst, wird die

3

Clear

Ursache in einem Statusregister markiert. Einige

Fehler können sofort behandelt werden, andere

können zu einem Systemausfall führen. Nun kann

der Prozessor den MCA Status bis zum Ausschalten

erhalten. Nach einem Reset kann das BIOS diese

CPU MC Status Markierungen während der POST

Phase behandeln und aufgespürte Laufzeitfehler

protokollieren. Einstellmöglichkeiten: Disabled : Die CPU MCA Statusregister werden niemals vom BIOS

gelöscht. Enabled : Die CPU MCA Statusregister

werden bei jedem Bootvorgang vom BIOS gelöscht.

Next Boot : Die CPU MCA Statusregister werden

einmalig beim nächsten Bootvorgang vom BIOS

gelöscht.

CPU Memory

Unter dieser Option bestimmen Sie den cycle check

2

Sample Point

point (Zyklus-Kontrollpunkt). Sie legen damit den

Zeitpunkt fest, bei dem die Speicherdekodierung und

die Kontrolle des cache hit und cache miss

stattfindet. Einstellungen 0 Wait, 1 Wait

CPU Micro Codes

Die Micro Codes werden zur Fehlerbehebung der CPU 2

verwendet. Es wird die Aktivierung dieser Option aus

Gründen der Systemzuverlässigkeit empfohlen. Der

Micro Code kann die Leistungsfähigkeit der CPU

jedoch geringfügig vermindern. Probieren Sie die

Option bei Bedarf aus. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

CPU MicroCode

Ist diese Option aktiviert, so ist es möglich den

2

Updation

MicroCode der CPU zu Updaten. Die

Standardeinstellung ist Enabled.

CPU Mismatch

Hier kann die Prüfung der Prozessordaten

3

Detection

(Prozessortyp und Prozessorgeschwindigkeit)

eingeschaltet werden. Es wird geprüft, ob sich die

Prozessordaten zwischen zwei Systemstarts geändert

haben. In Multiprozessor-Systemen wird zusätzlich

geprüft, ob die Prozessordaten aller Prozessoren

gleich sind. Bei einer Abweichung der Prozessordaten

wird eine Fehlermeldung am Bildschirm ausgegeben.

Enabled Die Prüfung der Prozessordaten ist

eingeschaltet. Disabled Die Prüfung der

Prozessordaten ist ausgeschaltet.

CPU Mode

Hier finden Sie das Modell Ihrer CPU. keine

2

Einstellmöglichkeit, warum auch?

CPU Model

Unter dieser Option ist die installierte CPU, wie sie

2

vom BIOS erkannt wird, eingetragen.

CPU MST DEVSEL# Unter dieser Option stellen sie die Zeitspanne bis 2

Time-Out

zum Timeout ein. Für den Fall das der Prozessor

einen Masterzyklus initiiert, der eine Adresse

benötigt, welche sich nicht innerhalb des PCI/VESA-

bzw. ISA-Speichers befindet, beobachtet das System

den DEVSEL-Pin um auf eine Zyklusanforderung

eines Gerätes zu warten. Einstellmöglichkeiten: 3, 4,

5, 6 PCICLK

CPU Mstr Fast

Unter dieser Option können Sie eine schnelle back-to- 2

Interface

back Schnittstelle aktivieren, aber vorausgesetzt der

Prozessor fungiert als Bus-Master. dadurch werden

aufeinanderfolgende Lese-/Schreibaktionen in den

Prozessor-Burst-Modus übersetzt.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

CPU Mstr. Post-WR Falls der Prozessor als Bus-Master für den Zugang 2

Puffer

zum Speicher oder zur E/A fungiert, regelt diese

Option die Verwendung eines sehr schnellen Post-

Write-Puffers. Einstellmöglichkeiten: NA (Not

Available = nicht verfügbar), 1, 2, 4

CPU Multiple

Unter dieser Option können Sie den Multiplikator für 1

Factory oder CPU

die CPU auswählen. Der Standardeintrag ist Locked.

Multiplier Factor

Beachten Sie zu den Einstellmöglichkeiten die

Angaben im Handbuch

CPU Multiplier

Unter dieser Option können Sie den Multiplikator für 5

die CPU auswählen. Der Wert legt fest wie hoch der

Prozessor getaktet wird und zwar abhängig vom FSB

(Front-Side-Busses). Der eingestellte Multiplikator

gibt an um wieviel die Basis-Taktfrequenz höher ist

als der Kerntakt. Aus beiden Werten alssen sich die

Taktraten für FSB, Arbeitsspeicher und CPU ableiten.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 5x, 6x ~ 25x

Sie

sollten es bei AUTO belassen oder ggf. unbeidngt das

Handbuch zu Hilfe nehmen.

CPU Name Is:

Hier wird der Name der CPU angezeigt, wie er vom

2

BIOS erkannt wird.

CPU Name/Type

Diese Option finden Sie im CPU-SOFT MENU. Das

2

BIOS erkannt ggf. Prozessoren automatisch am

Spezifikationsmode und zeigt den Typ der CPU, den

Hersteller und die Prozessorfamilie an.

CPU Netzteil

Unter dieser Option können Sie zwischen der für den 2

Prozessor vorgegebenen Spannung und der vom

Anwender festgelegten Spannung umschalten. Sie

sollten mit dieser Option äußerst vorsichtig umgehen

um Schaden am Prozessor zu vermeiden.

CPU Default Unter dieser Einstellung wird die

korrekte Spannung vom System

automatisch gewählt und die Option

Core Voltage zeigt die momentane

Spannung an und ist nicht änderbar.

Sie sollten möglichst diese Option

verwenden um Schaden von der CPU

abzuwenden.

User Define (Versorgungsspannung für den

Prozessorkern):

Mit dieser Einstellung können Sie die

Spannung manuell auswählen und

zwar über Core Voltage mit den

tasten "Bild nach unten" und "Bild

nach oben". Folgende Werte sind

einstellbar: 2.05V in 0.05er Schritten

abwärts bis 1.30V. Beachten Sie

unbedingt die Angaben im Handbuch.

User Define (E/A-Spannung):

Folgende Werte sind einstellbar: 3.0V

in 0.1er Schritten abwärts bis 3.20V.

Beachten Sie unbedingt die

Angaben im Handbuch.

CPU OC Percentage Unter dieser Option können Sie das CPU1

Übertaktungsverhältnis einstellen. Geben Sie den

Wert mit den Tasten + und - ein. Sie können den

gewünschten Wert auch direkt über die

Zahlentastatur eingeben. Der Wert kann zwischen

100 und 200 liegen. Beachten Sie unbedingt die

Angaben im Handbuch.

CPU On-die

DDR2-SDRAM Chips arbeiten mit "On-Die

5

Termination

Termination" (ODT). Der Speicherbus muss also

nicht mehr auf der Modulplatine (oder dem Board)

terminiert werden. Die Terminierungsfunktion wurde

direkt in die Chips integriert, was Platz und Kosten

spart. ODT arbeitet wie folgt: der Speicher-Controller

sendet ein Signal auf den Bus aus, das alle inaktiven

DDR2-SDRAM Chips dazu veranlasst, auf

Terminierung umzuschalten. Somit befindet sich nur

das aktive Signal auf der Datenleitung, Interferenzen

sind so gut wie ausgeschlossen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 300ohm, 150ohm,

75ohm Beachten Sie unbedingt die Angaben im

Handbuch.

CPU Operating

Unter dieser Option können Sie die Geschwindigkeit

2

Frequency

der CPU einstellen. Sie errechnen die CPU

Geschwindigkeit wie folgt: Externer Takt x

Multiplikationsfaktor = CPU Geschwindigkeit. Sie

können hier für den Intel Pentium© III und

Celeron™ MMX-Prozessoren diverse Einstellungen

vornehmen. Unter User Define öffnen sich

zusätzliche Optionen mit denen Sie differenzierte

Einstellungen vornehmen können. Beachten Sie

unbedingt die Angaben im Handbuch.

CPU Operating

Diese Option finden Sie im CPU-SOFT MENU. Hier

1,2

Speed

kann man den echten Prozessortakt eingeben. Das

BIOS stellt dann die Optionen External Clock und

Multiplier Factor automatisch ein. Fall Sie die Werte

selbst einstellen wollen, müssen Sie die Option User

Defined auswählen. Die CPU-Geschwindigkeit =

äußerer Takt x Multiplikator. Einstellmöglichkeiten

für Intel Celeron PPGA MMX CPUs:

Intel

300 (66*4.5) 333 (66*5) 366

Celeron

(66*5.5)

PPGA

MMX

400 (66*6)

433

400

(66*6.5)

(100*4)

450

500

(100*4.5)

(100*5)

Athlon

450

500

550

600

650

700

Boards

750

800

850

900

950

1G

CPU Over Temp.

Unter dieser Option stellen Sie die Temperatur ein,

5

Protect

bei der das System automatisch abgeschaltet wird,

um eine Überhitzung der CPU zu vermeiden.

CPU Over Voltage

Hier kann man für die Spannung der CPU diverse

2

Control

Werte einstellen. Einstellmöglichkeiten: Normal

(Standard) Die Messung der CPU-Spannung erfolgt

automatisch. 1,050V bis 1,825V Hier kann man die

gewünschte Einstellung vornehmen. Beachten Sie

das bei Falscheinstellung die CPU beschädigt werden

kann.

CPU OverClock in

Unter dieser Option können Sie die Übertaktung der 1

MHz

CPU zwischen 200 und 300MHz einstellen.

Beachten Sie das bei Falscheinstellung das System

instabil wird bzw. die CPU beschädigt werden kann.

CPU Over-Clocking Unter dieser Option wird die CPU

2

Frequency

Übertaktungsfrequenz angezeigt. Sollte es Probleme

geben, dann schalten Sie den PC aus, halten die

Taste PageUp gedrückt und schalten den PC wieder

ein. Das CMOS wird gelöscht und die Default

Einstellung wird wieder geladen.

CPU Over-clocking Diese Option überwacht das übertakten der CPU.

1

Func.

Wird falsch übertaktet, werden Sie gebeten den PC

auszuschalten. Dann halten Sie die Entf-Taste

gedrückt, schalten den PC wieder ein und es werden

automatisch die Default-Werte eingestellt.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

CPU Overheat

Wenn Sie diese Option aktiviert haben, dann ertönt

2

Alarm (>72°C)

ein Warnton, sobald die Temperatur der CPU 72°

übersteigt. Zusätzlich wird die

Betriebsgeschwindigkeit des Prozessors herabgesetzt.

CPU Overheat

Wenn Sie diese Option Enabled haben, dann können 1,2

Warning oder CPU

Sie einen Grenzwert für die CPU Temperatur

Overheat Warning festlegen und Sie werden bei Überschreiten mit Temperature

einem Warnton sofort informiert.

CPU Pipeline

Haben Sie diese Option Enabled, kann der

2

Function

Systemcontroller den Prozessor bei der Bestimmung

einer neuen Speicheradresse unterstützen, bevor der

Datenaustausch im aktuellen Zyklus abgeschlossen

ist. Damit wurde das adress pipelining

(Adressenüberlappung) aktviert.

CPU Power Plane

Mit dieser Option können Sie die Spannung für den

2

Prozessor bestimmen. Es stehen folgende

Möglichkeiten zur Verfügung:

Single

Dual Voltage Via CPU Marking

Voltage

Für CPUs

Für CPUs mit

Hier wird die

ohne MMX MMX

Spannung direkt über

welche nur die zwei

die CPU gesteuert und

eine

Spannungen

zwar über den

Spannung

benötigen. Es Spezifikationscode.

brauchen.

werden

Ein fünfstelliger Code

Es wird die die Optionen I/ wird ausgelesen und

Option

O Plane

danach

Plane

Voltage und

die Spannung

Voltage

Core

ermittelt. Alle anderen

aktiviert.

Plane Voltage Optionen sind dann

aktiviert.

ausgeschaltet.

CPU Power Supply

Ist unter dieser Option CPU Default eingestellt, wird

2

die Spannung automatisch ausgewählt, während bei

User define die manuelle Einstellung möglich ist.

Die voreingestellten Werte nur dann ändern, wenn

Sie falsch sind.

CPU Pull Up

Unter dieser Option kann man die CPU Pull Up-

2

Strength

Stärke einstellen. Insgesamt stehen folgende

Einstellungen zur Verfügung: 0, 1, 3 (Default), 4, 5,

6, 7 und Auto

CPU Q-Fan Control

Hier können Sie die ASUS Q-Fan Option, die ein fein 1

einstellen der Lüfterdrehzahl ermöglicht, aktivieren

bzw. deaktivieren.

CPU Q-Fan Mode

Hier können Sie einstellen welchen Stecker Sie für

1

den CPU Lüfter verwenden. Einstellungen: [PWM]

wenn ein 4-poliges Kabel verwendet wird, [DC] wenn

ein 3-poliges Kabel verwendet wird.

CPU Q-Fan Profile

Sie können hier die geeignete Lüfterleistung

1

oder CPU Q-Fan

einstellen. Bei Optimal wird die

Profile Mode

Lüftergeschwindigkeit nach der Prozessortemperatur

geregelt. Silent bedeutet leisen Lüfterbetrieb und

Performance ist die Höchstleitung des Lüfters.

Chassis Q-Fan

Sie können unter dieser Option das passende

5

Profile

Leistungsniveau des Gehäuselüfters einstellen. Silen

= minimal und leise, Performance = maximal und

laut. Oder Optimal für ein ausgewogenes verhältnis

von Drehzahl und Lautstärke.

CPU protect for

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Wenn sich der CPU-

2

CPUFan Off

Lüfter nicht bewegt, schaltet sich das System sofort

bis zur Beseitigung des Problems ab, allerdings nur

während der Bootsequenz. Für alle anderen Fälle

empfiehlt sich geeignete Software z.B. CPUCool.)

und Disabled. Beachten Sie bitte bei der

Installation von Steckkarten, das diese Option die I/

O Adressen von 294H bis 297H belegt.

CPU Ratio oder CPU Unter dieser Option können Sie ggf. den Multiplikator 1,2,5

Ratio Selection

des Bustaktes einstellen. Einstellmöglichkeiten: 2x in

oder CPU Ratio

0.5 Schritten bis 8.0x. Sie sollten mit dieser

Adjust

Einstellmöglichkeit vorsichtig umgehen um Schaden

an der CPU zu vermeiden.

CPU Ratio/CPU

Diese Optionen werden benutzt, um die CPU-

5

Vcore Select

Taktvervielfachung (Ratio) und die CPU-

Kernspannung (Vcore) nachzustellen. Mit diesen

Optionen hat der Benutzer ein Werkzeug zum

Übertakten des Systems an der Hand.

CPU Ratio/Vcore

Diese Option dient dazu, den

1

(V)

Taktfrequenzmultiplikator (ratio) und die

Kernspannung der CPU (Vcore) anzupassen. Dies

ermöglicht ein Übertakten. Den Taktmultiplikator

und die Kernspannung der CPU zu verändern kann

zu einem instabilen System führen; es wird nicht

empfohlen von den Werkseinstellungen langfristig

abzuweichen.

CPU Ref Voltage

Hier können Sie die Spannung für CPU-

5

Speicherreferenz wählen. Sie sollten mit dieser

Einstellmöglichkeit vorsichtig umgehen um Schaden

an der CPU zu vermeiden.

CPU Serial Number Wenn Sie einen Pentium III eingebaut haben, dann 2,3

oder CPU Serial

ist die Option CPU Serial Number sichtbar. Sie

Number /

können dann die Seriennummer ein- bzw.

Processor Serial

ausschalten. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Number

Disabled

Falls möglich sollten Sie die Option auf

Disabled stellen damit Abfragen durch Programme

nicht möglich sind und die Seriennummer damit

nicht herausgegeben wird.

CPU Shutdown

Unter dieser Option können Sie auswählen, welcher

2

Selectable

Lüfter auf eventuelle Fehlfunktionen überwacht wird.

Einstellmöglichkeiten: CHFAN (Gehäuselüfter),

CPUFAN (CPU-Lüfter), PWRFAN (Netzteillüfter) und

Auto

CPU Shutdown

Wird die CPU Temperatur unterschritten, schaltet

2

Temperature

sich die CPU automatisch ab, damit kein Schaden

entsteht. das klappt nur unter aktiviertem ACPI mit

Windows 98/2000 und höher. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, 60°C/140°F, 65°C/149°F, 70°C/158°F, 75°

C/167°F.

CPU Skew Adjust

Belassen Sie diese Option unbedingt auf dem

2

voreingestellten Wert.

CPU Smart FAN

Hier handelt es sich um die Regelung der Smart CPU- 2

Control

Lüftersteuerung. Einstellmöglichkeiten: Enabled - Die

smarte CPU-Lüftersteuerfunktion aktivieren.

(Standardeinstellung) a. Der CPU-Lüfter arbeitet mit

voller Geschwindigkeit, wenn die CPU-Temperatur

höher als 40 Grad Celsius ist. b. Der CPU-Lüfter

arbeitet mit niedrigerer Geschwindigkeit, wenn die

CPU Temperatur niedriger als 40 Grad Celsius ist.

Disabled - Diese Funktion deaktivieren.

CPU Smart FAN

Diese Option steht ihnen nur zur Verfügung wenn die 2

Mode

Option CPU Smart FAN Control Enabled ist.

Einstellmöglichkeiten: Auto: das BIOS stellt

automatisch die korrekten Werte ein (Default

Einstellung) Voltage: Diese Option sollten Sie wählen

wenn Sie ein 3-adriges Lüfterkabel verwenden.

PWM: Diese Option sollten Sie wählen wenn Sie ein

4-adriges Lüfterkabel verwenden.

Ziehen Sie

das Handbuch zu Rate damit kein Schaden entsteht.

CPU Speed oder

Hier finden Sie die Taktfrequenz Ihrer CPU.

Sie

2

CPU Speed

können hier ggf. Einstellungen vornehmen, sollten

Detected

jedoch berücksichtigen, dass Übertakten nicht immer

sinnvoll ist. In manchen BIOS erfolgt nur eine

Anzeige. Ihr Board muss dazu in den Jumper-Free-

Modus gesetzt werden (mittels Jumper oder DIP-

Schalter). Achten Sie bei Übertaktung auf

genügend Kühlung.

CPU Speed Setting

Unter dieser Option können Sie den CPU FSB-Takt

2

und die -Rate einstellen. Einstellmöglichkeiten: FSB-

Clock 100-120MHz, 124-166MHz

CPU Speed Setup

Unter dieser Option können Sie die CPU-

2

Geschwindigkeit einstellen. (CPU Internal-

Geschwindigkeit = CPU Bus-Takt x Taktrate).

Einstellmöglichkeiten:

JP21 auf 3x

JP21 auf 4x

Clock Ratio

120, 124, 129, 5x, 5.5x,

100.2,110 und 115 133.3, 138,

6x, 6.5x,

MHz

143 und

7x, 7.5x,

147MHz

8x, 8.5x,

9x, 9.5x

CPU Split Lock

Dieses Option beschreibt, ob bei einer Transaktion,

2

Operation

die eine Cacheline oder eine Page auftrennt (Split-

Lock Transaction) eine Allignment Check Exception

ausgelöst wird. Einstellmöglichkeiten: Enabled

aktiviert das Split Lock Feature der CPU. Disabled

deaktiviert das Split Lock Feature der CPU.

CPU Spread

Diese Option aktiviert bzw. deaktiviert das CPU-

5

Spectrum

Streuspektrum.

Einstellmöglichkeiten: Auto und Disabled

CPU Status

Hier wird der Prozessorzustand angezeigt festgelegt 3

ob der Prozessor verwendet werden kann oder nicht.

Voraussetzung ist aber, es müssen zwei Prozessoren

gesteckt sein. Sie dürfen einen Prozessor nur

abschalten, wenn eine Fehlfunktion (wird im Error-

Log aufgezeichnet) gemeldet wurde.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Der Prozessor kann

vom Betriebssystem verwendet werden), Disabled

(Der Prozessor kann nicht vom Betriebssystem

verwendet werden).

CPU Target

Diese Option erlaubt Ihnen, die CPU-

1

Temperature

Temperaturschwelle zu setzen. Die

Konfigurationsoptionen hängen von den

empfohlenen Intel ®

Ventilatorengeschwindigkeitswerten ab. Die Intel ®

FSC liefert Zieltemperaturoptionen von ± 15 º C im

3 º C Intervall.

CPU Temp. Prot.

Unter dieser Option können Sie die für die

5

Alarm oder CPU

Temperatur der CPU notwendigen

Temp. Prot.

Schutzeinstellungen vornehmen. Wird die

Function

Grenztemperatur überschritten, erfolgt eine

Warnmeldung und Sie können den PC ausschalten.

Danach sollten Sie den Lüfter überprüfen.

CPU Temp. oder

Sie können über den Chip LM78/79 auch

1,2

CPU Temperature

Temperaturen überwachen, inklusive die des

oder CPU TEMP.

Prozessors. Mit dem Softwaretool LANDesk Client

Manager können Sie sich die Daten unter Windows

auf den Bildschirm holen. Sie können unter anderem

mit dem Programm auch bestimmte Grenzwerte

festlegen, bei deren Überschreitung Alarm gegeben

wird. Optimal sind 75°.

CPU Temperature

Hier können Sie einstellen, das eine Meldung auf

5

References

dem Bildschirm erscheint bei der Sie ersehen können

wie hoch die Starttemperatur ist, meistens zwischen

32ůnd 35°. Danach starten Sie das System neu um

zu sehen wo die Betriebstemperatur liegt. Aus diesen

Werten können Sie dann die richtige Einstellung für

die Grenztemperatur vornehmen, wobei Sie die

Werte des Herstellers unbedingt berücksichtigen

müssen.

CPU Termination

Sie können hier die CPU Abschlussspannung

5

Voltage

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1.25V, 1.35V.

CPU Thermal

Mit dieser Option schützt man den Prozessor vor

3

Management

Überhitzung. Wenn der Prozessor aus irgendeinem

Grund zu heiß wird (z.B. Lüfterausfall, etc.),

reduziert er seine Leistung von selbst.

Einstellmöglichkeiten: Standard - Die CPU verwendet

die Standardmethode für Thermal Management

(Clock Throttling). Enhanced - Der Enhanced

Thermal Management Modus wird in der CPU

aktiviert. Der Prozessor reduziert die Arbeitsfrequenz

und Betriebsspannung automatisch, um

ausgeglichene thermische Bedingungen zu erhalten.

CPU Thermal-

Unter dieser Option können Sie einstellen auf wieviel 2

Throttling

Prozent die CPU im Fall des Suspend Mode

heruntergetaktet werden soll. Einstellmöglichkeiten:

87.5%, 75.0%, 62.5% (Default), 50.0%, 37.5%,

25.0%,

CPU THRM-

Unter dieser Option können Sie einstellen auf wieviel 2

Throttling

Prozent die CPU im Fall des Sparmodus

heruntergetaktet werden soll. Einstellungen sind:

12.5%, 25.0%, 37.5%, 50.0%, 62.5%, 75.0%,

87.5%

CPU Timeout

Hier kann die interne Zeitüberwachung des

2

Counter

Prozessors eingeschaltet werden. Bei eingeschalteter

interner Zeitüberwachung erkennt der Prozessor

sowohl interne Zeitüberschreitungen, als auch

Zeitüberschreitungen auf dem CPU-Bus. Der

Prozessor signalisiert dies über ein externes Signal.

In diesem Fall wird das System neu gestartet. Ist die

Zeitüberwachung ausgeschaltet, bleibt das System

möglicherweise unbedienbar stehen. Enabled Die

interne Zeitüberwachung des Prozessors ist

eingeschaltet. Disabled Die interne Zeitüberwachung

des Prozessors ist ausgeschaltet.

CPU TM Function

Bei bestimmten CPUs können Sie nach Aktivierung

1

der Option die Frequenz und Spannung im Verhältnis

zur Temperatur zu regeln.

CPU to DRAM Page Wenn die Daten aus den RAM-Chips gelesen werden, 2

Mode

schließt der Prozessor die Seite wieder, wenn Sie

diese Option Disabled (empfohlen) haben. Haben Sie

die Option auf Enabled stehen, bleibt die Seite

geöffnet.

CPU to DRAM Write Haben Sie diese Option Disabled, dann werden die 2

Buffer

Daten direkt zum DRAM geschrieben, Der Prozessor

wird dabei zum Abarbeiten der Schreibaufträge

unterbrochen.

CPU to IDE Posting Hier können Sie den Datentransfer zwischen 2

Prozessor und IDE-Festplatte über den Puffer

beschleunigen. Allerdings kommen einige ältere

Festplatten, egal aus welchen Gründen auch immer,

damit nicht so zurecht.

CPU to NB Voltage

Sie können hier die CPU zu Northbridge HT-

5

Spannung einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1.200V,

1.255V, 1.250V ~ 1.500V

CPU to PCI

Haben Sie diese Option Enabled dann wird die

2

Buffers/ Burst/Post Datenübertragung vom PCI-Bus gebuffert, bevor die CPU auf die Information zugreift. Das verbindet ISA-und PCI-Bus miteinander.

CPU to PCI Burst

Unter dieser Option regeln Sie den PCI Burst

1,2

Mem. WR oder CPU Schreibzyklus. Aufeinanderfolgende back-to-back to PCI Burst Write Prozessor-Speicherzyklen, welche an den PCI-Burst oder CPU to PCI

adressiert sind, werden in schnellerer PCI-Burst-

Bursting

Speicherzyklen übersetzt. Einstellmöglichkeiten:

Enabled (schneller), Disabled (langsamer aber

stabiler).

Der PCI Burst Modus ist auch für PCI-

Karten wichtig, jedoch auf neueren Boards fast nicht

mehr zu finden. Wenn ja, dann sollte er Enabled

sein. Bei älteren PCI-Karten die den PCI-Standard

2.1 nicht beherrschen, kann es eventuell zu

Problemen kommen.

CPU to PCI Byte

Die Option Byte Merging fasst die 8/16-Bit-

2

Merge

Dateninformationen die über den PCI-Bus gehen, zu

Blöcken mit je 32 Bit zusammen.

Dadurch wird

die Performance gesteigert, vor allen Dingen in der

Grafikdarstellung.

CPU to PCI Fast

Haben Sie diese Option aktiviert, werden

2

Back-to-Back

aufeinanderfolgende back-to-back Prozessor-

Speicher-Lesezyklen in schnellere PCI-Burst-

Speicherzyklen übersetzt.

Empfohlen ist Enabled.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

CPU to PCI POST

Damit die CPU schneller in den PCI Schreipuffer

2

Write

schreiben kann und nicht warten muss bis der PCI-

Buszyklus fertig ist, sollten Sie diese Option auf

Enabled stellen.

CPU to PCI IDE

Wie beim Write Posting werden auch hier die

2

Posting oder CPU to Zugriffe über einen Buffer von der CPU an die PCI-PCI POST/BURST

IDE-Schnittstelle geleitet, um die CPU nicht zu

bremsen.

Auch diese Option sollte eingeschaltet

(Enabled) sein.

CPU to PCI Read

Haben Sie diese Option aktiviert, werden

2

Burst

aufeinanderfolgende back-to-back Prozessor-

Speicher-Lesezyklen in schnellere PCI-Burst-

Speicherzyklen übersetzt. Einstellmöglichkeiten: Off,

On.

CPU to PCI Read

Interessante Option für Besitzer eines Intel

2

line

Overdrive-Prozessors. Haben Sie die Option aktiviert,

wird mehr Zeit für die Vorbereitung des

Datenaustausches zur Verfügung gestellt. Das

bedeutet mehr Datensicherheit.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

CPU to PCI Write

Unter dieser Option können Sie zu schreibenden

2

Buffer

Daten auf dem Weg zum PCI-Bus puffern.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled.

Für

bessere Performance sollte die Option unbedingt

Enabled sein.

CPU to PCI Write

Wenn Sie diese Option aktivieren dann wird der

2

Post

Prozessor beim Zugriff auf den zusätzliche Speicher

zwischen CPU und PCI-Bus entlastet. Haben Sie den

Zwischenspeicher Enabled, wird vor allen Dingen die

Grafik bei Verwendung von PCI-Karten beschleunigt.

CPU to PCI Write

Schreibzugriffe vom PCI-Bus in Richtung CPU werden 2

Posting

hier gepuffert und damit kann der PCI-Bus

weiterarbeiten, auch wenn die CPU gerade

beschäftigt ist.

Die Option sollte eingeschaltet

sein, weil sonst die CPU blockiert, bis der PCI-Bus

frei ist.

CPU Tolerance

Hier können Sie die Temperaturtoleranz für en Lüfter 1

Temperature

der CPU einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1°C, 2°C,

3°C and 4°C. Beispiel:SMART CPU Temperature 70°C

+ 1°C = Start up ; SMART CPU Temperature 70°C -

1°C = Stop

CPU Type

Hier wird der Prozessortyp angezeigt der während

4

des POST gefunden wurde.

CPU VCore Setting

Wenn die Option "CPU VCore" auf Manual eingestellt 2

ist, können Sie die CPU-Kernspannung im Feld CPU

VCore selbst festlegen. Wenn "CPU VCore" auf Auto

eingestellt ist, können Sie nicht auf dieses Feld

zugreifen. Abhängig von der OVER_VOLT-

Jumpereinstellung (Schauen Sie im Handbuch für

Position und Einstellung der Jumper), können sich

die CPU-Kernspannungsoptionen für Willamette- und

Northwood-Prozessoren unterscheiden. Siehe

folgende Tabelle:

OVER VOLT Jumper Deaktiviert

Aktiviert

P4 Prozessor

Williamette

1.750V, 1.775V, 1.750V,

1.800V, 1.825V, 1.775V,

1.850V

1.800V,

1.825V,

1.850V,

1.875V,

1.900V,

1.925V,

1.950V

Northwood

1.500V, 1.525V, 1.500V,

1.550V, 1.575V, 1.525V,

1.600V, 1.625V, 1.550V,

1.650V, 1.675V, 1.575V,

1.700V

1.600V,

1.625V,

1.650V,

1.675V,

1.700V,

1.725V,

1.750V,

1.775V,

1.800V,

1.825V,

1.850V,

1.875V,

1.900V,

1.925V,

1.950V

CPU Vcore oder

Unter dieser Option finden Sie die Kernspannung die 1,2,3,5

CPU Vcore Select

der CPU zugeführt wird.

Wenn Sie die Spannung

oder CPU Voltage

ändern wollen, beachten Sie unbedingt die Angaben

Control oder CPU

im Handbuch zur CPU-Spannung.

Vcore Setting oder

Einstellmöglichkeiten: Auto und Manual sowie

CPU Vcore Voltage diverse Spannungen.

Unsachgemäße

oder CPU Voltage

Handhabung zerstört die CPU.

Regulator oder CPU

Vcore Offset

Voltage oder CPU

Vcore Over Voltage

Control oder CPU

Voltage Range

CPU Vcore Adjust

Diese Option ermöglicht Ihnen, die Kern-Spannung

2

der CPU von 1,475 V bis 1,55 V zu regulieren.

Beachten Sie bitte, dass es gefährlich sein kann,

Vcore um mehr als 10 % zu verstellen.

CPU Voltage

Unter dieser Option kann die CPU Spannung

1

eingestellt werden. Einstellmöglichkeiten: 1.55, 165,

1.75V.

CPU Voltage

Unter dieser Option wird die aktuelle

2

Detected

Betriebsspannung ihrer CPU angezeigt. Zu hohe

Spannungen zerstören den Prozessor, zu niedrige

Spannungen lassen das System instabil

werden.

Unsachgemäße Handhabung zerstört die

CPU.

CPU Voltage

Überprüfen Sie Ihren Prozessor und stellen Sie diese 1

Selection

Funktion entsprechend ein. Wenn Sie diese Funktion

auf <manuell> setzen, können Sie die CPU–

Spannung einstellen. CPU–Spannungen sind: 1.40,

1.45, 1.50, 1.55, 1.60, 1.65, 1.70, 1.75 Zu hohe

Spannungen zerstören den Prozessor, zu niedrige

Spannungen lassen das System instabil

werden.

Unsachgemäße Handhabung zerstört die

CPU.

CPU Voltage Setting

Mit dieser Option können Sie die CPU-

2

Kernspannung automatisch auf Übertakten

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1.30V bis 2.10V

(Schritt 0.05V), 2.10V bis 3.50V (Schritt

0.1V).

Unsachgemäße Handhabung zerstört die

CPU.

CPU Warning

Wenn die hier von Ihnen eingegebenen

2

Temp. oder CPU

Temperaturwerte über- bzw. unterschritten werden,

Warning

erfolgt Alarm.

Temperature

CPU Write Allocate Diese Option beinhaltet eine neue Funktion von AMD 3

K5 und K6 CPUs und führt im Idealfall zu einigen

Prozent Geschwindigkeits-Zuwachs, wenn diese vom

Bios eingeschaltet wird.

CPU Write Back

Haben Sie Enabled bedeutet dies die Write-Back

2

Cache

Cachingmethode und bei Disabled ist es die Write-

Through Cachingmethode.

CPU x Status

Hier wird der Status der CPU angezeigt.

2

Enabled: Der Prozessor kann vom Betriebssystem

verwendet werden.

Disabled: Der Prozessor kann vom Betriebssystem

nicht verwendet werden.

Failed: Der Prozessor kann vom Betriebssystem

nicht verwendet werden. Solange der Status auf

Failed steht, wird bei jedem Systemstart ein Eintrag

in die System Event Log Datei erzeugt.

CPU/Chipset HT

Sie können unter dieser Option die Prozessor/

5

Voltage

Chipsatz-HyperTransport-Spannung einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 1.20V, 1.25V, 1.30V, 1.35V,

1.40V, 1.45V, 1.50V

Unsachgemäße Handhabung

zerstört den PC.

CPU/DRAM Base

Stellen Sie diese Option ein, um die CPU/DRAM-

1

Frequency

Basisfrequenz für Ihr System einzustellen.

Einstellmöglichkeiten 100/100MHz, 100/133MHz

(Standardwert) oder 100/166 MHz

CPU/DRAM CLK

Diese Option erlaubt es ihnen die CPU--/DRAM

1

Synch CTL

Synchronisation einzustellen.. Die

Einstellmöglichkeiten sind Auto, synchron und

asynchron.

CPU/Memory

Diese Option legt fest, ob die Speichertaktfrequenz

2

Frequency Ratio

in Hinblick auf die System-Frequenz in den

synchronen oder asynchronen Modus gesetzt werden

soll. Die Optionen im Popup-Menü variieren je nach

der System/PCI-Frequenz (MHz)

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1:1, 3:4

CPU/PCI Burst

Haben sie die Option aktiviert, werden Burst-

2

Mem. Write

Schreibzyklen zum Speicher durch den PCI-Burst

und Prozessor unterstützt. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

CPU/PCI Clock

Unter dieser Option legen sie das Verhältnis der

1

Selection (MHz)

externen CPU-Frequenz zum PCI-Takt fest.

CPU

Einstellmöglichkeiten

Takt

66 MHz

Auto (Standard), 75/37.5, 83,3/41.6,

66.8/33.4

100 MHz Auto (Standard), 124/41.33, 112/37.3,

133/44.43, 100/33.3

CPU/PCI Post

Wenn Sie die Option aktivieren, dann werden

2

Mem. Write

gepufferte Schreibzyklen (post writes) zum Speicher

durch den PCI-Bus und Prozessor unterstützt.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

CPU/PCI Post

Unter dieser Option können Sie eine Verzögerung

2

Write Delay

von Prozessor- zu PCI-Post-Writes in

Prozessorzyklen einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1T,

2T

CPU/SDRAM/AGP/ Stellen Sie hier den externen Bustakt für CPU /

2

PCI clock

SDRAM/AGP/PCI ein (FSB).

CPU/PCI Write

Unter dieser Option wird die Pausenlänge zwischen

2

Phase

Adressübermittlung und Datentransfer von der CPU

zum PCI angegeben.

Je schneller Ihre CPU, desto

größer ist der Geschwindigkeitsunterschied zum PCI-

Bus und um so höher muss der Wert sein.

CPU:DRAM Clock

Mit dieser Option steuern Sie die Höhe der CPU FSB

2

Ratio

Clock & DRAMFrequency, damit CPU und DRAM mit

verschiedenen Frequenz-Kombinationen laufen

können. Beachten Sie bitte, dass sich die

Einstellungsoptionen in Abhängigkeit von der CPU

FSB Clock-Voreinstellung unterscheiden.

CPU FSB-Takt

Einstellmöglichkeiten

100MHz

1:1, 3:4, 3:5, By SPD

101~132MHz

1:1, 3:4, 3:5

133~160MHz

4:3, 1:1, 4:5

161~200MHz

Auto

CPU: DRAM

Hier werden die automatisch ermittelten Werte des

1

Frequency Ratio

CPU- und DRAM Frequenzverhältnisses angezeigt.

CPU: System

Unter dieser Option kann man den CPU-Frequenz-

2

Frequency Multiple Multiplikator einstellen. Einstellmöglichkeiten:2.0, 2.5, 3.0, ...7.0, 7.5 und 8.0 Nehmen Sie nur dann

Einstellungen vor, wenn sie sich zuvor im Handbuch

informiert haben und völlig sicher sind.

CPU<->MCP55 HT

Hier wird die Prozessor zu MCP55

5

Speed

HyperTransportgeschwindigkeit festgelegt.

Einstellmöglichkeiten: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x

CPU<->MCP55 HT

Hier wird die Prozessor zu MCP55 HyperTransport-

5

Width

Breite festgelegt. Einstellmöglichkeiten:↓8 ↑8 , ↓16 ↑16

CPU<->NB HT

Unter dieser Option legt man die CPU zu Northbridge 5

Width

HT-Breite fest.Einstellmöglichkeiten:↓8 ↑8 , ↓16 ↑16

CPU1 Clock Ratio

Unter diesem Menüpunkt können Sie das

2

oder CPU2 Clock

Taktverhältnis für CPU1/CPU2 festsetzen.

Ratio

CPU Clock

Hier kann die Aktivierung der Prozessor-

2

Throttling Delay

Frequenzanpassung verzögert werden. Die

Frequenzanpassung reduziert die Prozessor-

Geschwindigkeit, falls der Prozessor zu warm wird.

Dies kann während der Startphase einiger

Betriebssysteme zu Schwierigkeiten führen. Bei

solchen Betriebssystemen darf die Aktivierung der

Prozessor-Frequenzanpassung erst beim

vollständigen Systemstart vorgenommen werden.

None Die Prozessor-Frequenzanpassung ist immer

aktiv. 1 min .. 60 min Die Prozessor-

Frequenzanpassung wird erst nach der eingestellten

Zeit aktiviert. Die Zeitmessung beginnt mit dem

Start des Betriebssystems.

CPU1 Temperature Hier wird die Temperatur für die CPU1 bzw. CPU2

2

und CPU2

angezeigt.

Temperature

CPU1 Temperature Die Temperatur wird nur angezeigt wenn die Option 1

und CPU2

Smart Fan Control aktiviert ist.

Temperature

CPU1 Vcore Select Hier können Sie die Kernspannung für CPU1 und 2

oder CPU2 Vcore

CPU2 wählen.

Select

CPU-DRAM Back-

Sie sollten diese Option auf Enabled stehen

2

Back Transaction

haben, damit die Vorauslesegeschwindigkeit erhöht

wird. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

CPUFAN Off in

Unter dieser Option können sie einstellen ob der

2

Suspend

Prozessorlüfter im Suspendmodus ein- bzw.

ausgeschaltet ist. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

CRC Flood Enable

Mit dieser Option können Sie die CRC Überwachung, 1

wenn HT Tristate Enable eingeschaltet ist, aktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Create RAID

Hier können Sie ein RAID Array erstellen.

2

Create Spare Disk

Unter dieser Option können Sie die Platte aussuchen, 2

die als Backup für ein Mirror Disk Array fungieren

soll.

Critical Events in

Manche kritischen Ereignisse werden aufgelistet.

3

Log

Wenn Sie das entsprechende Feld markieren und

Enter drücken, erscheint ein Untermenü mit

detaillierten Informationen zu dem kritischen

Ereignis. Nachfolgend die Einträge der Untermenüs:

Diese drei Einträge

Date of Last Occurrence

erscheinen

Time of Last Occurrence

in jedem Untermenü

Total Count of Events/

Errors

Single Bit ECC Events

Memory Bank with Errors

Multiple Bit ECC Events

Memory Bank with Errors

Pre-Boot Events

POST ERRORS FOUND

Logging Disabled Certain Event Type Disable

Events

CRT Power Down

Diese Option schaltet wenn Enabled den Monitor ab, 2

oder CRT Sleep

wenn das System in den Stromsparmodus wechselt.

Funktioniert aber nicht mit allen Betriebssystemen

einwandfrei.

CS Sparing Enable

Hier können Sie das System auf ressourcenschonend 1

einstellen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Nur für Profis!!!

CS[5:0]# Hold

Hier können Sie die CS Hold Time festlegen.

2

Time CTL

Einstellmöglichkeiten: +.05 ns, +.1.0 ns, +1.5 ns,

und +2.0 ns. Nur für Profis!!!

CSA LAN (Giga-

Unter dieser Option können Sie den Onboard Gigabit 5

LAN)

LAN Controller konfigurieren. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

CTRL I/O address

Hier kann die I/O-Adresse des I/O-Controllers kann

3

auf verschiedene Werte eingestellt werden: 36A -

36B, 36C - 36D, 36E - 36F, 370 - 371

Current Chassis

Hier wird die Einstellung des Gehäuse-Lüfters in U/

2

FAN Speed

min angezeigt.

Current CPU /

Zeigt die aktuelle Drehzahl des CPU-/Gehäuse-/

5

POWER / SYSTEM

Netzteillüfters in U/Min. an. Es gibt keine

FAN Speed (RPM)

Einstellmöglichkeit.

Current CPU/

Zeigt die aktuelle Drehzahl des CPU-/Gehäuse-/

5

Chassis/Power

Netzteillüfters in U/Min. an. Es gibt keine

FAN Speed

Einstellmöglichkeit.

Current CPU/DDR

Diese zwei Optionen zeigen die derzeitigen

1

Clock

Taktungen von CPU und Speicher an. Es gibt keine

Einstellmöglichkeit.

Current CPU 1/2/3 Wenn denn installiert, dann können Sie die 2

Speed

Temperatur von bis zu 3 CPU-Kühlern ablesen.

Current CPU Clock

Hier wird die aktuelle Taktfrequenz der CPU

5

angezeigt. Es gibt keine Einstellmöglichkeit.

Current DDR Clock

Hier wird die aktuelle Taktfrequenz des Speichers

5

angezeigt. Es gibt keine Einstellmöglichkeit.

Current CPU Fan

Hier wird die Einstellung des CPU-Kühlers in U/min

2

Speed oder Current angezeigt.

CPUFAN Speed

Current CPU Temp. Falls das Board die Temperaturüberwachung des 2

oder Current CPU

Prozessors anbietet, wird hier die augenblickliche

Temperature

Temperatur Ihrer CPU angezeigt.

Current CPU/

Hier wird die aktuelle Geschwindigkeit des CPU/

2

Chassis Fan Speed

System-Lüfter angezeigt.

Current CAS

Diese Option steuert die Zeitverzögerung (in

5

Latency

Taktzyklen) zwischen dem Empfang eines

Lesebefehls und dem Start der Ausführung im

SDRAM.

Current CPU/

Hier wird die aktuelle Temperatur der CPU und des

2

System

Systems angezeigt.

Temperature

Current CPU1

Hier wird die Temperatur der CPU1 bzw. der CPU2

2

Temperature oder

angezeigt. Keine Einstellmöglichkeiten.

Current CPU2

Temperature oder

Current CPU1

Temp.

Current

Wenn denn installiert, dann können Sie die

2

CPUFAN1/2/3

Temperatur von bis zu 3 CPU-Kühlern ablesen.

Speed

Current DDR

Diese Option dient nur zur Anzeige und sie erscheint 2

Frequency

nur, wenn DDR DRAMs installiert sind.

Current DRAM Clock Hier wird lediglich die Taktfrequenz der installierten 5

DRAMs angezeigt. Keine Einstellmöglichkeit.

Current DRAM

Diese Option zeigt die aktuelle DRAM-Taktfrequenz

2,3

Frequency oder

an.

Current DRAM

Frequence

Current FSB

Unter dieser Option wird lediglich die aktuelle Front-

1,3

Frequency oder

Side-Bus Geschwindigkeit angezeigt.

Current FSB

Frequence

Current FSB Speed Hier wird lediglich die aktuelle FSB Geschwindigkeit 5

(QDR)

angezeigt.

Current Host Clock Unter dieser Option wird die aktuelle Host-1,2

oder Current Host

Taktfrequenz angezeigt.

(FSB) Clock

Current Language

Diese Option erlaubt es, die BIOS-Sprache

1

umzustellen. Einstellungsmöglichkeiten: English,

China (Simplified Chinese), Chinese (Traditional

Chinese), Japanese, Korea, French, German.

Current Memory

Hier wird nur die Speichertaktung angezeigt, keine

1

Clock

Einstellmöglichkeiten.

Current MEM Speed Hier wird nur die aktuelle

5

(QDR)

Arbeitsspeichergeschwindigkeit angezeigt.

Current NV Lan

Hier wird die aktuelle MAC Adresse angezeigt. Keine 5

MAC Address

Einstellmöglichkeiten.

Current Power FAN Unter dieser Option wird die Geschwindigkeit de 2

Speed oder Current Netzteillüfters in Minuten (U/min, RPM) angezeigt.

PWRFAN Speed

Current SYSFan

Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen die aktuelle

2

Speed oder Current Geschwindigkeit des an S_FAN1 angeschlossenen SYSFAN1 Speed

Systemlüfters.

Current SYSTEM

Hier wird ihnen die aktuelle Drehzahl des

2

FAN Speed

Systemlüfters angezeigt.

Current System

Falls das Mainboard Überwachungs- und

2

Temp oder Current Alarmfunktionen für die CPU-Temperatur bietet, System

kann unter dieser Option die augenblickliche

Temperature

System- bzw. Chipsatz-Temperatur angezeigt

werden.

Current TRAS

Diese Option bestimmt, wie lange RAS zum Lesen

5

aus einer und Schreiben in eine Speicherzelle

benötigt.

Current TRCD

Bei der Aktualisierung des DRAM werden Zeilen und 5

Spalten separat adressiert. Bei dieser Einstellung

können Sie den Zeitpunkt des Übergangs von RAS

(Row Address Strobe) zu CAS (Column Address

Strobe) bestimmen. Je weniger Taktzyklen Sie

wählen, desto höher ist die DRAM-Leistung.

Current TRP

Mit dieser Optioin steuern Sie die Anzahl der Zyklen

5

für RAS (Row Address Strobe), die zum Vorladen

verwendet werden. Wenn für das Vorladen vor einer

DRAM-Aktualisierung durch RAS eine nicht

ausreichende Anzahl von Taktzyklen zulässig ist,

kann die Aktualisierung unvollständig sein, und der

DRAM kann die Daten u. U. nicht halten. Diese

Option ist nur relevant, wenn synchroner DRAM im

Computer installiert ist.

Cycle Check Point

Mit dieser Option legen Sie die Zeitspanne fest die

2

für die Kontrolle der Lese- und Schreibzyklen

bestimmt ist. Einstellmöglichkeiten:

Fast

Fastest

Normal

Slow

0, 1 Wait- 0, 0 Wait-

1, 2 Wait-

-, 3 Wait-

States

States

States

States

Cylinders; Cyl;

Zylinderzahl, Einstellung oder definieren. Sie variiert alle Cylinder; Cyls; Cyln je nach BIOS-Version und Hersteller zwischen 1.024

und 16.384 Zylindern.

Cyrix 6x86/MII

Hier wird lediglich die ID des Prozessors ausgelesen

2

CPUID

und angezeigt.

Cyrix M2 ADS#

Wenn ADS# bekannt, dann Delay 1 HCLK für den

2

Delay

Cyrixx86MX. Ansonsten Disabled. Die notwendigen

Angaben finden Sie in Ihrem Handbuch.

Stand: 09.12.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: D :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

Data Cache BG Scrub

Unter dieser Option legen Sie die automatische

1

Korrektur des L2-Daten-Cache-RAM bei

Untätigkeit fest. Einstellmöglichkeiten: Disabled,

40ns, 80ns, 160ns, 320ns, 640ns, 1.28us,

2.56us, 5.12us, 10.2us, 20.5us, 41.0us, 81.9us,

163.8us, 327.7us, 655.4us, 1.31ms, 2.62ms,

5.24ms, 10.49ms, 20.97ms, 42.00ms und

84.00ms

Belassen Sie es bei den

Voreinstellungen. Siehe auch DRAM ECC Enable

Data Integrity

Non-ECC hat eine byteweise

2

Mode (Non ECC)

Datenschreibfunktion, kann aber die

Unverletzlichkeit der Daten auf der DRAM-Ebene

nicht garantieren. EC-Only bewirkt, dass die

Datenübertragungsfehler zwar angezeigt, aber

nicht korrigiert werden. Während ECC bei

hardwaremäßiger Unterstützung dazu führt, dass

Ein- und Mehr-Bitfehler angezeigt werden und

Ein-Bitfehler korrigiert werden.

Data Read 0 WS

Mit Disabled können Sie hier eine Verzögerung

2

aktivieren, während der das System beim Lesen

von Daten von der Transaktionsadresse wartet.

Data Write 0 WS

Mit Disabled können Sie hier eine Verzögerung

2

aktivieren, während der das System beim

Schreiben von Daten zu der Transaktionsadresse

wartet.

DataStrobe SlewRate

Unter dieser Option können Sie direkt die

2

(Fall)

Abfallzeit in allen AGP Daten-Strobes einstellen.

Einstellmöglichkeiten: Slowest, Slow, Fast und

Fastest

DataStrobe SlewRate

Unter dieser Option können Sie direkt die

2

(Rise)

Anstiegszeit in allen AGP Daten-Strobes

einstellen. Einstellmöglichkeiten: Slowest, Slow,

Fast und Fastest

Date (of month)

Hier können Sie im Menü RTC Alarm Resume den 2

Zeitpunkt einstellen zu dem das System

hochfährt. Stellen Sie hier "0" ein, fährt das

System täglich hoch.

Date

Einstellung von Datum und Zeit nach dem

alle

internationalen Standard. Man kann das Datum

auch über das Betriebssystem oder von der DOS

Ebene aus mit dem Befehl: Date ändern.

Date

Diese Option im Power Management erlaubt es

2

ein Datum zwischen 1 und 31 festzulegen an

welchem das System geweckt wird.

Daten Strength Strobes Unter dieser Option können Sie direkt die 2

Transistorlaufstärke aller AGP-Daten-Strobes

eingeben und zwar von 0000 (am schwächsten)

bis 00FF (am stärksten)

Day of Month Alarm

Falls Sie einen SIS5597-Chipsatz auf Ihrem

2

Board installiert haben, dann können Sie unter

dieser Option ein Datum für die Alarmfunktion

eingeben.

Daylight Saving

Wer diese Funktion in seinem Setup hat, sollte

2

sie am besten deaktivieren, da sie für die USA

bestimmt ist und die Sommer- und

Winterzeitumschaltung vornimmt.

DBI Output for AGP

Wenn Sie diese Option Enabled haben erreichen 5

Trans.

Sie ein stabileres System in Bezug auf den

Datentransfer von und zur AGP Karte. Die

Voreinstellung ist Enabled.

DC Fan Voltage High/

Hier können Sie den Ober- und Untergrenzwert

5

Low

der Spannung, die der Lüfter erhalten kann,

einstellen. Hinweis: Der Wert für den oberen

Grenzwert muss über dem Wert für den unteren

Grenzwert liegen.

DCLK Feedback Delay

Hierbei handelt es sich um das Feedbacksignal

2

von der Northbridge über DCLK zur Erkennung

des DRAM-Modultakts. Diese Option beeinflusst

die Stabilität des DRAM-Moduls. Empfohlene

Einstellung 0, mögliche Einstellungen: 0 ps, 120

ps, 240 ps, 480 ps, 600 ps, 720 ps und 840 ps

DCLK Output Delay

Unter dieser Option können Sie die Verzögerung 2

für das DCLK-Ausgangssignal einstellen. Die

Northbridge sendet dieses Signal an den

Taktpuffer des DRAM-Moduls, worauf der

Taktpuffer ein Signal zur Northbridge sendet.

Einstellmöglichkeiten: 0ps, 150ps, 300ps, 450ps,

600ps, 750ps, 900ps und 1050ps Voreinstellung

ist 0ps.

DCLKI/O Timing oder

Auswahlmöglichkeiten: 0 ns, 0,5 ns, 1 ns, Auto

2

DCLKI/DCLKO Timing

Sie sollten die Einstellung auf dem

werksseitigen Wert belassen.

DDR_1T/2T_Item

Unter dieser Option können Sie die

2

Speichedressierung von DDR-RAM um einen

Taktzyklus beschleunigen.

Wenn Sie 1T CMD

einstellen, sollte Bank Interleave auf 4 Banks

stehen, damit ein Erfolg (ca. 5%

Leistungssteigerung) zu sehen ist.

DDR 1T Command

Diese Option sorgt dafür, dass das DDR-

2

Steuersignal in der Geschwindigkeit 1T

ausgeführt wird, um die Leistung zu steigern

(Enabled), oder deaktiviert (Disabled) es.

DDR CLK/CS

Unter dieser Option befinden sich de

2

Configuration

Einstellmöglichkeiten der DDR Takt/Chip Select

Configuration. Einstellmöglichkeit: Auto

(empfohlen) oder Manual

Clk Rise SlewRate

Clk Fall SlewRate

Clk P Drive Strength (Clocks P Transistor Drive

Strength)

Clk P Drive Strength (Clocks P Transistor Drive

Strength)

DDR CMD Configuration Hinter diesem Auswahlmenü stecken vier weitere 2

Optionen. Einstellmöglichkeiten: Auto

(empfohlen) oder Manual

CMD Rising Edge SlewRate (Command Rising

Edge Slew-Rate)

CMD Falling Edge SlewRate (Command Falling

Edge Slew-Rate)

CMD N Drive Strength (Command N Driver

Strength)

Clk P Drive Strength (Clocks P Transistor Drive

Strength)

DDR Clock Skew

Sie können unter dieser Option den DDR-

1

Taktversatz auswählen. Einstellmöglichkeiten:

Auto, Advanced 150ps (Picosekunde),

Advanced300ps, Advanced 450ps, Advanced

600ps, Advanced 750ps, Advanced 900ps, Delay

150ps, Delay 300ps, Delay 450ps, Delay 600ps,

Delay 750ps und Delay 900ps. Verstellen Sie

die Default Einstellung nur wenn Sie sich absolut

sicher sind.

DDR DQS Input Delay

Für diese Auswahlmenü stehen zwei Optionen

1

zur Verfügung: Auto oder Manual (öffnet die

Verfügbarkeit von Input Delay Value.

DDR DQS Input Delay

Mit dieser Option können Sie die Verzögerung

5

Value

des Dateneingangs-Strobes im Speicher

einstellen. In diesem Abschnitt können Sie die

Hex-Zahl eingeben. Verstellen Sie die Default

Einstellung nur wenn Sie sich absolut sicher sind.

DDR DQS Output Delay

Für diese Auswahlmenü stehen zwei Optionen

1

zur Verfügung: Auto oder Manual (öffnet die

Verfügbarkeit von Output Delay Value.

DDR DQS Output Delay Mit dieser Option können Sie die Verzögerung 5

Value

des Datenausgang-Strobes im Speicher

einstellen. In diesem Abschnitt können Sie die

Hex-Zahl eingeben. Verstellen Sie die Default

Einstellung nur wenn Sie sich absolut sicher sind.

DDR DRAM Clock

Unter dieser Option wird die Frequenz für die

2

DDR SDRAM DIMMs eingestellt. Bieten diese SPD

(Serial Presence Detect), dann können Sie hier

SPD einstellen. Ansonsten wählen Sie die für ihre

Module zuständige Frequenz zwischen 200, 266,

33 oder 400 MHz. Beachten Sie die Angaben

des Herstellers.

DDR Memory Voltage

Unter dieser Option können Sie die Spannung für 2

die DDR SDRAM DIMMs verändern.

Einstellmöglichkeiten: Default, +0.07V, +0.14V,

und +0.21V Verstellen Sie die Default

Einstellung nur wenn Sie sich absolut sicher sind.

DDR Power

Unter dieser Option können Sie die DDR-

1

Voltage

Spannung nachstellen und damit kann die DDR-

Geschwindigkeit erhöht werden. Änderungen an

dieser Einstellung können allerdings ein

Instabilitätsproblem verursachen. Eine

langfristige Änderung der DDR-Spannung ist

daher NICHT zu empfehlen.

DDR RAS

Unter dieser Option stellen Sie die SDR/DDR

Precharge Time

SDRAM RAS Prechargezeit ein. Es kann die

SDRAM-Precharge auf die ACT Befehlszeit

einstellen. tRP Timingwert (Prechargezeit, das ist

die zeit vom Precharge-Befehl bis zur erneuten

Aktivierungsmöglichkeit). Einstellmöglichkeiten:

2T, 3T und 4T

DDR RAS to CAS Delay

Hier können Sie die SDR/DDR SDRAM RAS to

1

(tRCD)

CAS-Verzögerung einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 2T, 3T und 4T. (tRCD

Timingwert= RAS to CAS-LAtenz + Lese/

Schreibbefehls-Verzögerung.)

DDR Reference Voltage

Unter dieser Option wird die Spannung für die

2,5

DDR SDRAM DIMMs eingestellt.

Einstellmöglichkeiten: 2.9V, 2.7V, 2.6V, 2.5V,

Auto Beachten Sie die Vorschriften für ihre

Speichermodule. Haben Sie den Speicher

hochgetaktet, braucht er mehr Strom. So

versorgen Sie den Arbeitsspeicher mit der

richtigen Spannung. Erhöhen Sie die Spannung

in Stufen von 0,1 Volt. Eine Änderung ist

allerdings nur dann sinnvoll, wenn Sie beim

Verringern der verschiedenen Latenzen oder

beim Erhöhen der Speicherfrequenz

Stabilitätsprobleme bemerken.

DDR Ref Voltage

Unter dieser Option können Sie die

5

Referenzspannung der DRAM Slots wählen, um

deren Konformität zu verbessern.

DDR SDRAM Voltage

Hier können Sie die Spannung für den DRAM

5

Speicher festlegen.

DDR Vcore (V)

Diese Option dient zur Anpassung der Spannung 1

des DDR (DDR Vcore) um die Taktrate anpassen

zu können. Diese Einstellung zu modifizieren

kann zu einem instabilen System führen; es wird

nicht empfohlen von den Werkseinstellungen

langfristig abzuweichen.

DDR Voltage (V) oder

Diese Option dient der Anpassung der DDR-

1,2

DDR Voltage Control

Spannung zur Erhöhung der DDR-Rate. Eine

Modifizierung der Einstellung kann zu einer

System-Instabilität führen. Daher wird nicht

empfohlen, die DDR Vcore über lange Zeit zu

ändern.

DDR Write Recovery

Unter dieser Option können die SDR/DDR

1

Time

SDRAM-Write Recovery-Zeit einstellen. Dabei

wird die Anzahl der Taktzyklen die zwischen der

letzen gültigen Schreiboperation und dem

nächsten Lesebefehl auftreten. Wenn Sie die

Option auf 1T stellen, so entspricht die tWTR-

Dauer einem Taktzyklus.

DDR/AGP Power

Dieser Menüpunkt dient dazu, die DDR/AGP-

1

Voltage

Spannung nachzustellen, um die DDR/AGP-Rate

zu erhöhen. Eine Modifizierung der Einstellung

kann zu einem instabilen System führen.

Eine Änderung der DDR/AGP-Kernspannung

für den langfristigen Gebrauch ist daher nicht zu

empfehlen.

DDR1, 2, 3

Hier wird angezeigt mit welchen

1

Speichermodulen die Bank/Bänke bestückt sind.

DDR2 Channel A Ref

Unter dieser Option legt man die DDR2

5

Voltage

Controller/Channel A Ref-Spannung (Referenz-

Spannung) fest. Einstellmöglichkeiten: Auto,

DDR2 Vol/2, DDR2 Vol/2-100mV, DDR2 Vol/2+

50mV, DDR2 Vol/2+100mV, DDR2 Vol/2

+150mV. Die Einstellmöglichkeiten variieren von

Board zu Board.

Veränderungen sollten mit

größter Vorsicht vorgenommen werden.

DDR2 Channel B Ref

Unter dieser Option legt man die DDR2

5

Voltage

Controller/Channel B Ref-Spannung (Referenz-

Spannung) fest. Einstellmöglichkeiten: Auto,

DDR2 Vol/2, DDR2 Vol/2-100mV, DDR2 Vol/2+

50mV, DDR2 Vol/2+100mV, DDR2 Vol/2

+150mV. Die Einstellmöglichkeiten variieren von

Board zu Board.

Veränderungen sollten mit

größter Vorsicht vorgenommen werden.

DDR2 Controller Ref

Unter dieser Option legt man die DDR2

5

Voltage

Controller Ref -Spannung (Referenz-Spannung)

fest. Einstellmöglichkeiten: Auto, DDR2 Vol/2,

DDR2 Vol/2- 50mV, DDR2 Vol/2-100mV, DDR2

Vol/2-150mV, DDR2 Vol/2+ 50mV, DDR2 Vol/2

+100mV, DDR2 Vol/2+150mV. Die

Einstellmöglichkeiten variieren von Board zu

Board.

Veränderungen sollten mit größter

Vorsicht vorgenommen werden.

DDR2 Termination

Unter dieser Option können Sie die DDR2

5

Voltage

Abschlußspannung festlegen.

Einstellmöglichkeiten: 0.5xDDR2 Voltage, 0.6x

DDR2 Voltage.

Beachten Sie die technischen

Angaben.

DDR2 Voltage Control

Unter dieser Option können Sie die DDR2

5

Betriebsspannung festlegen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1.00V, 1.825V,

1.850V ~ 2.500V

Beachten Sie die

technischen Angaben.

Decoupled Refresh

Hier wird bestimmt, dass die regelmäßige

2

Auffrischung der Speichersteine von Zugriffen

der CPU getrennt wird. Dadurch gibt es beim

Lesen oder Schreiben des Speichers keine

Wartepausen mehr.

Default

Hier können Sie auf einfache Weise gleichzeitig

1

alle Menüs und Funktionen ändern.

Einstellungen: Original (hier kommen Sie zur

Eingangseinstellung zurück), Optimal (Das BIOS

wählt sich die Werte aus die auf Grund des POST

relevant sind. Nach dieser Wahl sollten Sie alle

Einstellungen überprüfen, dies gilt vor allem für

die Änderungen im PnP and PCI Setup, da

eventuell Probleme mit der Hardware auftauchen

können), Fail-Safe (mit dieser Einstellung wird

Sicherheit und nicht Tempo aktiviert, dies gilt

vor allen Dingen für die Hardware).

Default Primary Video

Unter dieser Option können Sie einstellen ob die 1

eventuell vorhandene AGP- oder die PCI-

Grafikkarte als erste angesprochene Grafikkarte

verwendet wird.

Delay 4 Sec.

Halten Sie den Netzschalter länger als 4

5

Sekunden gedrückt, um das System

auszuschalten. Dies hindert das System am

Abschalten, wenn der Netzschalter unabsichtlich

gedrückt wird.

Delay DRAM Read Latch Unter dieser Option können Sie die Signalstärke 2

des DRAM steigern. Damit wird die Kompatibilität

der DRAM-Module erhöht. Einstellmöglichkeiten:

Auto, No Delay, 0.5ns, 1.0ns, 1.5ns

Delay Before Keys

Hier wird der Wert eingestellt, ab wann eine

4

Repeat

Taste als dauergedrückt angesehen wird. Die

Einstellung 30 Chars/sec und 250 ms Delay sind

optimal.

Delay For HDD (Sec)

Hier stellt man die Verzögerung ein, auf die das

2

BIOS auf die Bereitschaft der SCSI-Festplatte

wartet. Einstellungen: von 0 bis 15 Sekunden

Delay for SCSI

Hier können Sie einstellen wie lange die

2

automatische Geräte-Erkennung warten soll, bis

das gerät als nicht existent angesehen wird. Bei

IDE oder SCSI Geräten kann es sein das die

Initialisierung zu lang dauert und sie nicht

erkannt werden.

Setzen Sie hier den Wert

hoch an.

Delay for SCSI/HDD

Sie können unter dieser Option in Sekunden die

2

Verzögerung einstellen, welche das BIOS auf die

Bereitschaft der SCSI-Festplatte wartet.

Einstellmöglichkeiten: 0 bis 60 Sekunden

Delay IDE Initial oder

Diese Option erlaubt, wenn Enabled, dem BIOS

2, 5

Delay IDE Initial (Secs) die Unterstützung einiger älterer oder besonderer IDE-Geräte, indem es diese

Verzögerungszeit verlängert. Ein größerer Wert

bringt mehr Verzögerungszeit für das Gerät, das

initialisiert und für die Aktivierung vorbereitet

wird.

Delay Prior to Thermal

Hier stehen folgende Optionen zur Auswahl: 4, 8, 2

16 und 32 Minuten. Diese Option ist nur gültig

für Systeme mit 0.13µ Intel Pentium 4

Prozessoren mit 512KB L2 Cache. Diese

Prozessoren kommen mit einem Thermalen

Monitor, der aus einem thermalen Sensor und

einem thermalen Regelkreis (TCC) besteht.

Wenn der thermale Sensor bemerkt, dass der

Prozessor seine maximale sichere

Arbeitstemperatur erreicht hat, wird der TCC

aktiviert und die Taktung wird auf 50-70%

herunter gefahren. Verwenden Sie hier den

niedrigsten Wert, ausser der PC schaltet sich

öfters wegen Hitzeproblemen ab. Dann sollten

Sie den Wert erhöhen.

Delay Thermal Mode

Unter dieser Option können Sie die Zeitdauer

2

Time

festlegen, nach der das System die CPU zum

Betrieb mit 50 Prozent Auslastung zwingt, wenn

die maximale Betriebstemperatur der CPU

überschritten wird. Hierdurch werden sowohl die

CPU als auch die Systemplatine gegen

Überhitzung geschützt, um eine betriebssichere

Umgebung für die Arbeit mit dem Computer zu

gewährleisten. Damit Sie diese Funktion nutzen

können, muss im BIOS-Untermenü "Advanced

BIOS Features" (Erweiterte BIOS-Funktionen)

das Feld "Auto Thermal Control" (Automatische

Temperaturkontrolle) aktiviert sein.

Delayed PCI

Hier wird der 32-Bit-Schreib-Puffer, der als eine

1,2

Transaction oder

Art Cache bei PCI Transfers fungiert, aktiviert/

Delayed Transaction

deaktiviert. Um volle Kompatibilität mit PCI-1.2

zu erreichen, sollten Sie diese Option

eingeschaltet haben. Dadurch werden die PCI-

Zugriffe beschleunigt. Nur wenn eine ältere

Steckkarte Probleme macht, sollten Sie diese

Option ausschalten. Die Aktivierung kann bei

neuen Soundkarten (z.B. Creative Labs

Soundblaster AWE64-Value (ISA) ) zu Problemen

führen. Wenn Sie mit ISA-Karten arbeiten auf

Enabled stellen

Delayed PWROK Signal

Sollte es zu Problemen bei der Stromversorgung 5

des Motherboards beim booten kommen, so

können Sie hier Veränderungen zur ANpassung

vornehmen. Einstell-Optionen: 400ms (Stadard),

300ms, 200ms, 100ms, Disabled. Belassen Sie

es bei der Voreinstellung und verwenden Sie die

Option wirklich nur bei Problemen.

Delete RAID

Mit dieser Option können Sie ein RAID-Array auf 2

der IDE RAID-Controllerkarte entfernen. Alle

auf der Festplatte gespeicherten Daten incl.

Partitionskonfiguration gehen verloren und

werden gelöscht.

Detect Boot Virus by

Unter dieser Option wird eingestellt ob der Boot-

1

Trend

Sektor der ersten Festplatte auf Viren untersucht

wird (Enabled) oder nicht (Disabled).

Detect CD

Hier kann man wenn das ASUS Music Alarm

1

Untermenü aktiviert ist,die Eingabetaste drücken

um nach der CD Titelnummer zu suchen.

Detecting Device Time

Haben Sie die Option ITE8211F Controller

1

aktiviert, so können Sie hier die Erkennungszeit

für angeschlossene Geräte an IDE RAID

Anschlüssen einstellen. Einstellmöglichkeiten:

Standard Mode und Quick Mode.

Device 0 (Primary

Bei dieser Option können Sie die Überwachung

1

Master IDE) oder

der einzelnen Komponenten sowie deren IRQs

Device 1 (Primary

einstellen, wenn sich das System im

Slave IDE)

Energiesparmodus befindet. Einstellungen:

Monitor überwacht Aktivitäten, Ignore weckt den

Rechner nicht auf.

Device 2 (Secondary

Bei dieser Option können Sie die Überwachung

1

Master IDE) oder Device der einzelnen Komponenten sowie deren IRQs 3 (Secondary Slave IDE) einstellen, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet. Einstellungen:

Monitor überwacht Aktivitäten, Ignore weckt den

Rechner nicht auf.

Device 6 (Serial Port1) Bei dieser Option können Sie die Überwachung 1

oder Device 7 (Serial

der einzelnen Komponenten sowie deren IRQs

Port2)

einstellen, wenn sich das System im

Energiesparmodus befindet. Einstellungen:

Monitor überwacht Aktivitäten, Ignore weckt den

Rechner nicht auf.

Device 8 (Parallel Port) Bei dieser Option können Sie die Überwachung 1

der einzelnen Komponenten sowie deren IRQs

einstellen, wenn sich das System im

Energiesparmodus befindet. Einstellungen:

Monitor überwacht Aktivitäten, Ignore weckt den

Rechner nicht auf.

Device Selections

In diesem Menü können spezifische Einstellungen 2

SYMBIOS SCSI BIOS

für einzelne am ausgewählten Adapter

angeschlossene Geräte eingesehen und geändert

werden.

Device Setup

Wenn Sie in diesem Menü ein bestimmtes Gerät 2

SYMBIOS SCSI BIOS

auswählen, wird das Gerätekonfigurationsmenü

angezeigt. Die Optionen in diesem Menü wirken

sich auf einzelne am gewählten Hostadapter

angeschlossenen Geräte aus. Nach Änderungen,

die in diesem Menü vorgenommen wurden, ist

beim Beenden des SCSI-Konfigurations-

Programms ein Neustart des Computers

erforderlich.

DH Feature

Auswahlmenü des BIOS z.B. für EZ Backup

1

DHCP

Unter dieser Option legen Sie , ob die DHCP-

2

Unterstützung für den BMC eingeschaltet

(Enabled) oder ausgeschaltet (Disabled) wird.

Über das DHCP (Dynamic Host Configuration

Protocol) Netzwerk-Protokoll kann sich der BMC

automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-

Server im Netzwerk zuweisen lassen. Eine

manuelle Eingabe unter Local IP Adress ist dann

nicht mehr erforderlich.

Diagnostic screen

Hier können Sie einstellen ob beim Systemstart

3

erweiterte Informationen oder nur ein Logo

gezeigt wird. Einstellmöglichkeiten: Enabled

(erweiterte Infos), Disabled (Logo).

Diagnostic System

Hier wird festgelegt, was nach Ablauf der unter

2

Boot Retry Counter eingestellten Anzahl an

Systemneustarts geschehen soll.

Einstellmöglichkeiten:

Enabled: Vom 1. IDE-Festplattenlaufwerk wird

das Test- und Diagnosesystem gestartet.

Disabled: Das Test- und Diagnosesystem wird

nicht gestartet, obwohl ein IDE

Festplattenlaufwerk mit dem Test- und

Diagnosesystem im System eingebaut ist.

Disk Not Installed: Ein IDE-Festplattenlaufwerk

mit dem Test- und Diagnosesystem ist im

System nicht eingebaut.

Remote Image Disk: Das Test- und

Diagnoseverfahren wird von einem über den

Diagnoseprozessor verbundenen Disk-Image

gestartet.

Diagnostic System

Hier legen Sie fest, was nach Ablauf unter Boot

3

Retry Counter eingestellten Systemneustarts

passieren soll. Einstellmöglichkeiten: Enabled

(von der 1.IDE-Festplatte wird das

Diagnosesystem gestartet), Disabled (das

Diagnosesystem wird nicht gestartet), Disk Not

Installed (es ist kein IDE-LW mit dem

Diagnoseprogramm installiert).

Differential Current

Mit dieser Option können Sie den

2

Strommultiplikator des CPU-Takts einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 4x, 6x, 5x und 7x

DIMM Interleave

Unter dieser Option haben Sie zwei

2

Setting

Einstellmöglichkeiten: Auto oder Disabled. haben

Sie Stabilitätsprobleme versuchen Sie es mit

Disabled, ansonsten belassen Sie es auf Auto.

DIMM OverVoltage

Diese Option dient zur Beeinflussung der DIMM - 5

Control

Spannung. Einstellmöglichkeiten: Normal,

+0.1V~+0.3V Verstellen Sie nichts ohne sich

im Handbuch informiert zu haben.

DIMM 1 oder DIMM 2

Unter dieser Option kann man eintragen, mit

2

oder DIMM 3 EDO/

welchen Speicherchips die einzelnen Bänke

SDRAM Timing

bestückt sind. Einstellungen: Auto oder je nach

Wert manuell

DIMM Pair 0 oder DIMM Hier wird der automatisch erkannte 2

Pair 1 oder DIMM Pair 2 Systemspeicher angezeigt.

DIMM Voltage oder

Diese Option dient zur Beeinflussung der DIMM - 1,2,5

DIMM Voltage

Spannung. Es gibt diverse Einstellmöglichkeiten,

Regulator oder DIMM

so z.B. 2.5V; 2.6V; 2.7V; 2.8V. Verstellen Sie

Voltage Control oder

nichts ohne sich im Handbuch informiert zu

DIMM Voltage Select

haben.

DIMM1&2 CMD Drive

Unter dieser Option können Sie die Drive

2

Strength (Performance) der Speicherdaten

einstellen. Eingabemöglichkeiten im HEX-Format

zwischen 0000 und 00FF. Wenn Sie viel DDR

SDRAM DIMM installiert haben, können Sie

höhere Werte eingeben. Diese Option gilt nur für

DIMM 1 und 2

DIMM1-4 CMD Drive

Unter dieser Option können Sie die DIMM1-4-

2

Control

Befehls-Drive Strenght entweder automatisch

oder manuell steuern. Einstellmöglichkeiten:

AUTO, Manual

DIMM3&4 CMD Drive

Unter dieser Option können Sie die Drive

2

Strength (Performance) der Speicherdaten

einstellen. Eingabemöglichkeiten im HEX-Format

zwischen 0000 und 00FF. Wenn Sie viel DDR

SDRAM DIMM installiert haben, können Sie

höhere Werte eingeben. Diese Option gilt nur für

DIMM 3 und 4

DIMMOver Voltage

Unter dieser Option können Sie ihren DRAM

2

Control

Speicher übertakten. Einstellmöglichkeiten:

AUTO (Es wird die Spannung verwendet die vom

Speicher benötigt wird.), +0.1V~+0.3V (Sie

können hier zwischen 2.6V~2.8V variieren).

Dirty PIN Selection

Haben Sie unter der Option Tag/Dirty Implement 2

die Einstellung Combine gewählt, dann können

Sie hier festlegen ob der Dirty-PIN bidirektional

oder nur für den Input benutzt wird.

Disable Shadow

Damit kann ein bestimmter Adressbereich von

1

Memory Base

der Spiegelung in den Systemspeicher

ausgeschlossen werden. Je nachdem welcher

bereich gesperrt wird, kann das Kopieren der

ROM-Dateien verhindert werden. Der System-

ROM Speicherbereich kann nicht gesperrt

werden.

Speicheradresse

Shadow

Größe

ROM

Bereich

genutzt als

C000 - C3FF

Video-ROM

16KB

XC400 - C7FF

Video-ROM

16KB

C800 - CBFF

Adapter-ROM 16KB

CC00 - CFFF

Adapter-ROM 16KB

D000 - D3FF

Adapter-ROM 16KB

D400 - D7FF

Adapter-ROM 16KB

D800 - DBFF

Adapter-ROM 16KB

DC00 - DFFF

Adapter-ROM 64KB

F000 - FFFF

System-ROM 64KB

Disable Shadow

Diese Funktion steht im Zusammenhang mit

1

Memory Size

Disable Shadow Memory Base. Es kann je nach

eingestellter Anfangsadresse ein Bereich von 16,

32, 48 oder 64 KB ab dieser Adresse eingestellt

werden. Standard ist Disabled.

Disable Unused PCI

Unter dieser Option deaktivieren Sie den Takt

5

Clock

des nicht genutzten PCI-Steckplatzes. Haben Sie

YES eingestellt, werden keine weiteren Signale

an diesen PCI-Steckplatz gesendet. Bei NO

werden immer Signale an den PCI-Steckplatz

geschickt. Sie sollten NO einstellen, wenn die

karte in diesem Slot nicht automatisch erkannt

wird und damit Fehlfunktionen erzeugt werden.

Discard Changes & Exit Wenn Sie im BIOS etwas eingestellt heben, 3

oder Discard Changes

dieses aber wieder verwerfen wollen, dann rufen

sie diese Option auf. damit bleibt das BIOS im

alten Zustand.

Discard Timer Mode

Bei dieser Option handelt es sich um eine

2

Einstellung für die Burst-Übertragung für PCI

Steckkarten. Sie ermöglicht die Verkürzung der

Verzögerungszeit für die Wiederaufnahme einer

zuvor abgebrochenen Burst-Übertragung.

Einstellmöglichkeiten: 1024 clocks: Standard

Verzögerung. 128 clocks: Sehr kurze

Verzögerung.

Disconnect

SCSI-Geräte können die Verbindung zum Bus

2

SYMBIOS SCSI BIOS

während einer Datenübertragung unterbrechen.

Über diese Option wird dem Hostadapter

mitgeteilt, ob dem betreffenden Gerät ein

Disconnect gestattet wird. Bei einigen (meist

neueren) Geräten wird die

Arbeitsgeschwindigkeit erhöht, wenn die

Disconnect-Funktion aktiviert ist (Einstellung

On). Andere (meist ältere) Geräte, arbeiten

schneller, wenn die Funktion deaktiviert ist

(Einstellung Off).

Disk Drive Control

Mit der Option der Laufwerksteuerung läßt sich

2

die Systemstartfunktion eines Festplatten- oder

Diskettenlaufwerks steuern, um das Laden von

Betriebssystemen oder anderen Programmen

von einem bestimmten Laufwerk zu verhindern,

während die anderen Laufwerke weiterhin

betriebsfähig bleiben (ist nur unter DOS

möglich).

Floppy Drive (Diskettenlaufwerk)

Einstellung

Beschreibung

Normal

Diskettenlaufwerk

funktioniert normal

Write Protect All

Deaktiviert Schreibfunktion

Sectors

auf allen Sektoren

Write Protect Boot Deaktiviert Schreibfunktion

Sector

nur auf dem Boot Sektor

Hard Disk Drive (Festplatte)

Einstellung

Beschreibung

Normal

Festplatte funktioniert

normal

Write Protect All

Deaktiviert Schreibfunktion

Sectors

auf allen Sektoren

Write Protect Boot Deaktiviert Schreibfunktion

Sector

nur auf dem Boot Sektor

Diskette A: oder

Hier werden die Merkmale des Diskettenlaufwerk 3

Diskette B:

eingestellt.

Diskette Access

Hier wählt man den Zugriff auf das Disketten-LW 3

aus. Entweder hat der Verwalter oder der

Benutzer Zugriffsrecht.

Diskette Boot Device

Hier legen Sie fest welches Diskettenlaufwerk

3

nach den Systemdateien durchsucht werden soll.

Einstellmöglichkeiten: Standard, Diskette, 120M /

ZIP (nur wenn installiert).

Diskette Controller

Haben Sie die Option Enabled, ist der

3

Diskettenlaufwerks-Controller aktiviert und IRQ6

belegt. Unter Disabled ist der Diskettenlaufwerks-

Controller ausgeschaltet und IRQ6 ist frei.

Diskette Write

Wenn Sie diese Option auf Disabled stellen,

3

können Sie das Schreiben auf Diskette

verhindern.

Diskette/CD ROM-Lock

Um einen Systemstart vom Diskettenlaufwerk/

2

CDROM Laufwerk zu verhindern aktivieren Sie

den Schutz, wenn Sie im Menü Security für

System Load den Eintrag Diskette/CDROM-Lock

wählen.

Display

Sie können 12-/24-Stunden Uhrzeit auswählen.

2

Empfehlenswert ist die internationale Einstellung.

Display

Beim Display handelt es sich um ein Gerät auf

3

dem beim Booten des Systems die

Eingabeaufforderung des Betriebssystems

erscheint.

Einstellung

Inhalt

Auto (Standard) wenn ein externer Monitor

angeschlossen ist, wird dieser

verwendet, andernfalls das

LCD-Display.

LCD

Vom System wird das LCD-

Display ausgewählt, auch

wenn ein externer Monitor

angeschlossen ist.

Both

Vom System werden beide,

LCD und externer Monitor

ausgewählt. Das klappt aber

nur bei einem monochromen

LCD.

Display Add-On ROM

Diese Option stellt Bildschirmmeldungen von

1

Messages

optionalen ROMs (z.B. Grafikkarten) zur

Verfügung. Wenn Sie dies nicht wollen stellen Sie

No ein.

Display Activity

Hier können Sie für das Power Management

1

einstellen das Bildschirmaktivitäten ignoriert

werden oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Ignore

Bildschirmaktivität ignorieren und Monitor

Bildschirmaktivität überwachen

Display Activity, IRQ

Bei dieser Option können Sie mit der Einstellung 1

3/4/5

Monitor (IRQ 3,4,7,14) festlegen, das der

/7/9/10 /11/13/14/15 Zeitpunkt zum Erreichen des Standby-Modus erst dann aktiviert wird, wenn keine Aktivitäten

mehr auf dem Monitor stattfinden. Mit Ignore

(IRQ 5,9,10,11,13,15) werden Monitoraktivitäten

ignoriert.

Display Always On

Wenn Heuristic Power Management Mode

3

aktiviert ist, können Sie hier festlegen, ob die

Bildschirmanzeige dauerhaft eingeschaltet ist

oder nach einer bestimmten Zeit der Bildschirm

dunkel geschaltet wird. Disabled (Die

Bildschirmanzeige ist nicht dauerhaft

eingeschaltet.), Enabled (Die Bildschirmanzeige

ist dauerhaft eingeschaltet.). Diese Einstellung

wird nur ab Windows 95 unterstützt.

Display BIOS POST

Mit Yes werden die Standardmeldungen beim

1

Message

POST auf dem Screen angezeigt und mit No

unterbleiben diese Meldungen.

Display Cache

Diese Option steht nur zur Verfügung wenn Sie

2

das AGB Inline Memory Module (AIMM)

verwenden und die Onboard VGA Enabled ist. Sie

müssen die Option aktivieren, damit die im

Zusammenhang mit Display Cache stehenden

Optionen angezeigt werden.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Display Cache CAS

Diese Option steht nur zur Verfügung wenn Sie

2

Latency (DCCAS)

das AGB Inline Memory Module (AIMM)

verwenden und die Onboard VGA Enabled ist.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Display Cache

Hier können Sie die Geschwindigkeit für Ihren

2

Frequency

Speicher einstellen. Wenn die Speichermodule

allerdings die gewählte Geschwindigkeit nicht

unterstützen, dann kann es zu Fehlern beim

booten bzw. zu Datenverlusten kommen.

Einstellmöglichkeiten: 100 MHz und 133 MHz.

Display Cache Paging

Diese Option steht nur zur Verfügung wenn Sie

2

Mode

das AGB Inline Memory Module (AIMM)

verwenden und die Onboard VGA Enabled ist.

Einstellmöglichkeiten: Page Open Mode, Page

Close Mode

Display Device oder

Unter dieser Option legen Sie das Gerät für die

3

Display Device Selection Bildschirmausgabe fest. Einstellmöglichkeiten: Monitor & LCD oder LCD&CRT

(Bildschirmausgabe am Bildschirm des Notebook

und am externen Bildschirm.), Monitor

( Bildschirmausgabe erfolgt am externen

Bildschirm.), LCD oder LCD only

( Bildschirmausgabe erfolgt am Bildschirm des

Notebook.), CTR (Bildschirmausgabe erfolgt am

externen Bildschirm). CTR only wird aktiviert,

wenn der Laptop an der Docking Station

angeschlossen ist.

Display Device Priority

Unter dieser Option legen Sie die Priorität der

2

mit dem PC verbundenen Bildschirme fest.

Einstellmöglichkeiten:(CRT, Flat Panel, TV Out),

(Flat Panel, CRT, TV Out), (CRT, TV Out, Flat

Panel), (Flat Panel, TV Out, CRT), (TV Out, Flat

Panel, CRT).

Display Cache RAS

Diese Option steht nur zur Verfügung wenn Sie

2

Precharge Time

das AGB Inline Memory Module (AIMM)

verwenden und die Onboard VGA Enabled ist.

Einstellmöglichkeiten: 2T, 3T, Display Cache

Cycle Time (Tras, Trc), 5T und 8T.

Display Cache RAS to

Diese Option steht nur zur Verfügung wenn Sie

2

CAS Delay (Determined das AGB Inline Memory Module (AIMM) by DCCAS)

verwenden und die Onboard VGA Enabled ist.

Mit der Einstellung Determined by DCCAS hat

diese Option die gleiche Konfiguration wie Displa

Cach Latency (DCCAS) Einstellmöglichkeiten: 2T,

Determined by DCCAS.

Display Cache Window

Gibt die maximale Größe des Adressfensters an, 1

Size

das dem Grafikzwischenspeicher zugeordnet

wird. Es besteht die Wahl zwischen einer

Fenstergröße von 32MB oder 64 MB.

Display Card Priority

Hier können Sie einstellen ob die PCI Grafikkarte 2

benutzt wird oder ob Sie die AGP Grafikkarte

verwenden wollen. Einstellmöglichkeiten: PCI

Slot und AGP

Display Expansion

Diese Option muss aktiviert werden, wenn

3

externe Geräte zum Grafiksystem des Notebooks

addiert werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Display Format

Unter dieser Option können nach Wunsch

3

entweder nach amerikanischen oder

internationalen Standard die Uhrzeit und das

Datum eingestellt werden.

Display Format

Hier kann man die Zeit und das Datum nach dem 4

amerikanischen oder internationalen Standard

einstellen

Display Full Screen Logo Unter dieser Option können Sie einstellen ob das 5

BIOS mit einem Full Screen Logo startet.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Display Mode

Unter dieser Option legen Sie die Schriftbreite im 3

Grafikmodus fest. Einstellmöglichkeiten:

Standard (Normale Schrift.), Extended

(Gedehnte Schrift.).

Display Mode SYMBIOS SCSI

Hier wird festgelegt, welche Daten über die

2

BIOS

Hostadapter und die SCSI-Geräte während des

Hochfahrens auf dem Bildschirm angezeigt

werden: verbose ( Ausführliche Datenanzeige),

terse ( Kompakte Datenanzeige zur

Beschleunigung des Bootvorgangs).

Display Mode at Add-On Diese Option wird benutzt, um den 1

ROM Init

Anzeigemodus festzulegen, wenn während des

POST ein optionaler ROM initialisiert wird. In der

Einstellung Force BIOS wird der vom AMI BIOS

verwendete Anzeigemodus benutzt. Wählen Sie

Keep Current, wenn Sie den Anzeigemodus des

optionalen ROM benutzen wollen.

Display OPROM Message Haben Sie diese Option aktiviert, werden beim 3

ersten Start nach der Installation einer

Grafikkarte Informationen ausgegeben. Sie

können diese Option später deaktivieren.

Display Small Logo

Unter dieser Option können Sie das Energy Star

5

Logo ein- bzw. ausschalten.

DMA 16-Bit Wait State

Hier stellen Sie die Waitstates ein, die beim 16-

2

Bit-DMA Datenaustausch ausgeführt werden.

Einstellmöglichkeiten: 1, 2, 3, 4 W/S

DMA 8-Bit Wait State

Hier stellen Sie die Waitstates ein, die beim 8-Bit- 2

DMA Datenaustausch ausgeführt werden.

Einstellmöglichkeiten: 1, 2, 3, 4 W/S

DMA A

Unter dieser Option können Sie den DMA-Kanal A 3

kann auf verschiedene Werte einstellen: DMA 1,

DMA 0, DMA3

DMA CAS Timing Delay

Hier können sie die Wartezeiten vor dem Zugriff 1

auf eine Spaltenadresse einstellen. Achten Sie

auf Systemstabilität und tasten Sie sich langsam

an den kleinstmöglichen Wert heran. Eventuell

können Sie die Option sogar auf Disabled stellen.

DMA Channel

Unter dieser Option legen Sie den DMA-Kanal für 3

den Audio-Controller fest. Der DMA-Kanal.

Einstellmöglichkeiten: DMA CH1, DMA CH0, DMA

CH3

DMA Channel 0, 1, 3, 5, Hier wird festgelegt, welcher DMA-Kanal einer 1

6, 7 oder DMA Channel

ISA-Karte per Automatik oder manuell

x oder DMA Channel

zugeordnet wird. Folgende Einstellungen sind

0/1/2/3/5/6/7

möglich: ISA/EISA (der DMA ist fest zugeordnet

und kann nicht weiter vergeben werden), PCI/

PnP (der DMA ist frei und kann vom BIOS

vergeben werden).

DMA Clock

Unter dieser Option bestimmen Sie die Frequenz 1

mit der der DMA Datenaustausch stattfindet.

Da falsche Einstellungen den DMA-Controller

zerstören können, sollten Sie äußerst vorsichtig

mit dieser Option umgehen.

Einstellmöglichkeiten: SCLK/2, SCLK

DMA Clock Select

Unter dieser Option bestimmen Sie die Frequenz 2

mit der der DMA Datenaustausch stattfindet.

Da falsche Einstellungen den DMA-Controller

zerstören können, sollten Sie äußerst vorsichtig

mit dieser Option umgehen.

Einstellmöglichkeiten: 4MHz, 8 MHz

DMA Clock Selection

Wenn der Bustakt permanent über 11 MHz liegt, 2

kann es Probleme geben. Wenn Sie diese Option

in Ihrem Setup-Menü haben, dann sollten Sie

hier ATCLK/3 einstellen.

DMA Frequency Select

Unter dieser Option bestimmen Sie die Frequenz 2

mit der der DMA Datenaustausch stattfindet.

Da falsche Einstellungen den DMA-Controller

zerstören können, sollten Sie äußerst vorsichtig

mit dieser Option umgehen.

Einstellmöglichkeiten: SYSCLK/1, SYSCLK/2

DMA Line Buffer oder

Mit Hilfe des DMA-Line Buffers können DMA-

2

DMA Line Buffer Mode

Daten in einem Puffer gespeichert werden, damit

die PCI-Bus-Operationen nicht unterbrochen

werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled

(Enhanced), Disabled (Standard).

DMA Resources

Dieses Untermenü ermöglicht es Ihnen die DMA- 2

Kanäle zuzuweisen.

DMA Transfer Mode

Die Modi Ultra DMA und Multi-DMA steigern die

2

Leistung der Festplatte durch Erhöhung der

Übertragungsrate. Zusätzlich zur Aktivierung

dieser Funktionen in der BIOS-Utility muss für

die beiden Modi Ultra DMA und Multi-DMA der

DMA-Treiber geladen werden. Durch Einstellung

dieses Parameters auf Auto legt das BIOS

automatisch den passenden DMA-Modus für Ihre

Festplatte fest.

DMA x assigned to

Sie können unter dieser Option die DMA-Kanäle

2

entweder den ISA-Karten im PC AT-Bus-

Standard (Legacy ISA) zuweisen oder für PnP-

Geräte (PCI/ISA PnP) bereitstellen.

Die nicht

veränderten Kanäle belassen Sie auf No, No/ICU,

PCI-Device oder PCI/ISA PnP

DMA x Reserved for

Unter diesen Optionen sehen Sie welcher DMA

2

Legacy oder DMA x

von einem Legacy (nicht PnP) - Gerät benutzt

Reserved for Legacy

wird. Beim Standardwert erkennt man ob der

Device

angezeigte DAM verwendet wird oder dass das

ICU (Legacy Configuration Utility) nach einem

Gerät sucht, welches diesen DMA verwendet.

Einstellmöglichkeiten sind: No/ICU und Yes

DMA x Used by ISA

Hier können Sie den Karten exklusiv bestimmte

2

DMA-Kanäle zuordnen.

DMA / Master

Wenn Sie bei dieser Option die Einstellung "On"

2

gewählt haben, wird ein heruntergefahrenes

System durch jedes Ereignis reaktiviert, das den

DMA-Controller betrifft. Einstellmöglichkeiten:

On, Off

DMA/Master (PM

Diese Optionen aktivieren bzw. deaktivieren die

2

Events)

Erkennung von DMA-Aktivitäten für den

Übergang in den Stromsparmodus.

DMA-0~DMA-7

Unter der Einstellung Legacy ISA wird der

2

assigned to

spezifizierte DMA -x nur dem ISA Bus

zugewiesen. Bei PCI/ISA PnP wird der

spezifizierte DMA-x den ISA oder ISA PnP

Geräten zugewiesen.

DMA-X Type

Hier wird der von den jeweiligen DMA-Kanälen

1

unterstützte Bus eingestellt. Mit der Option Auto

ermittelt das BIOS selbständig die Werte,

andernfalls können Sie die Zuweisungen

vornehmen.

DMI BIOS Version

Das DMI- (Desktop Management Interface) BIOS 2

ermöglicht Ihnen die Prüfung Ihrer

Hardwarekomponenten im System, ohne Ihr

System öffnen zu müssen. Die Hardware wird

beim Systemstart von Software überprüft. Dieser

Parameter zeigt die in Ihrem System installierte

DMI-BIOS-Version an.

DMI Event Log

Hier können Sie festlegen ob ein DMI-Log erstellt 2

wird oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Do not write to CMOS

Sie verlassen das Setup-Menü ohne Speicherung 1

and Exit

der Werte.

Docking-Setup

Dieses Menü ist nur anwählbar, wenn Sie das

2

Notebook an ein MobiDock (Docking Station)

angeschlossen haben. Es sind dann u.a.

Einstellmöglichkeiten für Diskettenlaufwerke,

Festplatten, Systemstart, Passworteinstellungen

usw. vorhanden.

Docking Station

Wenn das Notebook an die MobiDock

3

Password is

angeschlossen ist erscheint diese Option. Das

Feld zeigt an, ob der Zugriff auf die MobiDock

durch ein Passwort geschützt ist. Enabled (Damit

auf die MobiDock zugegriffen werden kann, muss

das Docking-Station-Passwort eingegeben

werden.), Disabled (Der Zugriff auf die MobiDock

erfolgt ohne Passworteingabe.). Sie sollten

immer ein Passwort angeben.

DOS Flat Mode

Diese Option dient der Speicherverwaltung wenn 1,2

man unter DOS arbeitet. Es soll die Performance

verbessern. Näheres ist mir leider nicht bekannt.

Doze Mode Speed

Verschiedene BIOS bieten die Möglichkeit, mit

2

welchem Takt der Prozessor im Doze-Mode

laufen soll. Der Takt wird um ca. 10% abgesenkt.

Doze Mode (PM Timer) Hier stellen Sie den Faktor ein, um den der 2

oder Doze Mode/Timer

Prozessortakt verringert wird. Einstellungen: 30

Sek., 1, 2, 4, 8, 20, 30, 40 Minuten und 1

Stunde. Ausgeschaltet wird mit Disabled. Falls

Sie z.B. längere Berechnungen ohne Eingabe

machen, sollten Sie die Funktion ausschalten.

Doze Mode Time-out

Diese Option legt fest, nach welcher Zeit die

1

Systemplatine in die Doze Betriebsart übergeht.

Einstellmöglichkeiten: von 15 Sek. bis 512 Min.

Doze Speed (div by)

Der Wert, der hier eingetragen wird, ist der

2

oder Doze Mode

Teiler durch den der Prozessortakt, falls der

Schlummer-Modus aktiv ist, geteilt wird. Sie

können die Zeit sehr kurz einstellen, wenn Sie

nichts im Hintergrund laufen lassen müssen. Die

Ersparnis ist jedoch nicht so überwältigend.

2=halbe Leistung, 3= drittel Leistung.

Doze Timer Select

Unter dieser Option wählen Sie den Zeitpunkt

2

aus, ab wann das System in den Schlaf geschickt

werden soll. Einstellmöglichkeiten: Enable,

Disabled

Doze-Modus

Strommanagement - Einstellungen

2

User Define

Min Saving

Max Saving

Disabled , 1

1 Minute

1 Stunde

Min , 2 Min , 4

Min, 8 Min ,

12 Min , 20

Min , 30 Min ,

40 Min , 1

Hour , Back to

Disabled

Downstream LDT Bus

Mit dieser Option können Sie die LDT-Busbreite

5

Width

wählen.

Sie sollten es bei den

Voreinstellungen belassen.

DPMS

Haben Sie unter Video Off Method diese Option

2

gewählt, wird das Power Management Signaling

intialisiert.

DQ Control

Diese Option kann auf Center DQ oder Edge DQ

2

eingestellt werden. Einstellmöglichkeiten: Center

DQ (Die Host-Seite (Prozessorseite) regelt die

Taktverzögerung des Host Bus). Edge DQ (Hier

regelt die Edge-Seite (Northbridge-Seite) die

Taktverzögerung des Hostbus). Normalerweise

reicht Center DQ völlig aus.

DQ DQS Strength

Diese Option kontrolliert die Stärke der DDR

2

Control [2.00x]

SDRAM-Signale für DQ und DQS.

Für

stabilen Systembetrieb sollte die Voreinstellung

beibehalten werden. Einstellmöglichkeiten:

0.75x, 1.00x, 1.25x, 1.50x, 1.75x, 2.00x, 2.25x,

2.50x, 2.75x, 3.00x, 3.25x, 3.50, 3.75x, 4.00x

DQS Drive Strenght

Mit dieser Option können Sie die DQS-Signal-

2

Drive-Stärke für die zum DDR SDRAM

gesendeten Daten einstellen. Haben Sie viel DDR

SDRAM DIMM installiert, können Sie High

einstellen. Einstellmöglichkeiten: Auto, Low,

Medium, High

DQS Input Delay

Es stehen hier zwei Optionen zur Auswahl:

5

[Auto] oder [Manuell]. Haben Sie [Manuell]

gewählt, stehen die folgenden Optionen zur

Verfügung. Rx7C DIMM0, Rx7D DIMM1, Rx7E

DIMM2, Rx7F DIMM3, Prefetch Nur für Profis!!!

DQS/CSB Hold Time CTL Hier können Sie die CKE Hold Time einstellen.

2

Einstellmöglichkeiten: +.05 ns, +.1.0 ns, +1.5

ns, and +2.0 ns. Nur für Profis!!!

DQS/ DQM/ CS/ CKE/

Es stehen hier zwei Optionen zur Auswahl:

5

MAx Drive

[Auto] oder [Manuell]. Haben Sie [Manuell]

gewählt, stehen die folgenden Optionen zur

Verfügung.

RxE0 Ch. A DQS Drive, RxE1 Ch. B DQS Drive,

RxE2 Ch. A DQM Drive, RxE3 Ch. B DQM Drive,

RxE4 Ch. A CS/CKE Drive, RxE5 Ch. A CS/CKE

Drive, RxE8 MAA Drive, RxEA MAB Drive DQS

Nur für Profis!!!

DRAM

Mit den folgende Optionen können Sie den

2

Zugriff auf den Arbeitsspeicher beschleunigen.

Achten Sie aber auf die Stabilität des Systems.

Fast DRAM: Enabled, DRAM Read Pipeline:

Enabled, DRAM Speed: Fast, DRAM Page Mode:

Enabled

DRAM 1T/2T Command

Unter dieser Option können Sie den Zyklus für

1

die DRAM-Zugriffszeit einstellen.

Einstellmöglichkeit: 1T und 2T

DRAM 2.5V Voltage

Hier haben Sie die Möglichkeit diverse

1

Spannungen für die DRAM Speichermodule

einzustellen. Einstellmöglichkeiten: 2.5V, 2.6V

und 2.7V

DRAM Access

Unter dieser Option können Sie den Zyklus für

2

die DRAM-Zugriffszeit einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 2T und 3T. 3T bietet eine

schnellere Zugriffszeit und ist allgemeine

Einstellung. Bei Problemen können Sie auch auf

2T gehen.

DRAM Act to PreChrg

Einstellung der minimalen RAS-Pulsbreite.

2

CMD oder DRAM

Einstellmöglichkeiten: 5T, 6T

Precharge to Act CMD

DRAM Active to CMD

Einstellung der minimalen Verzögerung zwischen 2

CAS und RAS.

DRAM and ECC

Falls alle eingesetzten DRAMs mit Parity-Chips

2

bestückt sind, erscheinen folgende Hinweis:

DRAM are 72 bits wide und DRAM ECC/PARITY

Select: Parity. Bei Verwendung von Modulen

ohne Parity-Chips erscheint der Hinweis: DRAM

are 64 (Not 72) bits wide.

DRAM are 64 (not 72)

Unter dieser Option wird angegeben ob es sich

bits wide

um RAM mit Parity (72 Bit) oder ohne Parity (64

Bit) handelt.

Wobei Speicher mit Parity

meistens in Servern eingesetzt wird.

DRAM are xx bits wide

Hier können Sie festlegen welche

2

Speichermodule Sie verwenden. Wenn Sie die

ECC Fehlerkorrektur einsetzen wollen, brauchen

Sie bestimmte Speicherbausteine die die

entsprechenden Infos liefern.

Kommt aber

fast nur in Servern vor.

DRAM Auto

Unter dieser Option regeln Sie das Timing für

2

Configuration

Ihre Speicherbausteine. Einstellmöglichkeiten:

60ns, 70ns oder Default. Wählen Sie

entsprechend der von Ihnen eingesetzten

Speicherbausteine. Wählen Sie Disabled wenn

Sie das Timing selber beeinflussen wollen.

DRAM BackGround

Unter dieser Option können Sie die DRAM

1

Cycles

Hintergrundzyklen einstellen.

Einstellmöglichkeiten: AUTO, Delay 1T und

Normal. Sie sollten es bei AUTO belassen.

DRAM Background

Unter dieser Option legen Sie die automatische

1

Scrubber

Korrektur des DRAM-Cache bei

Untätigkeit fest. Einstellmöglichkeiten: Disabled,

40ns.

DRAM Bank Interleave

Sie haben unter dieser Option drei Möglichkeiten 2

der Auswahl um die beste Leistung zu erzielen.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, 2-Way, 4-Way.

Sie haben zwar mit 4-Way die beste Leistung,

unter Umständen jedoch das instabilere System.

Informieren Sie sich deshalb unbedingt bei dem

Hersteller Ihrer SDRAMs.

DRAM BG Scrub

Bei dieser Option deaktiviert oder stellt die

1

DRAM-Fehlerentfernungsfunktion ein,

die Speicherfehler korrigiert und den

Speicherinhalt für spätere Lesevorgänge neu

schreibt. DRAM-Fehlerentfernung erhöht die

Systemleistung bei Untätigkeit des Speichers.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, 40ns, 80ns,

160ns, 320ns, 640ns, 1.28us, 2.56us, 5.12us,

10.2us, 20.5us, 41.0us, 81.9us, 163.8us,

327.7us, 655.4us, 1.31ms, 2.62ms, 5.24ms,

10.49ms, 20.97ms, 42.00ms und 84.00ms.

Belassen Sie es bei den Voreinstellungen.

Siehe auch DRAM ECC Enable

DRAM Burst Len

Hier können Sie die DRAM Burst-Length

5

einrichten. je höher der Wert umso schneller das

System. beachten Sie aber die Stabilität.

Einstellmöglichkeiten: 4 und 8.

DRAM Burst Length

DDR SDRAM-Module verfügen über einen Burst-

5

Modus, d.h. eine Auto-Precharge-Funktion für

programmierbare Read oder Write Burst Längen

von 2, 4 oder 8 Zyklen. Sie können zwar die

Einstellung verändern, sollten es bei der

Voreinstellung belassen.

DRAM Burst of 4

Unter dieser Option wird die Refreshfunktion, die 2

Refresh

für den DRAM Speicher notwendig ist festgelegt.

Haben Sie Enabled eingestellt, so wird das DRAM

in vier kurz aufeinander folgende Datenblöcken

refresht.

DRAM Burst Refresh

Unter dieser Option aktivieren bzw. deaktivieren 1

Sie die Refreshfunktion, die für den DRAM

Speicher notwendig ist.

Sie sollten hier

Enabled einstellen.

DRAM BUS Selection

Diese Option bestimmt die Kanäle der DRAM-

5

Module, Single Channel oder Dual Channel.

Single Channel bietet eine Standard 64-Bit

Datenzugriffsrate. Dual Channel bietet die

doppelte 128-Bit Datenzugriffsrate. Wenn Sie

diese Option auf der Defaulteinstellung Auto

belassen, wird die Wahl automatisch getroffen.

Hinweis: Um eine bessere Leistung zu

erzielen, wird dringend empfohlen jeweils nur

DRAMs derselben Marke und mit identischen

Spezifikationen zu verwenden. Bei verwendung

nur eines Speichermoduls sollte Single Channel

eingestellt sein. Korrekt ist in jedem Fall die

Einstellung AUTO (Voreinstellung).

DRAM CAS Latency

Hier haben Sie die Möglichkeit die SDRAM CAS

1

(Column Adress Strobe) Latenzzeit gemäß ihrer

SDRAM Spezifikation einzustellen.

Einstellmöglichkeiten: 2 Cycle, 2.5 Cycle, bei

DDR-Speicher auch 2,5 Auf der sicheren Seite

sind Sie, wenn Sie den Aufkleber auf dem Modul

zu Hilfe nehmen: PC133-322 bedeutet 2 Zyklen

einstellen.

DRAM CAS Precharge

Hier können Sie die Zeitspanne einstellen,

2

welche zum Aufbau einer Ladung für den CAS-

DRAM-Refresh notwendig ist.

Einstellmöglichkeiten: 1 CCLK, 2 CCLK

DRAM CAS Select

Hier wird lediglich die DRAM CAS Taktung

1

angezeigt, keine Einstellmöglichkeiten.

DRAM CAS Timing Delay Über RAS (Row Adress Strobe) und CAS (Column 2

Adress Strobe) werden einzelne Speicherzellen in

den Chips adressiert. Zuerst wird RAS und etwas

später CAS angelegt. Normalerweise gibt es eine

Pause von einem Takt. Bei schnellen SIMMs und

50/60 MHz normalerweise keine Pause.

DRAM CAS# Latency

Unter dieser Option wählen Sie die SDRAM CAS

1

(Column Address Strobe) Latenzzeit (ist die zeit

zwischen dem lesebefehl und der tatsächlichen

Verfügbarkeit) entsprechend ihrer SDRAM-

Spezifikation. Einstellmöglichkeiten: 2T, 2.5T

und 3T.

DRAM CAS# Low to

Hier regeln Sie das Timing zwischen den beiden

2

RAS# Low

Speicher-Refresh-Zyklen. Eine Veränderung

der Einstellung kann sowohl zu Zeit- als auch

Datenverlust führen und ist dementsprechend

vorsichtig anzuwenden. Einstellmöglichkeiten:

4T, 5T

DRAM Clock

Hier stehen Ihnen zwei Optionen zur Auswahl.

2

Sie können die Arbeitsgeschwindigkeit des

SDRAM der CPU-Arbeitsfrequenz anpassen oder

es bei den eingestellten 66 MHz belassen. Die

Einstellung nur verändern, wenn Sie sich ganz

sicher sind. Diese Einstellungen variieren

natürlich von Board zu Board. Nehmen Sie das

Handbuch um die richtigen Werte zu finden.

Beispielhafte Möglichkeiten:

CPU

SDRAM

Recommended

Setting

133 MHz

PC133

Host CLK

(HstClk)

133 MHz

PC100

100 MHz

100 MHz

PC100

Host CLK

(HstClk)

100 MHz

PC66

66 MHz

66 MHz

PC100

Host CLK

(HstClk)

66 MHz

PC66

Host CLK

(HstClk)

DRAM Clock Ratio

Hier haben Sie die Möglichkeit festzulegen wie

1, 5

der Speicher Controller arbeitet. Mit

Synchronous wird der Arbeitsspeicher mit der

gleichen Taktfrequenz betrieben wie der FSP

(Front-Side-Bus). Mit der Einstellung

Asynchronus erlaubt der Controller eine vom FSB

unabhängige Einstellung und übernimmt dabei

die Werte aus dem Menü Memory Clock

Frequency. Das gleiche gilt für die Einstellung

Auto. Empfohlene Einstellung sit Synchronous

DRAM Clock/Drive

In diesem Untermenü können Sie diverse DRAM 1, 5

Control

Parameter einstellen. Bitte gehen Sie damit

vorsichtig um, da Sie sonst ein instabiles System

bekommen.

DRAM Code Read Page

Unter dieser Option wird die Geschwindigkeit

2

Mode

geregelt, mit der der Prozessor Zugang zum

DRAM-Speicher bekommt, wenn ein

Programmcode ausgeführt wird. Wenn der

Programmcode sequentiell (also wenig Sprünge

und Aufrufe) geschrieben ist, dann empfiehlt sich

die Einstellung Enabled. Wenn der

Programmcode aber nicht sequentiell

geschrieben ist, sollte die Option Disabled sein.

DRAM Command Rate

Wenn der Host (Northbridge) die gewünschte

1

Speicheradresse findet, verarbeitet die

Northbridge den Wartezustand der Befehle.

Stellen Sie 2T Command für eine bessere

Systemstabilität und 1T Command für mehr

Performance ein.

Sie definieren wie schnell

der Controller Kommandos an den Speicher

schicken soll, aber unter Berücksichtigung der

Systemstabilität.

DRAM Configuration

Drücken Sie die Eingabetaste (<Enter>) um das 5

zugehörige Untermenü aufzurufen. Dort können

diverse Speichereinstellungen vorgenommen

werden. Bitte gehen Sie damit vorsichtig um,

da Sie sonst möglicherweise das System

beschädigen. Veränderungen sollten hier nur von

Fachleuten vorgenommen werden.

DRAM Cycle Time

Diese Option bestimmt die Anzahl der

1

(SCLKs)

notwendigen Taktzyklen für einen Schreibzugriff.

DRAM Data

Unter dieser Option tragen Sie den verwendeten 2

DRAM ein. Einstellmöglichkeiten: Parity oder ECC

(

ECC-RAM notwendig).

DRAM Data Integrity

Diese Option hängt stark mit der Option ECC

2

Mode

Test (Error Checking and Correction) zusammen.

Sie legen hier eine wenig optimale

Paritätsprüfung fest, die Fehler nur erkennt, aber

nicht beseitigt. Einstellungen: Non-ECC (dürfte

für die meisten von Ihnen richtig sein) und ECC.

Wenn Ihr Speicher ein ECC-Speicher ist, dann

wählen Sie die Option ECC.

DRAM Drive Strength

Einstellmöglichkeiten: Auto (DRAM Drive

2

Strength wird auf Auto gesetzt), Manual (DRAM

Drive Strength wird auf Manual gesetzt). Sie

sollten dies Option unbedingt auf Auto belassen.

Hier wird das Verhalten zwischen dem Speicher-

Controller (der North Bridge, einem Teil des auf

dem Mainboard befindlichen Chipsatzes) und

dem Arbeitsspeicher (RAM) eingestellt. Abhängig

vom Typ des Speichermoduls, der DRAM-

Frequenz und wie viele RAM-Slots besetzt sind,

muss das BIOS die Art der Ansteuerung durch

die North Bridge richtig vermitteln. Nehmen

Sie auf keinen Fall eigene Einstellungen und

überlassen Sie dem BIOS die Arbeit!

DRAM Driving

Normal steht die Option auf NORMAL. Sollte es

1

Probleme mit der Stabilität oder beim Booten

geben, so sollten Sie mal die Einstellung HIGH

versuchen.

DRAM ECC Enable

Hier aktiviern bzw. deaktivieren Sie das DRAM

1

ECC, mit dem Hardware Speicherfehler

automatisch erkannt und behoben werden

können, um die Systemintegrität zu bewahren.

Einstellmöglichkeiten Enabled, Disabled. Zu

dieser Option gibt es diverse einzelne Unter-

Optionen.

DRAM ECC Function

Unter dieser Optionen können Sie die DRAM ECC 2

Funktion ein- bzw. ausschalten. Sie sollten die

Option auf Enabled stehen haben, da der ECC

Algorithmus die Fähigkeit Doppelbitfehler zu

erkennen und automatisch Ei-Bit-Fehler zu

berichtigen.

DRAM ECC/EC Select

Haben Sie diese Option Enabled, ermöglicht dies 2

ECC (Error Checking und Correction). Bei

Speichermodulen mit Parity - Check lassen sich

1-Bit Fehler korrigieren und 2-Bit Fehler

erkennen.

DRAM ECC/Parity Select Hier legen Sie die Methode zur Fehlererkennung 2

fest. Das funktioniert aber nur, wenn Sie

Memory Parity/ECC Check aktiviert haben.

Einstellungen: ECC (Error Correction Code) oder

Parity (Paritätsprüfung).

DRAM Enhanced Paging Hier wird wenn die Option Enabled ist und wenn 2

die entsprechenden Chipsets vorhanden sind, bei

Zugriffen auf den Hauptspeicher, auf Enhanced

Paging zugegriffen.

Dadurch steigt die

Performance.

DRAM Extra Wait States Falls in Ihrem System langsamere DRAM-2

Speicherchips eingebaut sind, können Sie mit

Hilfe dieser Option zusätzlichen Wait-States

einstellen

DRAM Fast Decoding

Unter dieser Option aktivieren oder deaktivieren 2

Sie die Fast Decoding Funktion für DRAM.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

DRAM Fast Leadoff

Hier können Sie den Leadoffzyklus abschalten

2

und damit die Performance des Systems

erhöhen. Wenn Sie allerdings die Paritäts- oder

ECC-Fehlerkennung verwenden, sollten Sie diese

Option nicht aktivieren. Das gilt nicht für den Fall

das der Front Side Bus mit höchstens 60 MHz

getaktet ist.

DRAM Frequency

Unter dieser Option können Sie die

2

Speicherfrequenz in Bezug auf die CPU Frequenz

einstellen. Möglich ist dabei die Auswahl des

synchronen oder asynchronen Modus. Diese

Option muss zur Übereinstimmung mit der

Geschwindigkeit ihres SDRAM in Verbindung mit

der externen CPU-Frequenz konfiguriert werden.

Diese Option ist normalerweise werksseitig

eingestellt und jede Veränderung muss sorgsam

bedacht werden, damit kein Schaden entsteht.

Die beste Einstellung ist AUTO.

Einstellmöglichkeiten:

AUTO

Das BIOS bestimmt automatisch dir

DRAm Taktfrequenz

HCLK+33 Der DRAM Takt entspricht dem Host

Takt plus 33 MHz.

HCLK

Der DRAM Takt entspricht dem Host

Takt

HCLK-33 Der DRAM Takt entspricht dem Host

Takt minus 33 MHz

DRAM Hot Spare

Bei der Hot-Spare-Memory-Technologie steht

2

eine festgelegte Speicherbank als Ersatz zur

Verfügung. Häufen sich bei einem Modul

Speicherfehler, deaktiviert der Memory

Controller automatisch die Bank mit dem

defekten Speicher und aktiviert die Ersatzbank.

Gleichzeitig alarmiert das System den

Administrator über diesen Speicherausfall.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, 1 row, 2 rows, 3

rows.

DRAM Idle Limit

Unter dieser Option können Sie das Idle Cycle

2

Limit einstellen. AMD empfiehlt in seinem

Datenblatt 8 Cycles. Einstellmöglichkeiten: 0 bis

48 Cycles und Disabled

DRAM Idle Timer

Hier können Sie die Ruhezyklen vor dem

2

Schließen einer geöffneten SDRAM-Seite

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 0, 2, 4, 8, 10,

12, 16, 32T, Infinite (unendlich). Um hier

Einstellungen vorzunehmen, muss SDRAM

Configuration auf [User Define] stehen.

DRAM Integrity Mode

Mit dieser Option können Sie die Art des

1

Speichertests einstellen. Einstellungen: No ECC

(kein Test), ECC only (lediglich Fehlermeldung),

ECC (Fehlermeldung mit Wiederherstellung

eventuell beschädigter Daten).

DRAM Leadoff Timing

Dieser Wert gibt an, mit welcher Anzahl Takte

2

beim Burst für das erste Byte gewartet werden

muss. Schnelle EDO-SIMMs können mit sechs

Takten und 70-ns-SIMMS mit sieben oder mehr

betrieben werden. Bei zu niedrigen Werten

können Speicherfehler entstehen. Aber Sie

sollten das mal für sich austesten.

DRAM Over 4G

Wenn Sie 4GB oder mehr DRAM installiert

1

Remapping

haben, sollten Sie die Option aktivieren, um den

Speicherblock auf unter 4GB neu zu ordnen und

alles über 4GB frei zu geben.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

DRAM Page Idle Timer

Wenn von der CPU keine Anfragen an die DRAMs 1

erfolgen, wird nach der abgelaufenen Zeit die

Page, also die Speicheradresse, vom DRAM-

Controller geschlossen und der Refresh-Zyklus

eingeleitet. Einstellmöglichkeiten: Auto, 2, 4, 8,

10, 12, 16, 32 und Infinite

DRAM Page Idle Timer

Wenn von der CPU keine Anfragen an die DRAMs 2

erfolgen, wird nach der abgelaufenen Zeit die

Page, also die Speicheradresse, vom DRAM-

Controller geschlossen und der Refresh-Zyklus

eingeleitet.

DRAM Page Mode

Wenn Ihr PC mit FPM-RAMs ausgestattet ist,

1,2

dann können Sie mit Enabled die schnellste

Zugriffsart auf die Speicherchips aktivieren weil

damit mehrfache Zugriffe auf eine aktive

Speicherseite möglich sind.

DRAM Page Mode

Der Page Mode ist der beste Modus in dem das

2

Option

DRAM arbeitet.

Falls Sie Probleme mit

Datenverlusten haben, sollten Sie hier auf

Disabled stellen.

DRAM Parity Check

Normalerweise ist diese Option Disabled.

1

Enabled bringt nur etwas, wenn Ihre SIMMs pro

Byte ein weiteres Parity-Bit besitzen.

DRAM PH Limit

Unter dieser Option können Sie das Page Hit

2

Limit einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1 bis 16

Cycle

DRAM Post Write

Der Chipsatz hat einen eigenen internen Puffer

2

für die DRAM Schreibzyklen. Wenn Sie diese

Option Enabled haben, braucht der Prozessor

während eines externen DRAM-Zyklus nicht

warten.

DRAM Posted Buffer

Sie haben unter dieser Option die Möglichkeit,

2

timing

den Puffer der sich zwischen DRAM und

Prozessor befindet, einzustellen. Einstellungen:

Fast, Normal, Slow Die schnellste Einstellung

muss aber nicht die beste sein.

DRAM Posted Write

Der Chipsatz hat einen eigenen internen Puffer

2

für die DRAM Schreibzyklen. Wenn Sie diese

Option Enabled haben, braucht der Prozessor

während eines externen DRAM-Zyklus nicht

warten.

DRAM Posted Write

Haben Sie die Option Enabled, dann nutzt die

2

Buffer

CPU bei Schreibzugriffen auf die DRAMs den

Buffer des Chipsets, aus welchem die DRAMs die

Daten beziehen. Damit kann die CPU bereits vor

dem Ende des DRAM-Zyklus weitere Daten

versenden, was zur Performancesteigerung führt.

DRAM PreChrg to Act

Einstellung der minimalen Row Precharge Time.

2

CMD

Auswahlmöglichkeiten: 2T, 3T.

DRAM Queue Depth

Unter dieser Option passen Sie die Tiefe der

1

DRAM Queue auf maximalen Speicherdurchsatz

an. Einstellmöglichkeiten: 2Level, 3Level, 4Level

DRAM R/W Burst Timing Hier wird die Datenübertragung (Lesen und 2

Schreiben) beim Burst-Zugriff geregelt.

Einstellmöglichkeiten: X444/X444, X444/X333,

X333/X333

DRAM R/W Leadoff

Dieser Wert gibt an, mit welcher Anzahl Takte

2

Timing

beim Burst für das erste Byte gewartet werden

muss. Schnelle EDO-SIMMs können mit sechs

Takten und 70-ns-SIMMS mit sieben oder mehr

betrieben werden. Bei zu niedrigen Werten

können Speicherfehler entstehen. Aber Sie

sollten das mal für sich austesten.

DRAM RAS only Refresh Wenn Sie ältere DRAMs haben und die 2

Unterlagen des Herstellers auf den Refresh -

Zyklus Hinweisn, stellen Sie diese Option auf

Enabled.

DRAM RAS to CAS Delay Hier wird die Zeitspanne zwischen dem RAS

2

(Row Adress Strobe) und CAS (Column Adress

Strobe) - Signal festgelegt. Sie können hier je

nach Leistung Ihres Systems 2 oder 3CLKs

einstellen. Allerdings müssen Sie Rücksicht auf

Ihre Chips nehmen. Manche SIMMs brauchen

drei Takte, schnellere dagegen nur zwei Takte.

Bei zu niedrigen Werten kann es sein das die

RAM-Bausteine unter Umständen das RAS-Signal

nicht richtig erkennen. Hier gilt einfach

ausprobieren. Falls Sie mit 2 CLKs Probleme

haben, gehen Sie auf 3 CLKs. Auf der sicheren

Seite sind Sie, wenn Sie den Aufkleber auf dem

Modul zu Hilfe nehmen: PC133-322 bedeutet 2

Zyklen einstellen.

DRAM RAS to MA Delay

Unter dieser Option wird die Verzögerung

2

zwischen dem Ende eines RAS-Zyklus und der

Aktivierung des Memory Adress Bus festgelegt.

Einstellmöglichkeiten: 1CCLK, 2 CCLK

DRAM RAS# Active

Haben Sie die Einstellung Asserted aktiviert wird 2

das RAS-Signal nach jedem DRAM-Zyklus

hochgehalten. Haben Sie Deassert eingestellt

wird das RAS-Signal nicht hochgehalten und

jeder DRAM Zyklus wird wie ein row miss

(Zeilenfehler) abgeschlossen.

DRAM RAS# Pulse

Unter dieser Option wird die Länge des RAS-

2

Width

Signals, abhängig von der Leistung der DRAM-

Chips, in CPU-Takten angegeben.

DRAM RAS# Precharge Der Wert gibt an, wie viel Zeit (Vorladezeit) 2

oder DRAM RAS#

zwischen zwei Speicherzugriffen vergeht. Es

Precharge Time

reichen in jedem Fall vier Takte, drei Takte sind

zwar schneller, reichen aber nicht bei allen

SIMMs aus. Man sollte die Einstellung auf Default

lassen, damit keine Speicherfehler entstehen.

Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie den

Aufkleber auf dem Modul zu Hilfe nehmen:

PC133-322 bedeutet 2 Zyklen einstellen.

DRAM RAS# to CAS

Diese Option regelt die Latenz zwischen dem

alle

Delay

aktiven DRAM-Befehl und dem Lese/

Schreibbefehl. Dabei handelt es sich um die

Wartezeit des Speichers zwischen dem RAS-

Signal (Row Adress Strobe) und dem CAS-Signal

(Column Adress Strobe). Je niedriger der Wert

umso schneller arbeitet der Speicher. Ist er

allerdings zu niedrig wird das System instabil.

Also ggf. austesten oder es bei der

Voreinstellung belassen. Einstellmöglichkeiten

2T, 3T und 4T.

DRAM Ratio (CPU:

Hier können Sie die Frequenzrate zwischen CPU

2

DRAM)

und DRAM festlegen. Einstellmöglichkeiten: 1:1

und 3:4 (bei DRAM Ratio H/W Strap auf Low)

oder 4:3 und 1:1 (bei DRAM Ratio H/W Strap auf

High), Voreinstellung ist By SPD.

DRAM Ratio H/W Strap

Unter dieser Option können Sie das dem MCH

2

(Memory Controller Hub) zugeteilte Hardware-

Reset-Strap einstellen. Einstellmöglichkeiten:

Low (für CPUs mit 400MHz FSB Frequenz), High

(für CPUs mit 533MHz FSB Frequenz) und By CPU

DRAM Read around

Es werden fast alle Schreibzugriffe auf den

2

Write

Hauptspeicher vor dem tatsächlichen Schreiben

zwischengespeichert. Es kann allerdings

vorkommen, dass der Prozessor einen Bereich

lesen will, obwohl der noch gar nicht in den

Hauptspeicher geschrieben wurde. Damit dies

trotzdem möglich ist, sollte die Funktion auf

Enabled stehen, denn dann können die

Lesezugriffe aus dem Buffer erledigt werden.

Diese Einstellung bringt aber nur

unwesentliche Geschwindigkeitsvorteile.

DRAM Read Burst (B/E/ Wenn Sie die Auto Configuration-Option 2

F)

abgeschaltet haben, können Sie hier den Read

Burst einstellen. Folgende Speicherarten werden

unterstützt: Burst-EDO-RAMs (B), EDO-RAMS

(E) und Fast-Page-Mode-Speicher (F).

Einstellungen bei Verwendung von 60ns-RAMs:

Burst EDO (x-1-1-1-Burst), EDO (x-2-2-2-Burst)

und Fast Page (x-3-3-3-Burst).

Bei

Verwendung von 70ns RAMs, schalten Sie etwas

runter.

DRAM Read Burst

Hier wird die Datenübertragung (Lesen) beim

2

Timing

Burst-Zyklus geregelt.

DRAM Read Burst

Hier stellen Sie ein, welches Burst Timing zum

2

Timing (EDO/PFM)

Lesen aus dem Speicher verwendet werden soll.

Je niedriger die Zahlenfolge, umso schneller ist

der Speicherzugriff. Allerdings kann ein zu

schneller Burst den Speicher überfordern und zu

Lesefehlern führen. Die Einstellung x444 ist nur

für schlechte FPMs in einem 66 MHz Borad

sinnvoll. Bei Einsatz von zwei EDO-SIMMs sollten

Sie x222 einstellen. Wenn Sie aber dadurch viele

Abstürze haben, oder wenn mehrere Bänke

bestückt sind, sollten Sie x333 einstellen. FPMs

werden mit der Einstellung x333 betrieben.

Stabilität mit x222 ist hier kaum zu erwarten.

DRAM Read Cycle

Sie bestimmen hier die Art des Timing, d.h. die

1

Festlegung einer bestimmten Verzögerung, die

bei älteren und langsameren Chips angebracht

sein kann. Einstellmöglichkeiten: 0, 1, 2 W/S

DRAM Read Latch Delay Hier können Sie, um das DRAM Timing 2

anzupassen, für den Latch Buffer eine Wartezeit

festlegen. Einstellmöglichkeiten: 0,5ns, 1ns,

2ns, Disabled Sie können den Wert vorsichtig

anpassen um Instabilitäten zu vermeiden. Es

gibt hier je nach Board und Chipsatz die

unterschiedlichsten Einstellungen.

DRAM Read Pipeline

Mit dieser Option aktivieren/deaktivieren Sie die 2

Lesepipeline. Sie sollten die Option auf Enabled

stehen haben.

Disabled führt zu

Performanceverlusten.

DRAM Read Thermal

Aktiviert das Thermalmanagement.

2

Mgmt

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

DRAM Read Timing

Sie bestimmen hier die Art des Timing, d.h. die

2

Festlegung einer bestimmten Verzögerung, die

bei älteren und langsameren Chips angebracht

sein kann. Einstellmöglichkeiten: Fast, Fastest,

Normal, Slow

DRAM Read Wait States Sie bestimmen hier die Art des Timing, d.h. die 2

oder DRAM Read WS

Festlegung einer bestimmten Verzögerung, die

oder DRAM Read WS

bei älteren und langsameren Chips angebracht

Options

sein kann. Einstellmöglichkeiten: 0, 1, 2, 3 W/S

oder 2, 3, 4, 5 Clocks

DRAM Read, DRAM write Unter dieser Option stellen Sie die 3

schnellstmögliche Zugriffsweise auf das RAM ein.

Optimal wäre Fast, aber ggf. müssen Sie die

Einstellung wieder rückgängig machen wenn das

System instabil wird.

DRAM Read/Write

Dieser Wert gibt an, mit welcher Anzahl Takte

2

Leadoff Timing

beim Burst für das erste Byte gewartet werden

muss. Schnelle EDO-SIMMs können mit sechs

Takten und 70-ns-SIMMS mit sieben oder mehr

betrieben werden. Bei zu niedrigen Werten

können Speicherfehler entstehen.

Aber Sie

sollten das mal für sich austesten.

DRAM Read Wait States Diese Option regelt die Wartezyklen bei der 1

Datenübertragung. Sind notwendig, da CPU und

Systembus schneller sind als die DRAMs.

DRAM Read WS Options Wählen Sie den kleinstmöglichen Wert, damit so 1

wenig wie möglich Wartezyklen beim Zugriff auf

den Arbeitsspeicher erfolgen. Haben Sie RAM-

Bausteine mit 70ns, dann stellen Sie "0" ein.

DRAM Refresh Mode

Unter dieser Option können sie einstellen

2

welcher Refreshmodi benutzt wird. Entweder der

etwas langsamere normale (Normal) oder der

schnellere und effizientere aber versteckte

(Hidden) Modi.

DRAM Refresh Period

Unter dieser Option können Sie dem BIOS

2

mitteilen, wie lange der Refresh-Zyklus der

DRAMs, zur Optimierung der Zusammenarbeit

mit anderen Komponenten, dauern soll.

Einstellmöglichkeiten: 15µs, 30µs, 60µs, 120µs

DRAM Refresh Queue

Haben Sie diese Option auf Enabled gestellt,

2

dann können bis zu vier Befehle zum Refresh im

voraus gegeben werden. Das DRAM nutzt dann

eine Zugriffspause um den Zyklus einzuleiten.

DRAM Refresh Rate

Die hier stehende Dauer des Refresh-Zyklus

1,2

(15,6µs, 31,2µs, 62,4µs 124,8µs und 249,6µs)

ist von den verwendeten DRAM-Bausteinen

abhängig. Empfohlen werden 15,6µ.

DRAM Refresh Stagger

Sie können unter dieser Option Pausen zwischen 2

Rate

den Refreshs der Zeilen einstellen. Haben Sie

den Wert 0 eingetragen, werden alle Zeilen auf

einmal refresht.

DRAM Refresh Type

Hier legen Sie die Steuerung für den Refresh

2

beim 82440FX-Chipsatz fest. Bei der Einstellung

sollten Sie CAS before RAS an Stelle RAS Only

verwenden.

DRAM Slow Refresh

Sie können unter dieser Option, wenn Sie mit

2

dem ISA-Bus arbeiten, die Refreshzyklen der

DRAMs der Busgeschwindigkeit anpassen.

DRAM SCRUB REDIRECT Diese Option stellt das System so ein, dass 1,5

DRAM ECC-Fehler sofort behoben werden, selbst

wenn eine Fehlerentfernung im Hintergrund

aktiviert ist. Einstelloptionen: Enabled, Disabled.

Belassen Sie es bei den Voreinstellungen.

Siehe auch DRAM ECC Enable

DRAM Speculative

Hier versucht der Memory Controller, den ersten 1,2

Leadoff

und relativ langsamen Zugriff (vorgegebene

Adresse der Daten) auf den Speicher zu

verkürzen. Der Vorgang wird zwar auf Verdacht

gestartet und klappt nicht immer, aber trotzdem

sollten Sie diese Option möglichst Enabled

haben. Bei Instabilität ist diese Option wieder

auszuschalten. Das System sollte nach jedem

Schritt mit Benchmarks getestet werden.

DRAM Spec. (CPU:

Dieses Option bestimmt die DRAM-

5

DRAM)

Frequenz.

Belassen Sie es bei den

Voreinstellungen.

DRAM Speed oder DRAM Hier wird die Geschwindigkeit der eingesetzten 2

Speed Selection

Speicher für FPM- und EDO DRAMs angegeben.

Einstellungen: 60ns, 70ns, Faster (falls keine

Angabe der Zugriffszeit vorhanden, entspricht

das 60ns) und Fast (falls keine Angabe der

Zugriffszeit vorhanden, entspricht das 70ns).

DRAM Throttling

Unter dieser Option können Sie DRAM Thermal

5

Threshold

Throttling aktivieren, um Ihr System noch

stabiler zu machen. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Disabled.

DRAM Timing oder

Bezeichnet die Zugriffszeit der Speicherchips.

2

DRAM Timings

Außer in den USA (50-ns-SIMMs), gibt es

eigentlich nur noch 60-ns-SIMMs bzw. 70-ns-

SIMMs. Wenn Sie viele SIMMs auf das Board

stecken, reichen manchmal 60-ns-SIMMs nicht

mehr aus, da dann die elektrische Kapazität des

Speicherbusses zu groß werden kann. Etwa

gleich große Probleme gibt es bei den SIMM-

Adaptern, die 4 Standard-SIMMs (30-polig) zu

einem PS/2-SIMM zusammenfassen. Die

längeren Wege auf dem Adapter kosten ca. 5 bis

7 ns. Wer sein Board voll bestücken will und es

mit 66 oder 75MHz betreibt, sollte besser nach

50-ns-SIMMs greifen und auf etwas Schnelligkeit

zu Gunsten der Stabilität verzichten. Ein Blick

auf die SIMMs verrät deren Zugriffszeit. Endet

die Typenbezeichnung mit "-6-" oder "-60" sind es 60-ns-SIMMs. Der gemischte Betrieb von 60

ns und 70 ns SIMMs ist möglich, wenn Sie das

langsamere Timing 70 ns einstellen. Die in

manchen älteren Boards noch vorhandene

Einstellung "Wait-States" hilft Ihnen mit dem

Waitstates eine "Pause" von 30 ns einzustellen.

DRAM Timing Control

Hier informieren Sie das System welche

1

Zugriffszeiten Ihre RAM-Bausteine haben.

Folgende Einstellungen: 50 ns, 60 ns, 70 ns

Verwenden Sie nur SDRAMs sind die

Einstellungen nicht von Belang.

DRAM Timing Option

Hier stellen Sie den Auffrischungsmodus ein:

2

Slow, Normal, fast

DRAM Timing Selectable Unter diesem Untermenü können Sie das 2

optimale Timing für Optionen ein, je nach den

von ihnen benutzten Speichermodulen.

Konfiguriert werden die Optionen über die

Voreinstellung 'By SPD', indem der Inhalt des

SPD (Serial Presence Detect )-Gerätes

ausgelesen wird. dabei werden im EEPROM

kritische Parameter-Infos zu Speichertyp, Größe,

Geschwindigkeit, Spannungsinterface und

Modulbänke abgespeichert.

Sie können

versuchen die Werte manuell einzustellen,

sollten aber unbedingt auf Systemstabilität

achten.

DRAM Timing Setting

Über diese Option gelangen Sie in ein Untermenü 1

in welchem Sie diverse Einstellungen für die

DRAMs vornehmen können.

DRAM to PCI RSLP

Ist diese Option aktiviert, können bis zu zwei

2

Zeilen des Hauptspeichers im voraus gelesen

werden, damit sie dann an den PCI-Bus

übermittelt werden.

DRAM tRAS Select

Unter dieser Option (RAS Active Time) können

1

Sie die Zeit angeben, die eine Speicherzeile offen

gehalten wird, um auf die in der gleichen Zeile

liegenden Zeilen zuzugreifen.

Einstellmöglichkeiten: 1 Clocks, 2 Clocks bis 15

Clocks.

DRAM Tras timing value Unter dieser Option (RAS Active Time) können 2

Sie die Zeit angeben, die eine Speicherzeile offen

gehalten wird, um auf die in der gleichen Zeile

liegenden Zeilen zuzugreifen. AMD empfiehlt in

seinem Datenblatt 7 Cycles.

Einstellmöglichkeiten: 2 bis 9 Cycle

DRAM Trc timing value

Unter dieser Option stellen Sie die Bank Cycle

2

Time (kürzeste Zugriffszeit auf die gleiche Bank)

ein. AMD empfiehlt in seinem Datenblatt 8

Cycles. Einstellmöglichkeiten: 3 bis 10 Cycles

DRAM tRCD Select

Unter dieser Option stellen Sie die Bank Cycle

1

Time (kürzeste Zugriffszeit auf die gleiche Bank)

ein. 2 Clocks, 3 Clocks, 4 Clocks.

DRAM tRP Select

Hier können Sie die Zeitspanne der RAS (Row

1

Adress Strobe) Precharge Phase einstellen.

Einstellmöglickeiten: 2.0 Clocks, 3.0 Clocks, 4.0

Clocks, 5.0 Clocks

DRAM Trp timing value

Unter dieser Option stellen Sie die Zeitspanne

2

der RAS (Row Adress Strobe) Precharge Phase

ein. AMD empfiehlt in seinem Datenblatt 3

Cycles. Einstellmöglichkeiten: 4, 3, 2, 1 Cycles

DRAM tWTR

Unter dieser Option stellen Sie den

2

Verzögerungswert für den internen WRITE to

READ Befehl ein. Einstellmöglichkeiten: 1T und

3T

DRAM Turbo R/W

Hiermit wird die Zeit für Lesezugriffe zusätzlich

1,2

Leadoff Timing oder

verkürzt. Allerdings nur mit sehr schnellen

DRAM Turbo Read

SIMMs und nur ohne Fehlerkorrektur

Leadoff

einwandfrei.

Diese Option ist normalerweise

nur in älteren Systemen vorhanden.

DRAM Type

Hier können Sie den eingesetzten Speichertyp

2

auswählen, wobei die Grundeinstellung By SPD

ist. Einstellmöglichkeiten: By SPD, DDR200,

DDR266, DDR333, DDR400

DRAM Vcore Adjust

Diese Einstellung wird benutzt, um die DRAM-

1

Kernspannung (Vcore) anzupassen, was eine

Übertaktung möglich macht.

Einstellmöglichkeiten: 2.5V bis 2.8V in Schritten

von 0,1V Gehen Sie mit dieser Option

vorsichtig um.

DRAM Voltage oder

Diese Option wird verwendet, um die Spannung

2

DRAM Voltage Option

der DIMM-Module einzustellen. Die möglichen

oder DRAM Voltage

Einstellungen sind: 3,3V/3,4V/3,5V und 3,6V Die

Adjust

Werkseinstellung lautet 3,3V Um Schaden zu

vermeiden, sollten unbedingt die technischen

Angaben beachten.

DRAM Write Burst

Unter dieser Option können Sie den Burst-Modus 2

der zum Schreiben in das DRAM verwendet wird,

außer Kraft setzen. Haben Sie die Option

Enabled, ergibt sich eine Leistungssteigerung.

DRAM Write Burst (B/E/ Wenn Sie die Auto Configuration-Option 2

F)

abgeschaltet haben, können Sie hier den Write

Burst einstellen. Bei dieser Einstellung verhalten

sich EDO und Fast-Page gleich. Folgende

Speicherarten werden unterstützt: Burst-EDO-

RAMs (B), EDO-RAMS (E) und Fast-Page-Mode-

Speicher (F). Einstellungen bei Verwendung von

60ns-RAMs: Burst EDO (x-1-1-1-Burst), EDO (x-

2-2-2-Burst) und Fast Page (x-3-3-3-Burst). Bei

Verwendung von 70ns RAMs, schalten Sie etwas

höher.

DRAM Write Burst

Hier wird die Burst-Folge für den Schreibzugriff

1,2

Timing oder DRAM

auf den Hauptspeicher festgelegt. Je niedriger

Write Waitstate

die Werte, umso schneller wird geschrieben.

Allerdings kann ein zu schneller Burst den

Speicher überfordern und zu Schreibfehlern

führen. Stabil laufen 70-ns-SIMMs mit der

Einstellung x444, 60-ns-SIMMs mit x333 und 50-

ns-SIMMs mit x222. Den Wert x222 können Sie

auch verwenden, wenn Ihr PC mit 60-ns-SIMMs

und stundenlanger Arbeit ohne Absturz überlebt.

Hier hilft wie bei allen Einstellungen nur

probieren.

DRAM Write CAS oder

Sie können unter dieser Option dem Prozessor

2

DRAM Write CAS Pulse

bei Schreibvorgängen auf dem Weg zum

oder DRAM Write CAS

Speicher einen Waitstate auferlegen.

Width

Einstellmöglichkeiten: 1CCLK, 2CCLK

DRAM Write Cycle

Sie legen unter dieser Option fest, welche

1

Timingart vom System bei Schreibvorgängen

zum DRAM Speicher benötigt wird.

Einstellmöglichkeiten: 0W/S, 1 W/S, 2 W/S, 3 W/

S, 4 W/S

DRAM Write Page Mode Wenn Ihr PC mit FPM-RAMs ausgestattet ist, 2

dann können Sie mit Enabled die schnellste

Zugriffsart auf die Speicherchips aktivieren.

DRAM Write Timing

Hier wird die Timingart festgelegt, welche das

2

System bei Schreibvorgängen zum DRAM-

Speicher braucht. Einstellmöglichkeiten: Fast,

Fastest, Normal, Slow

DRAM Write Timing

Hier wird die Timingart festgelegt, welche das

1

System bei Schreibvorgängen zum DRAM-

Speicher braucht. Einstellmöglichkeiten:X-2-2-2/

X-3-3-3

DRAM Write WS

Hier wird die Timingart festgelegt, welche das

2

System bei Schreibvorgängen zum DRAM-

Speicher braucht. Einstellmöglichkeiten: 0 WS, 1

WS

DRAM Write WS Options Stellen Sie hier den Wert "0" ein, da ja jeder 1

Schreibzugriff auf den Speicher schon selber ein

Refresh bedeutet.

Drive A: und Drive B:

Hier können Sie die Diskettenlaufwerke

2

einstellen. Einstellungen: 360KB: 5,25" ; 1,2MB:

5,25" ; 720KB: 3,5" ; 1,44MB: 3,5" ; 2,88MB:

3,5" und None

Drive A/B

Auswahl des Laufwerktyps für das entsprechende 4

Diskettenlaufwerk. Sollte auf Auto oder Default

stehen.

Driver A & Driver B:

Hier können Sie die Diskettenlaufwerke

2

einstellen. Einstellungen: 360KB: 5,25" ; 1,2MB:

5,25" ; 720KB: 3,5" ; 1,44MB: 3,5" ; 2,88MB:

3,5" und None

Drive C:

Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten eine IDE-

1,2,4

Festplatte zu konfigurieren: Auto Configure: Die

Festplatte wird automatisch erkannt und

konfiguriert. Use Type 1 und 2: Falls die

automatische Konfiguration nicht klappt, kann

man manuell konfigurieren.

Drive C: Time Out:

Falls die Festplatte nicht in der eingestellten Zeit 1

0 sec.,5sec.(Default), 15sec., oder 31sec.,

erkannt wird, erscheint eine Fehlermeldung.

Drive D: (E: ,F:)

Unterstützung mehrer Festplatten. Die Optionen 1

sind wie unter Drive C: .

Drive D: Time Out

Falls die Festplatte nicht in der eingestellten Zeit 1

0 sec.,5sec.(Default), 15sec., oder 31sec.

erkannt wird, erscheint eine Fehlermeldung.

Drive Ports Accessed

Hier können Sie die Funktion, dass der PC aus

1,2

dem Suspend Modus durch Gerätebenutzung

geholt wird, ausschalten.

Driving Strength

Mit dieser Option können Sie die AGP-Treibstärke 2

justieren. Sie können hier eine Hex-Zahl

zwischen 0000 und 00FF eingeben.

Driving Slew Rate (Fall) Unter dieser Option können Sie direkt die 2

Abfallzeit in allen AGP-Signalen außer Daten-

Strobes einstellen. Einstellmöglichkeiten: Slow,

Fast und Fastest

Driving Slew Rate (Rise) Unter dieser Option können Sie direkt die 2

Anstiegszeit in allen AGP-Signalen außer Daten-

Strobes einstellen. Einstellmöglichkeiten: Slow,

Fast und Fastest

Dual BIOS / Q-Flash

Über diese Option kommen Sie in das

2

Untermenü bei DualBIOS Boards.

Dual Slot Configuration

Wenn Sie unter Dual-Steckplatz-

5

Detektierungssmodus die Einstellung Manual

(manuell) wählen, steht Ihnen diese Option zur

Grafikkonfiguration zur Verfügung. Wählen Sie

Single Slot (ein Steckplatz), wenn Sie nur eine

Grafikkarte verwenden; wählen Sie Dual Slot

(Dual-Steckplatz), wenn Ihr System im CrossFire-

Modus läuft.

Dual Slot Detect Mode

Hier können Sie einstellen, wie das System den

5

Grafikmodus für Dual-Grafikkartensteckplätze

erkennt. Die Grundeinstellung ist Auto. Wenn Sie

die Einstellung Manual (manuell) wählen, steht

Ihnen die Dual-Steckplatz-Konfiguration (Dual

Slot Configuration) zur Änderung der

Grafikkonfiguration zur Verfügung.

Dual-slot configuration

Haben Sie diese Option auf Auto stehen, so legt

1

das BIOS automatisch die Konfiguration für die

Verwendung von einer oder zwei Grafikkarten

fest. Einstellmöglichkeiten: Auto, Single Video

Card, Dual Video Card.

Duplex Mode oder

Wenn hier Full eingestellt ist, dann kann ein

2

Duplex Select

vorhandener Infrarot-Transceiver gleichzeitig

senden und empfangen. Mit Half ist nur

abwechselndes Senden oder Empfangen möglich.

Duplicate Mirror Disk

Hier können Sie die Platte auswählen, die Sie in

2

SYMBIOS SCSI BIOS

Vorbereitung für ein "Mirror Disk Array"

duplizieren wollen. Nach Enter kommen Sie in

die Untermenüs.

Duration

Hier kann man wenn das ASUS Music Alarm

1

Untermenü aktiviert ist, die Länge des

Weckalarms festlegen. Einstellmöglichkeiten: 10

Mins, 20 Mins, 30 Mins, 1 Hour

DVMT Mode Select oder Hier können Sie den DVMT Mode (Dynamic Video 1,5

DVMT Mode

Memory Technology *näheres siehe Glossar)

auswählen. In der Einstellung Fixed wird dem

Grafikchip eine feste Größe Speicher zugeteilt,

die dann allerdings dem PC nicht mehr zur

Verfügung steht. Unter DVMT erfolgt eine

dynamische regelung des Speicherbedarfs.

Einstellmöglichkeiten: Fixed, DVMT, Both.

Belassen Sie es bei der Voreinstellung wenn

Sie sich nicht auskennen.

DVMT/FIXED Memory

Hier können Sie die verwendete Speichergröße

1,5

oder DVMT/Fixed

für den DVMT Modus einstellen, wenn dieser auf

MemorySize

Fixed steht. Einstellmöglichkeiten:64MB, 128MB

und 224MB

Dynamic Overclocking

Unter dieser Option können Sie einstellen ob bei 1

starker Rechnerlast der FSB automatisch erhöht

wird und damit die CPU-Frequenz um bis zu 8%

steigt. Es gibt mehrere Einstellmöglichkeiten,

wobei General die höchste Stufe ist.

Dynamic Overclocking

Dynamic Overclocking Technology ist die

5

automatische Übertaktungsfunktion, die in

MSITM’s neu entwickelter CoreCellTM

Technologie enthalten ist. Sie dient zur

Feststellung des Auslastungsgrades der CPU,

während diese Programme abarbeitet, und passt

die CPU-Frequenz automatisch auf das optimale

Niveau an. Stellt das Motherboard fest, dass die

CPU Programme ausführt, beschleunigt es

automatisch die CPU und erlaubt so eine flüssige

und schnellere Ausführung. Ist die CPU ohne

Last oder nur wenig ausgelastet, werden statt

dessen die Voreinstellungen wieder hergestellt.

Üblicherweise kommt die Technologie der

dynamischen Übertaktung nur zum Einsatz,

wenn große Datenmengen bewältigt werden

müssen, wie das bei anspruchsvollen 3D Spielen

oder der Videoverarbeitung der Fall ist. In diesen

Fällen ist es notwendig, die CPU -Frequenz zu

erhöhen, um die Gesamtleistung des Systems zu

erhöhen. Einstellmöglichkeiten:

Disabled = Dynamic Overclocking ist

ausgeschaltet,

Private = Erste Übertaktungsstufe, steigert die

CPU Frequenz um 1%.

Sergeant = Zweite Übertaktungsstufe, steigert

die CPU Frequenz um 3%.

Captain = Dritte Übertaktungsstufe, steigert die

CPU Frequenz um 5%.

Colonel = Vierte Übertaktungsstufe, steigert

die CPU Frequenz um 7%.

General = Fünfte Übertaktungsstufe, steigert

die CPU Frequenz um 9%.

Commander = Sechste Übertaktungsstufe,

steigert die CPU Frequenz um 11%.

Bitte vorsichtig mit den Einstellungen

umgehen.

Stand: 29.11.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: E :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

E/A-Cycle Post-

Wenn Sie diese Option aktiviert haben werden die

2

Write

Informationen gepuffert die während eines E/A

Zyklus geschrieben werden. Sie erhöhen dadurch die

Performance. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

E000 ROM Belongs Falls Sie Adapterkarten haben die mit ROM

1

to AT-Bus

ausgestattet sind und den Speicher zwischen E000

und EFFFh belegt, dann können Sie dies dem BIOS

hier mitteilen. Andernfalls sollten Sie Disabled

eingestellt haben, weil dadurch der Bereich als UMA

wieder zurück gewonnen wird.

ECC Check oder

Die neueren Boards mit HX-Chipsatz sind wieder

2,3

ECC Control

verstärkt mit Fehlererkennung und Fehlerkorrektur

(Error Correction Code) von Speicherfehlern

ausgestattet. Sie schalten hier lediglich die Option ein

damit die Fehlererkennung aktiv wird. Vor allem beim

Netzwerkserver sollte die Option verwendet werden.

Nicht verwendet dagegen bei herkömmlichen

Speichern (z.B. 2M x 32).

ECC Chip Kill

Mit dieser Option aktiviert oder deaktiviert man die

1

Fehlerkorrektur und -behebung bei

Ausfall eines Chips. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

Belassen Sie es bei den

Voreinstellungen. Siehe auch DRAM ECC Enable

ECC Correctable

Hier können Sie wenn ECC Control aktiviert ist, die

1

Prüfungsmethode auf korrekten Speicher einstellen.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, No Notify, MCERR,

NMI, SCI, SMI.

Belassen Sie es bei den

Voreinstellungen.

ECC CPU Checking

Bei dieser Option handelt es sich um die Möglichkeit

3

die Fehlerkorrektur für den Second-Level-Cache ein-/

auszuschalten. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

ECC Data Integrity Diese Option zeigt den Status des von ihrem System 2

Mode

unterstützten RDRAM-Typs an. Für den ECC-Typ

müssen Sie ein Paar RDRAM-Module vom Typ ECC

installieren. Andere Typen lässt diese Option auf

Unsupported stehen.

ECC Memory

Sie können hier die Datenfehlerkennung sowie die

3

Checking

Datenfehlerkorrektur für entsprechend installierte

Speichermodule aktivieren. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

ECC Redirection

Haben Sie die Option Enabled, werden fehlerhafte

5

Daten korrigiert, während dies bei Disabled nicht der

Fall ist.

ECC Test

Hiermit schalten Sie die interne Fehlerkorrektur des

1

RAM-Controllers ein. Allerdings sind dafür spezielle

Speichermodule notwendig. Diese Speichermodule

müssen über ein weiteres Bit für die ECC-Kontrolle

verfügen und sind an der Bezeichnung 2M x 36 zu

erkennen.

ECC Uncorrectable

Hier können Sie wenn ECC Control aktiviert ist, die

1

Prüfungsmethode auf inkorrekten Speicher einstellen.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, No Notify, MCERR,

NMI, SCI, SMI.

Belassen Sie es bei den

Voreinstellungen.

ECP

Dieser Modus kann wie der EPP verwendet werden,

2

bietet zusätzlich einen 16KB großen FIFO-Buffer

(ähnlich wie eine serielle Schnittstelle). Außerdem

wird noch eine Datenkompression eingesetzt. Die

Datenübertragungsrate liegt bei max. 2 MB/s. Es

können bis zu 128 Geräte angeschlossen werden. Es

wird ein IRQ und DMA verwendet.

ECP Channel

Unter dieser Option können Sie für den ECP-Mode

3

verschiedene DMA-Kanäle auswählen.

Einstellmöglichkeiten: DMA CH3/DMA CH1(der

angezeigte Kanal ist ausgewählt.), Disabled (es ist

kein Kanal ausgewählt).

ECP DMA Channel

Diese Option zeigt sich nur dann, wenn Sie Extended 2

Capabilities Port (ECP) als Betriebsart wählten. Er

gestattet Ihnen die Zuweisung von DMA-Kanal 1 oder

DMA-Kanal 3 für die parallele ECP-Anschlussfunktion

(wie von Windows 95 und manchen Geräten

gefordert).

ECP DMA Select

Wählt die DMA Adresse für den ECP-Port.

Man

2

sollte diese Einstellung auf Default lassen.

ECP Mode DMA

Haben Sie die Option ECP aktiviert, so können Sie

1

Channel

hier den ECP DMA-Kanal für die parallele Schnittstelle

festlegen. Einstellmöglichkeiten: DMA0, DMA1 und

DMA3.

ECP Mode DMA

Man kann hier dem ECP-Modus einen DMA-Kanal

2

Select oder ECP

zuweisen. Dieser Modus erlaubt das Senden/

DMA

Empfangen über den Parallelport. Infos hierzu ggf.

bei Ihrer Handbuch (z.B. ZIP-Laufwerk). Nur ECP

benötigt einen DMA.

ECP Mode Use DMA Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn unter 2

Parallel Port Mode entweder ECP oder ECP/EPP

ausgewählt wurde. Einstellmöglichkeiten bei ECP:

DMA1 oder DMA3

ECP Modus Use

Sie haben hier die Möglichkeit den DMA-Kanal 1 oder 5

DMA

3 einzustellen, wenn für die integrierte parallele

Schnittstelle ECP oder ECP+EPP ausgewählt wurde.

Empfohlen wird hier die Einstellung 3, da sie

üblicherweise für den Parallelport reserviert ist.

ECP/EPP

Wenn Enabled, wird der Datendurchsatz gesteigert

2

und die CPU Belastung reduziert. Es handelt sich wie

beim EPP (Enhanced Parallel Port) um einen

bidirektionalen Modus, der mit der gleichen

Geschwindigkeit wie der ISA-Bus betrieben wird.

Damit erreicht der ECP eine maximale

Datenübertragungsrate von 2 MB/sek. Er besitzt

einen Datenpuffer und ist DMA-fähig.

EDO Auto

Unter dieser Option finden Sie die Default-

2

Configuration

Einstellungen für 60ns DRAMs. Falls Sie 70ns DRAMs

(60ns DRAM)

verwenden, müssen Sie die Einstellung verändern.

EDO CAS# Wait

Hier wird die Zugriffsgeschwindigkeit auf den

1,2

State

Speicher festgelegt.

EDO CAS# MA

Für den Fall das Ihre Ego-Chips zu langsam sind,

2

Waitstate

können Sie unter dieser Option weitere Waitstates

angeben um die Schreibbefehle vom Cache oder der

CPU besser zu verarbeiten.

EDO CAS#/RAS#

Diese Option legt fest mit welcher Geschwindigkeit

2

Wait State

die Speicherzugriffe erfolgen. Um bei EDO-RAMs ein

stabiles System zu haben sind die Wait States auf 3-4

hochzusetzen.

EDO DRAM Read

Je schnellere DRAMs Sie haben, umso niedriger

2

Burst

können Sie hier das Timing für die

Burstübermittlungen festlegen. Dieses Timing gibt an

wie schnell die Bursts übermittelt werden können.

Wenn Sie eine falsche Einstellung vornehmen, dann

hält Ihr PC beim Speichertest an.

EDO DRAM Read

Haben Sie einen PC mit EDO- oder FPM-RAM sollten

1

Timing

sie diese Option optimieren. Empfehlenswert ist die

Einstellung X-2-2-2, mit der Sie etwa bis zu 5% mehr

Performance erreichen. Haben Sie SDRAM installiert

bringt Ihnen eine veränderte Einstellung hier nichts.

EDO DRAM Speed

Unter dieser Option können Sie die Zugriffszeit der

1,2

(ns) oder EDO

verwendeten EDO-Speichermodule eingeben. Sie

DRAM Speed

sollten am besten den Wert eintragen, der von Ihren

Selection

Speichermodulen unterstützt wird (alles andere ist

ein Wagnis). Diese Zahl, sie befindet sich auf dem

Speichermodul, ist die letzte Zahl mit einem Strich

davor und wird mit 10 multipliziert. Sie erhalten

somit die Zugriffszeit in Nanosekunden.

EDO RAS to CAS

Bei den Refresh-Zyklen für das EDO-DRAM werden

2

Delay

Zeilen und Spalten jeweils einzeln adressiert. Mit

dieser Option wird das Timing des Übergangs vom

Zeilen-Signal (RAS) zum Zeilen-Signal (CAS)

bestimmt. Einstellmöglichkeiten: 3 und 2.

EDO RAS#

DRAM-Speicher muss kontinuierlich aufgefrischt

2

Precharge Time

werden, damit keine Daten verloren gehen.

Normalerweise wird das DRAM vollständig durch

einfache Aufrufe aufgefrischt. Mit dieser Option wird

die Anzahl CPU-Zyklen bestimmt, die dem Zeilen-

Signal (RAS) zugewiesen werden, um die Ladung zum

Auffrischen des DRAMs zu sammeln. Falls die

Einstellung falsch gewählt wird, könnte der

Auffrischvorgang unvollständig erfolgen und

demzufolge Daten verloren gehen. Eingestellt wird

das DRAM RAS Precharge Timing

(Wiederbereitschafts - Zeitverlauf).

Einstellmöglichkeiten: 4 und 3 Takt-Zyklen

EDO RASx# Wait

Hier wird die Zugriffsgeschwindigkeit auf den

1,2

State

Speicher festgelegt.

EDO Read Wait

Wenn Sie an Stelle des DRAM das EDO-RAM installiert 2

State

haben, dann sollten Sie hier das Timing für den

Lesezyklus festlegen. Einstellmöglichkeiten: 7-2-2-2

oder 6-2-2-2 Falls Sie Datenprobleme bekommen

sollten Sie nicht die kürzeste Dauer einstellen.

EIST Function

Diese Einstell-Option steht ihnen nur bei bestimmten 5

Prozessoren mit EIST (Enhanced Intel SpeedStep

Technologie) Funktion zur Verfügung. Ist diese Option

auf [Enabled] (aktiviert) gestellt, schaltet EIST

dynamisch zwischen verschiedenen Frequenz- und

Spannungspunkten, um das Stromverbrauch /

Leistungs - Gleichgewicht Ihres Prozessors und

Systems zu optimieren. Gehen Sie vorsichtig mit

der Einstellung um und ziehen Sie das handbuch zu

Rate.

Embedded

Das SCSI-BIOS der SCSI-Controller auf dem

2

Ethernet BIOS

Mainboard wird in das BIOS eingeblendet. Sie können

hier wählen, ob Sie das eingeblendete SCSI-BIOS

nutzen wollen oder das SCSI-BIOS eines externen

SCSI-Controllers, der denselben SCSI-Baustein

(Symbios) besitzt. Enabled Das eingeblendete SCSI-

BIOS der Onboard-SCSI-Controller wird benutzt.

Disabled Das SCSI-BIOS eines externen SCSI-

Controllers wird benutzt.

Embedded SCSI

Hier können Sie wählen ob das eingeblendete SCSI-

3

BIOS

BIOS des Onboard SCSI-Controllers verwendet wird

oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Embedded SCSI

Unter dieser Option legen Sie fest, in welcher

2

BIOS Scan Order

Reihenfolge Boot Devices in Bezug auf den Onboard

SCSI Controllers gescannt werden. Dieser Parameter

ist z. B. für die Anwendung in ServerShield

Applikationen gedacht. Die Option Embedded SCSI

BIOS muss auf enabled stehen. Einstellmöglichkeiten:

First: Der Onboard SCSI Controller wird als erstes

gescannt.

Last: Der Onboard SCSI Controller wird als letztes

gescannt.

Auto: Der Onboard SCSI Controller wird so gescannt,

als ob es ein gesteckter Controller ist.

EMS Access Wait

Unter dieser Option wird die Verzögerung für das

1

States

Ansprechen des aktivierten EMS-Speichers

eingestellt. Einstellmöglichkeiten: 0 WS, 1 WS, 2 WS

EMS Base Address Unter dieser Option können Sie die Startadressen für 1

Pages 0-3

jede der vier EMS-Speicherseiten 0-3 einstellen.

Einstellmöglichkeiten:

Reserved C0-

C4-

C8-

CC-

CC000

D0000

D4000

D8000

D0-

D4-E0000 D8-E4000 DC-

E0-EC000

DC000

E8000

EMS Memory Size

Sie können unter dieser Option die Größe des EMS-

1

Speichers festlegen. Einstellmöglichkeiten: <1MB,

1MB, 2MB, 3MB, 4MB, 5MB, 6MB, 7MB

EMS Option

Hier bestimmen Sie ob der EMS-Speicher verwendet

1

wird oder nicht.

EMS Page Register Mit dieser Option können sie die E/A-Adresse der 1

I/O-Adress (Hex)

EMS-Seitenregister auf einen bestimmten

sedezimalen Wert festlegen. Einstellmöglichkeiten:

208/209, 218/219, 258/259, 268/269, 2A8/2A9,

2B8/2B9, 2E8/2E9

EMS Page x Adress Diese Option können Sie für jede der vier EMS-Seiten 1

0-3 verwenden. Sie können damit jede Seite für ein

bestimmtes Speichergebiet setzen.

Einstellmöglichkeiten: 1-2MB, 2-4MB, 4-6MB, 6-8MB

Emulation Type

Wenn [Auto] gewählt wurde, werden USB-Geräte,

1

deren Speicherkapazität kleiner als 530MB ist, als

Diskettenlaufwerk und die anderen Geräte mit

größerer Kapazität als Festplatte simuliert. Sie

können die Option [FDD] wählen, um ein als HDD

formatiertes Laufwerk als FDD (z.B ZIP-Laufwerk)

zum Starten des Systems zu verwenden. Die

Optionen erscheinen nur wenn ein USB Gerät

installiert ist.

Enable ACPI

Diese Option schaltet die ACPI-Funktionalität

3

(Advanced Configuration and Power Interface) ein

oder aus. Es handelt sich hierbei um eine erweiterte

Plug&Play- und Power Management-Funktionalität.

Einstellmöglichkeiten: Yes, No.

Enable Clock to All Unetr dieser Option können Sie den Takt zu allen 5

DIMMs

DIMMs aktivieren oder deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled

Belassen

Sie es bei der Voreinstellung.

Enable DRAM 4K-

haben Sie die Option Enabled, so verwendet das

2

Page Mode

DRAM die 64Mbit-Technologie und damit erhöht der

4K-Page-Modus die Geschwindigkeit Ihrer DRAMs.

Enabled ist empfehlenswert.

Enabled extended

Es wird ein zusammenhängender Speicherbereich (1, 3

memory gap

2, 4, 8 MB) in den Hauptspeicherbereich bei 8, 12,

14, 15 MB eingeblendet. Einstellmöglichkeiten: 1MB

at 15 MB, 2 MB at 14 MB, 4 MB at 12 MB, 8 MB at 8

MB (es wird der ISA-Speicherbereich in der

entsprechenden Größe eingeblendet), Disabled

Energy Lake

Sie können hier die Energy Lake-Technologiefunktion 1

Feature

aktivieren bzw. deaktivieren. Die Default-Einstellung

ist Disabled (deaktiviert). Diese Option ist eine

Energiemanagement-Technologie.

Belassen Sie es

bei der Voreinstellung, es sei denn Sie haben Ahnung.

Energy Lake

Es stehen hier zwei Optionen zur Auswahl: Disabled

5

Function

(deaktiviert) oder Enabled (aktiviert). Die Default-

Einstellung ist Disabled (deaktiviert). Diese Option ist

eine Energiemanagement-Technologie.

Belassen

Sie es bei der Voreinstellung, es sei denn Sie haben

Ahnung.

Enhance AGP

Mit dieser Option können Sie die AGP-Anzeigeleistung 5

Performance

verbessern. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Enhance Chip

Hier haben Sie Möglichkeit um die

2

Performance

Timingparameter des Northbridge-Chipsatzes kleiner

zu stellen (Enabled). Damit wird eine höhere

Systemleistung erzielt. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled Stabilität beachten.

Enhance Chipset

Je nach Board stehen ihnen hier z.B. folgende

1

Mode

Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: Normal, Fast,

Fixed in 83MHz, Fixed in 144MHz. Sie können hier die

Daten-Transfergeschwindigkeit zwischen Northbridge

und Southbridge einstellen. Wobei je höher die

Einstellung umso schneller die Chipsatz-Transferrate.

Haben Sie 'Fixed AGP/PCI Frequency' Enabled, dann

können Sie nur zwischen Fixed 88MHz und 144MHz

wählen.

Sie sollten es möglichst bei der

Voreinstellung belassen.

Enhance DRAM

Mit dieser Option können Sie die Leistung ihres

2

Performance

System DRAm verbessern. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled. Voreingestellt ist meistens Disabled

Enhance For

Mit dieser Option können Sie die Performance von

2

Benchmark

Prozessor und System verbessern. Die Voreinstellung

ist Disabled. Wenn Sie die Option auf Enabled stellen

wollen, sollten Sie dies nur wenn die Stabilität des

gesamten Systems gewährleistet ist.

Enhance Halt State Der Halt State wird von vielen Prozessoren bereits 1

unterstützt und beschreibt ein komplettes Anhalten

der CPU. Dieser Befehl wird vom Betriebssystem

ausgesandt, wenn tatsächlich über einen gewissen

Zeitraum keine Aufgaben anstehen. Sicherlich handelt

es sich lediglich nur um den Bruchteil einer Sekunde,

doch solche Wartepausen kommen verhältnismäßig

oft vor. Der Enhanced Halt State hält die CPU jedoch

nicht nur an, sondern führt gleichzeitig die gleichen

Mechanismen durch, die auch bei den beiden anderen

Features greifen

Enhance

Diese Option verbessert die LAN-Leistung, indem sie

5

Performance

sie als erste Priorität unter den PCI-Geräten einstellt.

Enhanced C1

Wenn Sie die Option auf [Auto] stellen, überprüft das 1

Control

BIOS automatisch die Fähigkeit der CPU, die C1E

Unterstützung zu ermöglichen. Im C1E Modus ist der

CPU-Energieverbrauch im Ruhezustand niedriger.

Einstelloptionen: Auto, Disabled.

Enhanced C1 (C1E) Steht die Option auf Auto, prüft das BIOS

5

automatisch, ob die CPU die C1E-Unterstützung

aktivieren kann. Im C1E-Modus ist der CPU-

Stromverbrauch im Leerlauf geringer. Dieses Element

wird nur angezeigt, wenn ein Prozessor installiert ist,

der die Enhanced C1E-Funktion unterstützt.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Enhanced IDE

Die Standardeinstellung für Large Hard Disk Capacity 2

Features

ist Enabled.

Diese Einstellung ist für alle

Festplatten über 540 MB notwendig.

Enhanced Intel

Unter dieser Option können Sie die Enhanced Intel

5

SpeedStep(tm)

SpeedStep® Technology benutzen. Wenn Automatic

Tech.

eingestellt ist, können Sie die System-

Energieeinstellungen so verändern, dass die EIST-

Funktion aktiviert werden kann. Wenn Sie EIST nicht

benutzen wollen, stellen Sie Disabled ein.

EInstellmöglichkeiten: [Auto] [Disabled]

Enhanced ISA

Haben Sie diese Option Enabled, dann läuft der ISA-

1

Timing

Bus mit 10 MHz. wenn die installierten ISA

Komponenten anstelle der üblichen 8 MHz die 10 MHz

unterstützen, bekommen Sie eine schnellere System-

Performance. Standard ist Disabled. Es ist ein Fall

bekannt, bei dem durch Aktivieren dieser Option

Buffer-Underruns aufgetreten sind, d. h. die Option

beim Brennen nicht aktivieren!

Enhanced Memory Falls Sie mehr als 512KB Cache-Speicher haben, 2

Write

dann sollten Sie diese Option aktivieren um den

Geschwindigkeitsvorteil des größeren Cache-

Speichers voll auszunutzen.

Enhanced Mode

Unter dieser Option (Sie erscheint nur wenn Sie unter 1

Support On

'Onboard IDE Operate Mode' Enhanced gewählt

haben) gestattet ihnen die Standardeinstellung [S-

ATA] Serial ATA- und Parallel ATA-Anschlüsse unter

einem neueren Betriebssystem zu verwenden.

Empfehlenswert ist es die Standardeinstellung für

eine bessere OS-Kompatibilität zu belassen. Bei

dieser Einstellung dürfen Sie nur dann ein älteres

Betriebssystem bei den Parallel ATA Anschlüssen

verwenden, wenn Sie kein Serial ATA-Gerät installiert

haben. Die Optionen [P-ATA+S-ATA] und [P-ATA]

sind nur für versierte Benutzer geeignet. Ändern Sie

die Einstellung wieder in [S-ATA], wenn Probleme bei

Einstellung auf einer der obigen Optionen auftreten.

Einstellmöglichkeiten: [P-ATA+S-ATA] [S-ATA] [P-

ATA]. Haben Sie hingegen den Kompatiblen Modus

gewählt (siehe 'Onboard IDE Operate Mode') können

Sie die zu aktivierenden IDE-Anschlüsse wählen,

wenn Sie ein älteres Betriebssystem verwenden.

Wählen Sie [Pri. P-ATA+SATA], wenn Sie die

primären Parallel ATA- und Serial ATA-Anschlüsse

verwenden möchten. Wählen Sie [Sek. P-ATA+SATA],

um die sekundären P-ATA- und S-ATA-Anschlüsse zu

aktivieren. Wählen Sie [Nur P-ATA-Anschlüsse], um

die zwei von ICH 5 unterstützten Serial ATA-

Anschlüsse zu unterstützen: [Pri. P-ATA+S-ATA]

[Sek. P-ATA+S-ATA] [Nur P-ATA-Anschlüsse].

Enhanced Page

Falls Ihre DRAMs diese Option unterstützen, sollten

2

Mode

Sie Enabled einstellen um einen schnelleren

Speicherzugriff zu erreichen.

Enhanced Page

Sie sollten diese Option normalerweise auf Disabled

2

Mode Count

stehen haben. Einstellmöglichkeiten: Disabled, 4T,

8T, 12T und 16T

Enhanced

Bei dieser Option handelt es sich um einen

3

SpeedStep

Energiesparmodus der CPU. In Zeitphasen, in denen

die CPU nicht voll ausgelastet ist, können hier die

Taktfrequenz und die Höhe der Versorgungsspannung

der CPU reduziert werden. Das führt zu geringerer

Leistungsaufnahme der CPU und somit auch zu

geringerer Wärmeentwicklung des Systems. Um

diesen Modus voll zu unterstützen, ist eine

Interaktion zwischen BIOS und Betriebssystem

notwendig. Einstellmöglichkeiten: Enabled - Enhanced

SpeedStep Funktion ist aktiv. Disabled - Enhanced

SpeedStep Funktion ist ausgeschaltet.

Enity ID

Diese übergeordnete Einheit des Sensors zeigt das

2

Modul an, zu dem der aktuelle Sensor gehört.

Entity Inst

Hier wird die Nummer des aktuellen Sensors

innerhalb seines Moduls angezeigt.

Enter Raid setup

Hier können Sie das RAID Setup Utility aufrufen.

utility

SYMBIOS SCSI BIOS

Entering Drive

Diese Option erscheint, wenn Sie unter IDE Device

1

Parameters

Configuration User ausgewählt haben. Folgende

Parameter können Sie von Hand eingeben: Type,

Cylinders (Cyl), Heads (Hd), Write Precompensation

(WP), Sectors (Sec) und Size. Die Daten entnehmen

Sie dem Datenblatt Ihrer Festplatte.

EPA / (H/W

Hier können Sie einstellen ob Sie den EPA Schutz

5

Monitor) Show

(Stromsparfunktionen) aktiviert haben wollen und ob

das Logo angezeigt werden soll

EPP/SPP

EPP ist eine Erweiterung des SPP und ist

2

leistungsfähiger als ein nur bidirektionaler Port.

Funktioniert nur wenn das gerät EPP-fähig ist.

Übertragung max. 2MB/s. und es wird ein IRQ und

DMA belegt. SPP (Standard Parallel Port) ist der

Standardanschluss für einen Drucker. Sehen Sie im

Druckerhandbuch nach, welche Einstellung notwendig

ist.

EPP Mode Select

Sie können hier die Version 1.7 und 1.9 auswählen.

2

Die Voreinstellung (Version 1.7) ist IEEE 1284

kompatibel. Stellen Sie 1.9 ein, da dieser Modi dem

derzeitigen Standard entspricht und

abwärtskompatibel ist.

EPP Version

Hier sollten Sie die von Ihrem System unterstützte

1

Version 1.7 oder 1.9 eintragen. Hinweis dazu finden

Sie eventuell im Handbuch.

Err94 Enh

Err94 Enh behandelt den Prozessorfehler (Erratum)

5

Nummer 94 des Athlon64. Wer näheres wissen will

kann sich hier informieren:

http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/

white_papers_and_tech_docs/25759.pdf

Belassen Sie es bei der Voreinstellung.

Error Halt

Unter dieser Option konfigurieren Sie das Verhalten

3

bei einem Lüfter-/Temperatursensorfehler.

Einstellmöglichkeiten: Halt On All Errors (Systemstart

wird abgebrochen, das System wird angehalten), No

Halt On Any Errors (Kein Systemstartabbruch,

lediglich Fehleranzeige).

eSATA OptionROM

Unter dieser Option können Sie das integrierte Silicon 1

Image® Sil3531 External SATA Boot ROM

aktivieren oder deaktivieren. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Estimated DDR2

Hier wird die DDR2 Transferrate angezeigt.

5

Data Rate

Estimated new CPU Hier wird die Frequenzsumme von 'Ext. Clock' und 5

Clock

'Multiplicator Factor' angezeigt.

Estimated new

Hier wird die Speichertaktung angezeigt.

5

DRAM Clock

Estimated New FSB Hier wird die Einstellung des FSB angezeigt.

5

(QGR)

Ethernet Device

Hier können Sie den LAN-Controller ein- bzw.

1

ausschalten. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Ethernet on Board: Hier legen Sie fest ob der LAN-Controller auf der 3

Device

Systembaugruppe verwendet wird oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Ethernet on Board: Hier legen Sie fest ob der LAN-Controller auf der 3

Enable Master

Systembaugruppe als Master-Controller verwendet

wird oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Ethernet on Board: Unter dieser Option legen Sie die zusätzliche 3

Latency Timer

Taktzyklen fest , in denen am PCI-Bus ein Burst über

die Spezifikation hinaus übertragen werden kann. Die

Nummer des Steckplatzes ist gleich n.

Einstellmöglichkeiten: 20h, 40h (Default), 60h, 80h,

A0h, C0h, E0h

Event Log Capacity Unter dieser Option wird angezeigt ob das 3

Ereignisprotokoll voll ist oder nicht. Es gibt keine

Einstellmöglichkeiten.

Event Log Control

Diese Option erlaubt Ihnen, das Ereignisprotokoll ein- 3

oder auszuschalten, oder einzuschränken.

Einstellmöglichkeiten: All Events Enabled (Standard;

Alle Ereignisse werden protokolliert), ECC Events

Disabled (Speicherfehler werden nicht protokolliert.),

All Events Disabled (Das Ereignisprotokoll ist

ausgeschaltet.).

Event Log Full Mode Diese Option regelt das Verhalten bei voller System 2

Event Log Datei. Dabei wird festgelegt ob die System

Event Log überschreibbar ist oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Maintain: Wenn die System

Event Log Datei voll ist, werden keine weiteren

Ereignisse mehr eingetragen. Die System Event Log

Datei muss zuerst gelöscht werden, bevor weitere

Ereignisse eingetragen werden können. Ältere

Ereignisse haben hierbei eine höhere Gewichtung als

die neueren.

Overwrite: Wenn die System Event Log voll ist,

überschreiben weitere Ereignisse die ältesten

Einträge der System Event Log. Neuere Ereignisse

haben hierbei eine höhere Gewichtung als die älteren.

Event Time

Hier wird die Zeit definiert, die vergangen sein muss, 3

Granularity

bis das nächste Ereignis protokolliert wird. Der

Standardeintrag ist 0.

Execute Disable Bit Diese Option ist eine Sicherheitseinrichtung, das 1

Ihnen hilft, Ihre CPU und Ihr Betriebssystem gegen

arglistige Software zu schützen, die einen Code

ausführt der möglicherweise dem BIOS schadet.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn die CPU dieses

Merkmal unterstützt. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

Execute Disable Bit Diese Einstell-Möglichkeit steht ihnen nur bei 5

bestimmten Prozessoren mit Execute Disable Bit (XD

bit) Funktion zur Verfügung. Ist diese Option auf

[Enabled] (aktiviert) gestellt, kann Ihr Prozessor die

Verwendung von Datenseiten zur Ausführung

schädlicher Software verhindern und damit Ihren

Speicher schützen. Nehmen Sie nur Veränderungen

vor wenn Sie Ahnung davon haben.

Execute Disable

Unter dieser Option können Sie die No Execution on

1

Function

Page Protection Technologie aktivieren bzw.

deaktivieren. Ist die Option aktiviert, wird das System

gezwungen die Markierung der XD-Funktion immer

auf Null zurück zu setzen.

Verspricht beim

Opteron und Athlon 64 einen Schutz vor einem der

häufigsten Angriffsvektoren von Schadprogrammen.

Bei INTEL gibt es eine ähnliche Funktion die sich als

XD- (Execution-Disable-) Technologie bezeichnet.

Execute-Disable Capability

Hier können Sie die CPU davor schützen das durch

5

ein externes Programm Veränderungen

vorgenommen werden können. Standardeinstellung

ist Enabled.

Exit Discarding

Mit dieser Option beenden Sie das BIOS Setup ohne

1

Changes

Speicherung.

Exit Saving

Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen im BIOS

1

Changes

vorgenommen haben, dann werden sie mit dieser

Option abgespeichert.

*Exit the menu

Über diese Option verlassen Sie das Auswahlmenü.

SYMBIOS SCSI BIOS

Exit without Saving Setup beenden ohne Sicherung der Einstellungen.

2

Einstellung: Y (Achtung Z eingeben).

Ext. Clock oder Ext. Unter dieser Option können Sie die externe 2

Clock Frequency

Taktfrequenz einstellen. Der Intel-440BX- Chipsatz

oder Ext. Clock

unterstützt nur 66,8 MHz und 100MHz. Sie können

(PCI)

hier 66,8MHz erhöhen auf: 68,5, 75 und 83,3MHz;

100MHz können Sie auf 103, 112 und 133,3MHz hoch

setzen.

Denken Sie an Folgeschäden!!! Es sind Fälle

bekannt, bei dem durch Aktivieren dieser Option die

Qualität der gegrabbten Audiodaten (DAE) sehr

gelitten hat. Deshalb nur die Standardwerte einsetzen!

Ext. Clock (CPU/

Wenn Sie die Option CPU Operating Speed auf User

2

AGP/PCI)

Define gestellt haben, dann können Sie hier die FSB

Frequenz (variiert von Board zu Board) einstellen.

Beachten Sie die Hinweis im Handbuch.

Extended BIOS

Diese Option gibt an, ob Festplatteninformationen im 1

RAM Area

oberen 1 KB des Systembereiches beginnend bei

639K oder bei 0:300 im System-BIOS im unteren

Speicherbereich abgelegt werden.

Einstellmöglichkeiten: TOP DOS 1K oder 0:300.

Extended Drive

Hier wird der mit dem System verbundene

5

Festplattentyp festgelegt. Sie sollten es bei der

Voreinstellung AUTO belassen

Extended Memory

Angabe des verfügbaren Speichers vom ersten MB bis 1,2,3

zum maximalen Speicherausbau (keine Einstellung

möglich).

External Cache

Der Second-Level-Cache befindet sich ggf. auf dem

1,2,3

Motherboard. Die Größe ist relativ uninteressant, da

die Cache-Hit-Rate bei 64k schon über 90% liegt.

256k liegen bei ca. 95% und 512k bei ca. 97%,

allerdings nur unter DOS. Da Windows NT, OS/2 oder

LINUX als

Multitasking-Betriebssysteme sowieso kreuz und quer

durch den Speicher springen, relativiert sich der

Unterschied nochmals. Sie sollten also den Second-

Level-Cache aktiviert haben, sonst verlieren Sie ca.

10% Leistung. Wenn L1 und L2 nicht zusammen

funktionieren, dann sollten Sie dem L1 den Vorzug

geben.

External Cache

Unter dieser Option legen Sie die Caching-Methode

2

Scheme

des externen Cache-Speichers fest.

Einstellmöglichkeiten: Write Back, Write Trough

External Cache

Unter dieser Option legen Sie die Caching-Methode

2

WB/WT

des externen Cache-Speichers fest.

Einstellmöglichkeiten: WB, WT

External Cache

Bei einigen BIOS kann man diese Einstellung

2

Write Mode

vornehmen. Wenn man "Write Trough" einstellt,

werden die Schreibaufträge nicht gepuffert, sondern

direkt an den nachfolgenden Cache oder Speicher

weitergereicht. Wenn man jedoch den "Write Back" -

Modus einschaltet, führt das zu

Geschwindigkeitsgewinn. Write Back wird von allen

Prozessoren der Pentium-Klasse (inklusive kompatible

CPUs von AMD, Cyrix, IDT), Pentium Pro, Pentium II,

Celeron und Xeon unterstützt. Wer einen AMD AM486

und 5x86 im PC hat, kann Write Back ebenfalls

einschalten. Wenn Sie einen Cyrix 6x86MX oder K6/

K6-2 haben, oder wenn der PC hängen bleibt, sollten

Sie diese Option ausschalten.

External Cache

Unter dieser Option legen Sie die Caching-Methode

2

Write Policy

des externen Cache-Speichers fest.

Einstellmöglichkeiten: Wr-Back, Wr-Trough

Ex-SATA/PCI-E*1

Hier können Sie die extenen Laufwerke aktivieren

5

Option

bzw. deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Ex-SATA

oder PCI-E*1

External Clock

Durch diese Option wird der externe Takt bestimmt.

2

Je nach Board stehen hier bis zu 83 MHz zur

Verfügung.

External SATA

Sie können hier das externe SATA-Gerät aktivieren

1

bzw. deaktivieren.

EXT-P2P's Discard Hiermit können Sie EXT-P2P's discard time einstellen. 5

Time

Damit können Sie den 'Drop Frame Mode' verbessern. Kein

Vorschlag.

Extra AT Cycle WS

Falls Sie ältere Hardware verwenden, können Sie hier 2

einen Extratakt in den AT-Zyklus einfügen. damit hat

die Hardware eine bessere Möglichkeit auf Anfragen

zu reagieren. Allerdings sollten Sie bedenken, das

dadurch die Gesamtleistung des Systems sinkt.

Extreme Tweaker

In diesem Untermenü können Sie diverse

1

Übertaktungseinstellungen vornehmen. Gehen Sie

vorsichtig damit um.

EZ Backup RAID

Sie können hier die Änderung des RAID-Modus für die 1

Mode Change

EZ-Backup-Funktion aktivieren bzw. deaktiviern. EZ

Backup erfordert keine Treiber- oder BIOS

Konfiguration Es ist ein Plugand Play RAID um ihre

Dateien sofort zu sichern.Näheres und ausführlich

finden Sie die Funktion im Handbuch beschrieben.

EZ-Plug Warning

Diese Option bezieht sich auf einen Molex-Anschluß

5

oberhalb des ersten PEG-Steckplatzes; dort muß für

den SLI-Betrieb ein Molex-Stecker als zusätzliche

Stromversorgung angeschlossen werden.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

EzRestore

Unter dieser Option verbirgt sich die Möglichkeit bei

2

Systemproblemen die Wiederherstellung eines

funktionierenden Systems. Dazu muss die Option auf

Enabled gestellt sein. Näheres steht im Handbuch.

Stand: 09.12.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: F :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

F000 Cacheable

Hier bestimmen Sie welche Speicherbereiche über

2

oder F000 Shadow

den externen Cache gelesen bzw. geschrieben

Cacheable

werden sollen. Allerdings erreichen Sie durch das

Caching keine Steigerung der Performance.

Factory Test Mode

Diese Option dient lediglich zum Testen von APM und 4

schaltet den Monitor nach einer Minute in den

Energiesparmodus. Empfohlene Einstellung: Disabled.

Empfohlene Einstellung beim Brennen: Disabled

Fail-Safe Defaults

Diese Option dient der absoluten

1

Sicherheitseinstellung. Unakzeptabel für den

Dauerbetrieb, aber gut wenn der PC spinnt.

Fan Auto Mode Full Hier können Sie die Spannungsgrenze einstellen bei 1

Speed Temp

der der Lüfter automatisch startet.

Die Option

wird nur angezeigt wenn die Option Smart Q-Fan

enabled ist.

Fan Auto Mode

Hier können Sie die Temperaturgrenze einstellen bei

1

Slope PWM

der der Lüfter automatisch startet.

Die Option

wird nur angezeigt wenn die Option Smart Q-Fan

enabled ist.

Fan Auto Mode

Hier können Sie die Temperaturgrenze einstellen bei

1

Start Speed Temp

der der Lüfter automatisch mit voller Drehzahl läuft.

Die Option wird nur angezeigt wenn die Option

Smart Q-Fan enabled ist.

Fan Control

Ist die Option Disabled, läuft der Lüfter mit

2,3

maximaler Drehzahl, während Enabled die

Regulierung ermöglicht. Oder Silent - Lüfter läuft

langsam und Performance - Lüfter läuft schnell bzw.

Geschwindigkeit ist einstellbar.

Fan Fail Alarm oder Unter dieser Option stellen Sie ein, welcher Lüfter auf 2

Fan Fail Alarm

mögliche Fehlfunktionen überwacht werden soll.

Selectable

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Chassis Fan, CPU

Fan, Power Fan, Auto

Fan Monitor

Der eingebaute Hardwaremonitor registriert die

2

Drehzahl/min von Gehäuse-, CPU- und Netzteilkühler

und zeigt sie immer aktualisiert an. Falls Sie einen

der Kühler nicht installiert haben, sollten Sie Ignore

einstellen, damit es nicht zum Fehlalarm kommt.

FAN OFF at

Haben Sie diese Option eingeschaltet, dann wird der

1

Suspend

Lüfter beim runterfahren in den Schlafmodus

ausgeschaltet.

Fan PWM Duty

Diese Optionen legen die Ober- und Untergrenze des 5

Cycle High/Low

für den Lüfter gewünschten PWM - Arbeitszyklus fest.

Fan Speed oder Fan Drehzahl des Lüfters, nicht einstellbar. Für die 2,3

1/2 Speed oder Fan Überwachung wird die I/O Adresse von 294H bis 1 Speed oder Fan 2 297H verwendet, falls zusätzliche Karten die sie Speed oder Fan 3

haben diesen Bereich verwenden, sollten sie die I/O

Speed

Adresse Ihrer Karte ändern.

FAN Speed

Hier können Sie den Prozentsatz der

2

Adjustable

Lüftergeschwindigkeit im Suspendmodus festlegen.

Einstellmöglichkeiten: 20%, 40%, 60%, 80%, Fully

und Stop (voreingestellt).

Fan Speed Control

In diesem Bereich befindet sich die Lüfterkontrolle.

5

Die Einstellungen variieren von Board zu Board.

Zur Nutzung dieser Funktion müssen die

Temperatursensorkabel an die optionalen Lüfter

angeschlossen werden.

CPU / CHA / OPT Fan1, 2, 3, Fan Control

Hier können Sie den

Lüftergeschwindigkeitskontrollmodus einstellenn.

Einstellmöglichkeiten: Duty Cycle Mode, Q-FAN Mode

CPU / CHA / PWR / OPT Fan1, 2 , 3 , 4, 5

Hier können Sie den Arbeitszyklus des Lüfters

einstellen. Wenn Fan Control

auf Q-FAN Mode eingestellt ist, kann dieses Element

nicht konfiguriert

werden. Konfigurationsoptionen: 60%, 70%, 80%,

90%, 100%

CHA Fan Q-Fan Sense

Ermöglicht es dem Q-Fan, die CPU/MB-Temperatur

zu erkennen und die

Lüftergeschwindigkeit dementsprechend

einzustellen. Wenn das vorherige Element auf Q-

FAN Mode eingestellt ist, können diese Elemente

vom Benutzer eingestellt werden.

Einstellmöglichkeiten: CPU Temperature, MB

Temperature

OPT Fan1/2/3 Target Temperature

Ermöglicht es dem Q-Fan, dieTemperatur der mit

dem OPT Fan1/2/3 verbundenen Lüfter zu erkennen

und die Lüftergeschwindigkeit dementsprechend

einzustellen. Wenn die Elemente OPT Fan1/2/3

Control auf Q-FAN Mode eingestellt sind, können

diese Elemente vom Benutzer eingestellt werden.

Einstellmöglichkeiten: 10ºC/50ºF, 15ºC/59ºF,

20ºC/68ºF, 25ºC/77ºF, 30ºC/86ºF, 35ºC/95ºF,

40ºC/104ºF, 45ºC/113ºF, 50ºC/122ºF, 55ºC/131ºF,

60ºC/140ºF, 65ºC/149ºF, 70ºC/158ºF, 75ºC/167ºF,

80ºC/176ºF, 85ºC/185ºF

CPU Fan Speed warning

Hier können Sie die CPU-Lüfterwarnfunktion

einstellen, die eine Warnmeldung ausgibt, wenn die

Geschwindigkeit des CPU-Lüfters nicht hoch genug

ist. Wenn Sie dieses Element auf Disabled einstellen,

warnt Sie das System selbst dann nicht, wenn kein

Lüfter installiert ist oder der vorhandene Lüfter

fehlerhaft arbeitet.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, 600 RPM, 1200

RPM, 1600 RPM

Fan Speed

Die Optionen in diesem Untermeü zeigen die

5

Monitoring

Geschwindigkeit der Lüfter an, die mit den CPU, NB,

SYS, AUX1~3 und OTES1~2 FAN-Anschlussköpfen

verbunden sind. Einstellmöglichkeiten: Shutdown

Enable - Verwenden Sie die Leertaste, um die

Systemausschaltfunktion zu aktivieren. Wenn die

Drehzahl des Lüfters niedriger als der untere

Grenzwert ist, wird das System automatisch

ausgeschaltet. Beep Enable -Verwenden Sie die

Leertaste, um die Warnpieptonfunktion zu aktivieren.

Wenn die Drehzahl des Lüfters niedriger als der

untere Grenzwert ist, wird ein Warnpiepton

abgegeben. Low Limit -Diese Elemente bestimmen

den Ober- und Untergrenzwert der Lüfterdrehzahl.

Fan Speed Ratio

Sie können hier die geeignete Lüftergeschwindigkeit

3

einstellen. 10/15 ist das Minimum was eingestellt sein

sollte. Je mehr Sie installiert haben umso höher sollte

der Wert sein. Einstellmöglichkeiten: 10/15, 11/15,

12/15, 13/15 und 14/15.

Fan State

Hier erfolgt lediglich eine Zustandsanzeige. Mögliche 3

Anzeigen: CPU (Prozessorlüfter): None, OK, Fail;

Power Supply (Netzteil): None, OK, Fail; Auxiliary

(Zusatzlüfter): None, OK, Fail.

FanEQ Control oder Ein Untermenü in welchem Temperaturen und 5

FanEQ1 Control oder

Drehzahlen angezeigt werden. Es können unter

FanEQ2 Control

anderem Temperaturgrenzwerte, Drehzahlen und

Arbeitszyklen eingestellt werden.

Fast AT Cycle

Falls Ihre Hardware sehr schnell ist, können Sie unter 2

dieser Option den AT-Zyklus verkürzen. Steht im

Zusammenhang mit Extra AT Cycle WS. der

Grundtakt sollte bei 8 MHz liegen, während die

Recovery Time egal ist.

Fast Back-to-Back

Wenn Sie die Option eingeschaltet haben, dann

2

kontrolliert das System die Abfrage des VESA-Master

um ein "I/O-Channel-Ready"-Signal zu erzeugen.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Fast Back-to-Back

Haben Sie diese Option aktiviert, werden

2

Cycle

aufeinanderfolgende back-to-back Prozessor-Speicher-

Lesezyklen in schnellere PCI-Burst-Speicherzyklen

übersetzt. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Fast Boot

Wenn Sie diese Option eingeschaltet haben, wird der 3

verkürzte Selbsttest durchgeführt, was natürlich den

Systemstart beschleunigt. Stellen Sie auf Disabled,

dann wird die komplette Gerätekonfiguration getestet.

Fast Boot

Diese Option unter Boot Sequence beschleunigt bei

2

Einstellung dieses Parameter auf Auto den

Systemstart, indem einige POST-Routinen

ausgelassen werden. Wählen Sie Disabled, läuft der

Systemstart wieder normal ab.

Fast Chip Select

Diese Option erlaubt es den Datentransfer von der

5

CPU zu GMCH zu lesen. Sie sollten es bei der

Voreinstellung AUTO belassen.

Fast Command

Diese Option steuert das interne Timing der CPU.

1

Enabled ermöglicht der CPU, Daten/Anweisungen mit

einer höheren Geschwindigkeit abzuarbeiten.

Fast CPU Command Bei dieser Option handelt es sich um die Schnell-CPU- 2

Decode

Befehlsdekodierung. Es stehen zwei Einstellungen zur

Verfügung: Normal (Default) und Fast.

Sie sollten

Fast einstellen.

Fast CS#

Diese Option steht im Zusammenhang mit: Command 2

Per Clock-Address/Control Assertion Rule (CPC)

(siehe dort) Einstellmöglichkeiten: Disabled:

Normaler CS#-Modus (CS# wird in zwei

aufeinanderfolgenden Taktzyklen aufrecht erhalten),

Enabled: Schneller CS#-Modus (CS# wird einen

Taktzyklus lang aufrecht erhalten).

Fast CS# Enable

Diese Option steht im Zusammenhang mit: Command 2

(FCSEN)

Per Clock-Address/Control Assertion Rule (CPC)

(siehe dort). Einstellmöglichkeiten: 0: Normal CS#-

Modus, 1: Schneller CS#-Modus

Fast DRAM

Diese Option ist nur dann von Bedeutung, wenn Sie

2

unterschiedliche DRAM-Speicher verwenden. In

diesem Fall müssen Sie die Option auf Disabled

stellen, weil es sonst zu Datenverlusten kommt.

Fast DRAM Refresh Sie können hier, allerdings mit Performanceeinbußen, 2

festlegen das der Refresh alle 32 Takte erfolgt. Sie

erreichen damit zwar einen sehr sicheren

Speicherzugriff, sollten aber dennoch möglichst diese

Option Disabled haben.

Fast EDO Lead Off

Bei dieser Option wird bestimmt, wie viel Taktzyklen

2

die Speichermodule beim ersten Zugriff auf den Burst

verwenden. Sie sollten diese Option nur bei EDO

(Extended Data Out) - Speichermodulen aktiviert

haben. Wenn nicht Enabled, dann haben EDOs in

etwa die Performance von FPM-RAMs.

Fast EDO Path

Diese Option aktiviert Fast Path für CPU zu DRAM

2

Select

Lesezyklen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Sollte auf Enabled stehen.

Fast Gate-A20

Legt fest, ob auf den Speicher oberhalb 1MB

1

Option

zugegriffen wird. Einstellmöglichkeiten: 1, 2, 3, 4

Fast IR DMA

Unter dieser Option (gleich zu stellen mit FIR) stellen 5

Sie den DMA -Kanal für die Fast Infrared Übertragung

fest. Einstellmöglichkeiten: 6 und 5

Fast IR IRQ

Unter dieser Option (gleich zu stellen mit FIR) stellen 5

Sie den IRQ für die Fast Infrared Übertragung fest.

Einstellmöglichkeiten: 11, 5, 3, 4

Fast MA to RAS#

Diese Option aktiviert Fast MA (Memory Address) zu

2

Delay CLK

RAS# Delay, welches DRAM Row Miss Timings

kontrolliert.

Fast Page Code

Unter dieser Option wird die Geschwindigkeit

2

Read

geregelt, mit der der Prozessor Zugang zum DRAM-

Speicher bekommt, wenn ein Programmcode

ausgeführt wird. Wenn der Programmcode sequentiell

(also wenig Sprünge und Aufrufe) geschrieben ist,

dann empfiehlt sich die Einstellung Enabled. Wenn

der Programmcode aber nicht sequentiell geschrieben

ist, sollte die Option Disabled sein.

Fast Page Data

Unter dieser Option sollten Sie Enabled einstellen.

2

Read

Dadurch erfolgt der Zugang zum DRAM-Speicher im

Seitenmodus, was dazu führt, dass nur CAS-Signale

generiert werden und der RAS Cyclus entfällt.

Fast Page Mode

Alle modernen SIMMs können als FPM angesprochen

1,2

DRAM

werden. Geschwindigkeitszuwachs wird erreicht, in

dem bei Zugriffen auf nahe beieinander liegende

Bereiche, keine neuen RAS und CAS erzeugt und

angelegt werden müssen. Diese Option stellt eine

Steigerung gegenüber DRAM Page Mode dar. Es

erfolgt ein noch besserer Speicherzugriff. Wenn

vorhanden sollte sie unbedingt Enabled sein.

Fast Page Write

Unter dieser Option sollten Sie Enabled einstellen.

2

Dadurch erfolgt der Zugang zum DRAM-Speicher im

Seitenmodus, was dazu führt, dass nur CAS-Signale

generiert werden und der RAS Cyclus entfällt.

Fast Programmed

Sie können unter dieser Option den PIO Mode per

1

I/O Modes

Auto vom BIOS einstellen lassen oder ihn von Hand

eintragen. Dabei sollten Sie das Datenblatt der

Festplatte zu Rate ziehen, weil ein falscher PIO Mode

zu Datenverlusten führt. Einstellmöglichkeiten: Auto,

0 (3,3 MB/s), 1 (5,2 MB/s), 2 (8,3 MB/s), 3 (11,1 MB/

s) und 4 (16,6 MB/s).

Fast R-2-R

Ein Burst-Lesevorgang kann durch einen neuen

1

Turnaround

Lesevorgang einer Bank unterbrochen werden.

Wahlfreier Spaltenzugriff ist erlaubt. Das READ to

READ-Intervall soll mindestens 1 CLK betragen.

Wählen Sie Enabled, um das Turnaround-Intervall zur

Verbesserung der Performance abzukürzen.

Einstellungsmöglichkeiten: Disabled, Enabled

Fast RAS To CAS

Haben Sie Enabled eingestellt, dauert es 2 Takte bei

1,2

Delay

einem Speicher-Refresh und bei Disabled sind es 3

Takte.

Sie sollten ältere Bausteine mit 3 Takten

betreiben.

Fast Reset

Hiermit kann ein System-Reset über den Chipsatz

2

Emulation

emuliert werden.

Fast Reset Latency Hier kann man die Fast Reset Emulation verzögern.

2

Fast Write

Sie können diese Option nur für AGP-Grafikkarten

2

Supported

verwenden. Falls Ihre Grafikkarte dies unterstützt

wählen Sie Supported, ansonsten jedoch No Support.

Fast R-W Turn

Diese Option dient der DRAM Optimierung. Falls die

2

Around

Speicherauslesung an einen Platz adressiert ist,

dessen letzte Beschreibung in einem Puffer

gespeichert ist, wird die Speicherauslesung

zurückgehalten und nicht zum DRAM geschickt.

Einstellmöglichkeiten: Disabled (Standard), Enabled.

Sie sollten aber auch mal Enabled versuchen,

allerdings kann es mit schlechten Speichermodulen

dabei Probleme geben.

Faxtory Test Mode

Hierbei handelt es sich nur um eine Testfunktion, bei 4

der der PC nach 1 Minute in den Energiesparmodus

runterfährt. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

FB Address

Diese Option dient der Performanceverbesserung im

Conversion

VGA Bereich des Frame Buffers.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Sie

sollten es bei der Voreinstellung belassen

FB Page Close

Diese Option dient der Performanceverbesserung im

5

Prediction

DRAM Bereich des Frame Buffers.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Sie

sollten es bei der Voreinstellung belassen

FDC Function

Diese Option wird verwendet, um den integrierten

1

Controller für das Diskettenlaufwerk zu aktivieren

oder zu deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Auto

BIOS legt automatisch fest, ob der Controller für das

Diskettenlaufwerk aktiviert wird oder nicht. Enabled

aktiviert den integrierten Floppy-Controller. Disabled

deaktiviert den integrierten Floppy-Controller.

FDC Write protect

Hier können Sie den Schreibschutz für Floppy (FDC - 2

Floppy Disk Controller) aktivieren bzw. deaktivieren.

FDC/LPT/COM

Lautet für einen dieser Menüpunkte die Einstellung

1

Ports

"Monitor" (Überwachen), dann wird der IRQ des

jeweiligen Anschlusses bzw. Gerätes und damit er/es

selbst während eines Stromsparmodus durch das AMI-

BIOS auf Aktivität hin überwacht. Tritt eine Aktivität

auf, kehrt das System aus dem jeweiligen

Stromsparmodus in den Normalzustand zurück. Die

Standby- und Suspendleerlaufzeit wird durch das AMI-

BIOS auf null zurückgesetzt, wenn an einem

festgesetzten IRQ eine Aktivität auftritt.

FDD 0 (1, 2, 3)

Hier erhalten Sie Informationen über bis zu 4

4

Diskettenlaufwerken nebst deren Kapazität angezeigt.

Unter DOS ist das Diskettenlaufwerk 0 gleich A:

FDD Detection

Wenn diese Option Enabled ist, weckt jede Floppy

2

Aktivität das System auf.

FDD IRQ Can Be

Unter dieser Option können Sie den IRQ für die FDD

2

Free

freigeben oder auch nicht. Einstellmöglichkeiten: Yes,

No.

FDD Supporting 3

Unter dieser Option sind die 3-Modus-Disketten-

2

Mode

Laufwerke japanischer Computer einstellbar. Aber

natürlich nur dann, wenn Sie ein solches Laufwerk

benutzen.

FDD, COM, LPT Port Hier können Sie die Ports aktivieren bzw.

3

deaktivieren, die ggf. das System in einen

Energiesparmodus fahren können oder das das

System aus einem solchen Modus erwecken können.

Das System achtet weiter auf alles, was an einem

Gerät passiert, das als Enabled konfiguriert ist.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Feature Connector

Unter dieser Option können Sie den Feature

3

Connector ein-/ausschalten. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Festplatte & FDD

Im Power Management stehen Ihnen unter PM Timer 2

Events mit dieser Option zwei Möglichkeiten zur

Verfügung: On (jedes Ereignis am Floppylaufwerk

oder der Festplatte weckt den PC.), Off

FID/VID Change

Unter dieser Option können Sie festlegen ob der CPU- 1

Frequenzmultiplikator und - Spannung automatisch

oder manuell eigestellt werden sollen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Manual. gehen Sie mit

der Einstellung sorgfältig um.

Fine Tune CPU/

Stellen Sie diese Option ein, um die CPU/DRAM-

1

DRAM Frequency

Frequenz für Ihr System einzustellen.

Einstellmöglichkeiten: 100/100MHz, 100/133MHz

(Standardwert) oder 100/166 MHz

FIR DMA SELECT

Unter dieser Option stellen Sie den DMA -Kanal für

1

die Fast Infrared Übertragung fest.

First Boot Device

Hier legen Sie fest welches Laufwerk als erste

2

gebootet werden soll. Einstellmöglichkeiten: A:, LS/

ZIP, C:, SCSI, CDROM, D:, E:, F:, LAN, HDD-0..HDD-

3, Disabled Stellen Sie das Laufwerk erstes ein,

welches als Bootlaufwerk dienen soll. Nicht jedes

Board bietet die gleichen Einstellmöglichkeiten.

First Hard Disk

Diese Option unter 'Boot Sequence' legt fest, ob das

2

Drive

System von einer IDE- oder von einer SCSI Festplatte

startet. Das System startet automatisch von einer

IDE-Festplatte, wenn in ihm keine SCSI-Festplatte

installiert ist. Die Standardeinstellung ist IDE.

First SATA Device

Das BIOS erkennt automatisch die angeschlossenen

1

(1 bis 4 SATA LW)

Serial ATA-Geräte. Für jedes Gerät wird ein eigenes

Untermenü angezeigt. Wählen Sie das Element für

ein Gerät an, und drücken anschließend die

<Eingabetaste>, um die SATA-Gerätinformationen

anzeigen zu lassen.

First SATA Master

Hier können Sie die SATA Laufwerke in die

5

Bootreihenfolge einbinden. Weitere LW Möglichkeiten:

Third SATA Master .... Second SATA Slave ....

First Serial Port

Wenn Sie die Programming Option auf manual stehen 1

Adress

haben, können Sie folgende Einstellungen für die

Ports COM1 bis COM4 vornehmen: Disabled, 2E8h,

3E8h, 2F8h, 3F8h Allerdings wird die Adresse

automatisch gesetzt, auch wenn Sie Disabled

eingestellt haben.

First/Second/Third Hier können Sie einstellen von welchem Laufwerk 2

Boot Device

gebootet werden soll. Die Möglichkeiten sind von

Board zu Board unterschiedlich.

Auswahlmöglichkeiten: Floppy (booten vom

Diskettenlaufwerk) , LS120 (booten vom LS-120

Laufwerk), HDD-0 (booten von der ersten Partition

C:), SCSI (booten vom SCSI Adapter bzw. LW), CD-

ROM (booten von der CD-ROM), HDD-1 (booten von

der 2. Festplatte) HDD-2 (booten von der 3.

Festplatte), HDD-3 (booten von der 4. Festplatte),

ZIP100 (booten vom ZIP-Laufwerk), USB-FDD

(booten vom USB Laufwerk), USB-ZIP (booten vom

USB ZIP Laufwerk), USB-CDROM (booten von der

USB CDROM), USB-HDD (booten von der USB

Festplatte), LAN (booten vom Netzwerk), Disabled

Fixed PCI

Unter dieser Option bestimmen Sie die Frequenz des

5

Frequency

PCI-Buses. Diese Option gestattet Ihnen Ihren PCI-

Takt auf eine bestimmte feste Frequenz zu halten,

um die Systemstabilität zu verbessern.

Fixed AGP/PCI

Unter dieser Option bestimmen Sie die AGP/PCI

5

Frequency

Busfrequenz. Zur besseren Systemstabilität können

Sie den AGP/PCI Takt bei einer festgelegten Frequenz

halten

Fixed Disk0/1

Die Standardeinstellung für diese Option ist

2

normalerweise Auto. Damit erkennt das BIOS

automatisch die Festplattenparameter. Sie können

die Werte auch von Hand eingeben, sollten dies aber

nur im Notfall tun.

Fixed Disk Boot

Hier kann man einstellen, dass der Boot-Sektor der

3

Sector

primären Festplatte vor Viren schreibgeschützt ist.

Fixed PCI/AGP

Unter dieser Option bestimmen Sie die PCI/AGP

2

Frequency

Busfrequenz. Wählen Sie die PCI/AGP Frequenz

entsprechend der CPU-Frequenz.

Fixed PCIE Freq

Vorausgesetzt die Option PCI Express Selectable ist

5

(MHz)

Enabled, können Sie hier die Frequenz zwischen 100

und 150 MHz einstellen.

Flash BIOS

Es kann sein, was allerdings selten vorkommt, dass

1,2,3

Protection oder

Sie im BIOS-Setup die Option "Flash BIOS", "Flash-Flash Protection

BIOS-Protection" oder "Flash Enable" finden. Stellen Sie die Option dann unbedingt auf Disabled.

Flash R/W Control

Hier können Sie den Schreibschutz des BIOS

2

EEPROMs aktivieren/deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Flash Update

Unter dieser Option können Sie festlegen ob ein BIOS 2

Update gemacht werden darf oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled Sie sollten

vorsichtshalber Disabled eingestellt haben.

Flash Write

Schützen sie Ihr BIOS gegen überschreiben, indem

3

Sie diese Option auf Disabled stellen.

Flat Panel Scaling

Hier können Sie die Bildschirmoptimierung für ihren

1

Flachbildschirm vornehmen. Einstellmöglichkeiten:

Auto, Force Scaling (anpassen), Disabled.

Flat Panel Type

Hier können Sie bei Einsatz eines Flachbildschirms die 1

entsprechende Auflösung auswählen: 640x480

LVDS / 800x600 LVDS / 1024x768 LVDS /

1280x1024 LVDS /1400x1050 LVDS / 1600x1200

LVDS / 640x480 CMOS / 800x600 CMOS / 1024x768

CMOS / 1280x1024 CMOS /1400x1050 CMOS /

1600x1200 CMOS /

Flexibility Option

Diese Option sollten Sie auf Enabled stellen, wenn Sie 1

Kompatibilitätsprobleme mit dem Speicher haben.

Das gilt allerdings nicht wenn Sie den falschen

Speicher einsetzen.

Flexible AGP 8X

Hier können Sie diverse Einstellungen für Flexible

2

AGP 8X vornehmen.

Auto (Bei dieser Einstellung wird die Transferrate

gewählt welche Stabilität und Kompatibilität einhält).

8X (Hier wird der 8-fach Modus verwendet), 4X wird

verwendet, wenn die Hardware Probleme macht)

Floppy 0 - 3

Auswahl des Laufwerktyps für das entsprechende

4

Diskettenlaufwerk. Sollte auf Auto stehen.

Floppy 3 Mode

Bei uns wird man diese Option nicht finden, da sie 1,2,3

Support

sich auf ein japanisches Sonderformat bezieht

(1,25MB 3,5"). Sie dürfen diese Option nur auf

Enabled stellen, wenn das Laufwerk vorhanden ist.

Gleichzeitig können Sie festlegen ob das LW A oder B

ist. Einstellungen: Drive A:, Drive B:, Both (beide

Laufwerke), Disabled (kein LW).

Floppy Access

Sie können hier mit Read/Write festlegen, dass für

1,2

Control

das Disketten-LW sowohl das Lesen und Schreiben

möglich ist, während Sie mit Read-only nur das Lesen

zulassen.

Floppy check

Unter dieser Option können Sie einstellen ob eine

3

Prüfung erfolgt. Einstellmöglichkeiten: Enabled

(vollständige Prüfung der Konfiguration), Disabled

(Keine Prüfung des Diskettenlaufwerks beim

Selbsttest.

Haben Sie Disabled eingestellt,

beschleunigt das den Systemstart.

Floppy

Ein Untermenü in welchem Floppy

1

Configuration

(Diskettenlaufwerk) relevante Einstellungen

vorgenommen werden können.

Floppy Controller

Diese Option wird verwendet, um den integrierten

1

Floppy-Controller zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Auto Das BIOS legt

automatisch fest, ob der integrierte Controller für das

Diskettenlaufwerk aktiviert wird oder nicht. Enabled

Aktiviert den integrierten Floppy-Controller. Disabled

Deaktiviert den integrierten Floppy-Controller.

Floppy Disk

Unter dieser Option wird, wenn Enabled, vom System 2

der Energiespartimer aktiviert, sobald keine

Aktivitäten auf dem Diskettenlaufwerk festgestellt

werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Floppy Disk Access Über diesen Eintrag lässt sich das Floppy-Laufwerk 2

Control R/W

vom normalen Schreib- und Lesebetrieb auf Nur-

Lesebetrieb umschalten. Damit kann man

Datendiebstahl verhindern (???), aber nur wenn das

BIOS mit einem Passwort geschützt ist und es

softwaremäßig nicht umgangen werden kann.

Einstellungen: R/W (Read/Write, lesen und schreiben

möglich), Read Only (nur lesen).

Floppy Disk

Unter dieser Option aktivieren/deaktivieren Sie den

3

Controller

Diskettenlaufwerks-Controller. Einstellmöglichkeiten:

Enabled (Disk-LW- Controller eingeschaltet - IRQ6 ist

belegt.), Disabled (Disk-LW-Controller ist

ausgeschaltet.), Auto (Disk-LW-Controller stellt sich

automatisch ein.).

Floppy Disk Drive

Mit dieser Option können Sie die Lese-/

2

Control

Schreibfunktionen des Diskettenlaufwerks aktivieren

oder deaktivieren.

Einstellung Beschreibung

Normal

Diskettenlaufwerk funktioniert normal

(Standard)

Write

Deaktiviert alle Schreibfunktionen des

Protect

Diskettenlaufwerks. Diese Option gilt

All Sectors

für Betriebssysteme, deren Zugriffe

auf das Diskettenlaufwerk zu 100%

nur über das BIOS ablaufen.

Write

Deaktiviert die Schreibfunktion des

Protect

Diskettenlaufwerks auf dem

Boot Sector Startsektor einer Diskette. Diese

Option gilt für Betriebssysteme, deren

Zugriffe auf das Diskettenlaufwerk zu

100% über das BIOS ablaufen.

Disabled

Deaktiviert die Lese-/Schreibfunktion

des Diskettenlaufwerks

Floppy Drive A: (B:) Hier wird das Diskettenlaufwerk eingestellt. Falls 1

eines oder beide LW nicht vorhanden ist, stellen Sie

in der entsprechenden Zeile auf Not Installed.

Floppy Drive Seek

Hiermit wird ein kurzer LW-Zugriff aktiviert, den Sie

1

oder Floppy Drive

ausschalten sollten.

Seek at Boot

Floppy Drive Swap

Hier können Sie das LW tauschen, es ist allerdings

1

nicht mit dem Tausch des LW im Award BIOS

vergleichbar.

Floppy FIFO Control Wenn Sie diese Option auf Enabled stellen, verbessert 3

sich die Leistung des FDD Laufwerks.

Floppy options

Hier können Sie das vorhandene Floppy-LW

1

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1.2MB, 5.25 in.,

720KB, 3.5 in., 1.44MB, 3.5 in., 2.88MB, 3.5 in., Not

Installed

Floppy Seek

Falls Sie diese Option aktiviert haben, erfolgt beim

3

Start ein kurzer Disketten-LW-Test. Kann

abgeschaltet werden.

Force 4-Way

Unter dieser Option haben Sie die Möglichkeit, zu

2

Interleave

erzwingen dass das DRAM im 4-Weg-

Interleavemodus arbeitet (Enabled). Die

Voreinstellung ist Disabled.

Enabled ist

empfehlenswert.

Flow Control

Hier können Sie Schnittstelleneinstellungen

2

vornehmen, vorausgesetzt im Feld Port ist nicht

Disabled eingetragen. Diese Einstellung bestimmt,

wie die Übertragung über die Schnittstelle gesteuert

wird. Die Einstellung muss sowohl am Terminal als

auch am Server gleich sein. Einstellmöglichkeiten:

None: Die Schnittstelle wird ohne

Übertragungssteuerung betrieben.

XON/XOFF: Die Übertragungssteuerung der

Schnittstelle erfolgt durch Software.

CTS/RTS: Die Übertragungssteuerung der

Schnittstelle erfolgt durch Hardware. Dieser Modus

muss durch das Kabel unterstützt werden.

FM Enable oder FM Unter dieser Option können Sie einen FM-Port ein-2

Port (388-38BH)

bzw. ausschalten oder Sie aktivieren/deaktivieren Die

oder FM Enable

Funktion der FM-Modulation.

(388-38Bh)

Force A20- Gate

Legt fest, ob auf den Speicher oberhalb 1MB

4

Always On

zugegriffen wird.

Force PCI-66 Gate Haben Sie diese Option Enabled, dann wird der 2

Mode

PCI/66-Buffer vor dem Datentransfer gelöscht. Damit

werden Fehler beim Datenaustausch mit einer AGP-

Karte unterbunden. Der Datenstrom wird

zwischengespeichert und die Verarbeitung

beschleunigt.

Force Update ESCD Unter dieser Option können Sie die ESCD

2

oder Force

Aktualisierung ein- /ausschalten. Sinnvolle Option

Updating ESCD

wenn Sie z.B. neue Karten oder Festplatten installiert

haben. Stellen Sie auf Enabled und booten Sie neu.

Danach steht die Option wieder auf Disabled.

Format

Parametereinstellung für das entsprechende IDE-

4

Gerät. Sollte auf Auto stehen.

Im Regelfall stehen hier 4 Laufwerke. Sie sollten

diejenigen, welche Sie nicht benötigen auf Not

installed stellen. Sie sparen dadurch Zeit beim Start.

Format

Unter dieser Option wird eine Low-Level-

2

SYMBIOS SCSI BIOS

Formatierung für das betreffende Laufwerk

durchgeführt. Alle Daten auf dem Laufwerk werden

gelöscht.

Fourth Boot device Hier kann man die Boot Reihenfolge festlegen. Die 2

zur Verfügung stehenden Laufwerke variieren je nach

Board.

Fourth IDE Master

Hier können Sie sich die Daten des entsprechenden

1

Gerätes anzeigen lassen.

FP Mode DRAM

Sie können unter dieser Option den genauen

2

Read WS

Zeitablauf des Lesezyklus aus dem Fast-Pagemode-

Speicher einstellen. Falls die Einstellung zu niedrig

erfolgt, können Daten verloren gehen.

Einstellmöglichkeiten: 7-3-3-3, 7-2-2-2, 6-3-3-3, 6-2-

2-2

FPU OPCode

Diese Option gibt es nur im Zusammenhang mit dem 2

Compatible Mode

P4 von Intel. Für beste Performance sollte diese

Option deaktiviert sein.

Frame Buffer

Unter dieser Option regeln Sie den AGP-Zugriff auf

2

Postet Write

den Speicher. Sie sollten diese Option auf Enabled

stehen haben.

Frame Buffer Size

Unter dieser Option können Sie die Größe des VGA-

2

Bildpuffers kontrollieren. Je nach Einstellung wird

vom System der entsprechende Teil des

Hauptspeichers zugeteilt. Je höher der eingestellte

Wert umso besser die Grafikqualität.

Einstellmöglichkeiten: 4, 8, 16 und 32MB

FRAME Generation Wenn Sie diese Option aktivieren, reduziert sich die 2

oder FRAMEJ

Anzahl der notwendigen Prozessorzyklen. Der

Generation

Prozessor kann dann das Schreiben durchführen,

auch wenn die Daten noch nicht am PCI-Bus

abgeliefert wurden. Einstellmöglichkeiten: Normal,

Fast

Frequency

Hier wird ihnen die Prozessorgeschwindigkeit

3

angezeigt.

Frequency/Voltage Unter diesem Menü können Sie diverse Werte für die 2

Control

CPU einstellen. Nehmen Sie das Handbuch zu Hilfe.

Front End x IP

Unter dieser Option wird die IP-Adresse der Remote-

3

Konsole eingetragen.

Front End x Mode

Unter dieser Option können bis zu drei Remote-

3

Konsolen (Front-End-Konsolen) eingetragen werden.

Dabei versucht das System zu den Remote-Konsolen

der Reihe nach die LAN-Verbindung herzustellen. Mit

der Option Front End x Mode kann man einstellen, ob

eine Remote-Konsole verwendet werden soll oder

nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Front Panel

Hier können Sie einstellen ob Sie den Audio-

1,2

Support Type oder

Frontanschluss als AC ‘97 oder HD Audio

Front Panel Type

(hochauflösend) einsetzen wollen.

Front1 Fan Speed

Hier wird die Drehzahl des Front Lüfters angezeigt.

1

Front1

Die Temperatur wird nur angezeigt wenn die Option

1

Temperature

Smart Fan Control aktiviert ist.

Front2 Fan Speed

Hier wird die Drehzahl eines weitern Front Lüfters

1

angezeigt.

FSB - Memory

Unetr dieser Option können Sie den FSB -

5

Clock Mode

Arbeitsspeicher-Taktmodus festlegen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Linked, Unlinked

FSB - Memory Ratio Unter dieser Option können Sie das Verhältnis 5

zwischen FSB und Arbeitsspeicher festlegen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1:1, 5:4, 3:2, Sync Mode

FSB & Memory

In diesem Untermenü können Sie die Frequenz-

5

Config

bezogenen Elemente einstellen. Nehmen Sie hier

wirklich nur Veränderungen wenn Sie auch Ahnung

haben, ansonsten belassen Sie es bei den

Voreinstellungen. Folgende Einstellmöglichkeiten gibt

es, die jedoch von Board zu Board variieren.

FSB - Memory Clock Mode Hier können Sie den

Systemtaktmodus festlegen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Linked, Unlinked

!!! Die folgenden Elemente werden einstellbar, wenn

das Element FSB-Memory Clock Mode auf Linked

eingestellt ist.

FSB - Memory Ratio Einstellmöglichkeiten: Auto,

1:1, 5:4, 3:2, Sync Mode

FSB (QDR) Einstellmöglichkeiten: 533 MHz ~ 2600

MHz

!!!Die folgenden Elemente werden vom Benutzer

einstellbar, wenn das Element

FSB-Memory Clock Mode auf Unlinked eingestellt ist.

FSB (QDR) Einstellmöglichkeiten: 533 ~ 3000

MEM (DDR) Einstellmöglichkeiten: 400 ~ 1400

ECC Control Einstellmöglichkeiten: Disabled, Auto

ECC Uncorrectable Einstellmöglichkeiten: Disabled,

No Notify, MCERR, NMI, SCI, SMI

ECC Correctable Einstellmöglichkeiten: Disabled, No

Notify, MCERR, NMI, SCI, SMI

FSB Speed

Hier wird die FrontSideBus Geschwindigkeit

1

angezeigt. Keine Einstellmöglichkeit.

FSB (QDR), MHz

Unter dieser Option Sie die FSB (QDR) MHz festlegen. 5

Einstellmöglichkeiten: Min= 533, Max= 3000

Front1

Die Temperatur wird nur angezeigt wenn die Option

1

Temperature

Smart Fan Control aktiviert ist.

FSB Freq. H/W

Unter dieser Option stellen Sie das dem MCH

2

Strap

(Memory Controller Hub) zugeteilte externe Hardware-

Reset Strap ein. Einstellmöglichkeiten 400MHz,

533MHz und By CPU. Für CPUs mit 400MHz FSB

wählen Sie 400MHz und für 533MHz CPUs wählen Sie

533MHz FSB. Ansonsten belassen Sie es bei der

Voreinstellung von: By CPU

FSB Frequency

Hier können Sie die diversen FSB Clock Speeds für

5

den Speicher einstellen: Einstellmöglichkeiten:

100MHz (200MHz) bis 200 MHz (400MHz).

Current FSB/DRAM Diese Option zeigt die aktuelle Taktfrequenz am Front- 5

Frequency

Side-Bus/Speicher an.

FSB Rate (CPU:

Sie können hier eine Rate aus 2:3, 3:3, 4:3, 4:4 (im

2

SDRAM:PCI)

Bereich des externen Takts von 50-96 MHz)

aussuchen, oder 3:3:1, 4:3:1, 4:4:1 (im Bereich des

externen Takts von 97-140 MHz), oder 4:3:1, 4:4:1

(im Bereich des externen Takts von 140-250 MHz).

Beachten Sie unbedingt die Angaben in Ihrem

Handbuch oder Datenblatt.

Beispiele bei einem externen Takt von 66MHz:

Wählen Sie eine FSB(Front-Side-Bus) -RATE von

2:3:1, wird die Zahl von CPU:SDRAM:PCI durch 2

geteilt, d.h.: CPU= 66 x 2/2=66MHz, SDRAM=66 x

3/2=100MHz, PCI=66 x 1/2=33MHz

Wählen Sie eine FSB(Front-Side-Bus) -RATE von

4:3:1, wird die Zahl von CPU:SDRAM:PCI durch 4

geteilt, d.h.: CPU= 66 x 4/4=66MHz, SDRAM=66 x

3/4=100MHz, PCI=66 x 1/4=17MHz

FSB Ratio (CPU:

Diese Option bestimmt die Frequenzrate zwischen

2

PCI)

CPU und PCI. Einstellmöglichkeiten: 3:1, 4:1 und Fix

PCI. (3:1 = 100x1/3=33MHz; 4:1 =

100x1/4=25MHz) Wählen Sie Fix PCI wird immer der

PCI-Wert bei 33/37.5MHz fixiert, unabhängig wie Sie

den externen Takt einstellen.

FSB Spread

Hier handelt es sich um eine Option mit deren Hilfe

2

Spectrum

Sie die vom PC abgestrahlten Störungen dämpfen

können um Störeinflüsse auf andere Geräte zu

unterbinden.

Das geht aber immer mit Leistungsverlust einher.

FSB Termination

Unter dieser Option kann man die Spannung für den

1

Voltage

FSB einstellen. Einstellmöglichkeiten: Auto, 1.20V

und 1.40V.

Sie sollten hier möglichst nichts

verändern um Hardwareschaden zu verhindern.

FSB/DRAM Ratio

Über diese Option können Sie das Verhältnis von CPU 5

FSB-Takt und DRAM Frequency festlegen, damit CPU

und DRAM mit unterschiedlicher Frequenz betrieben

werden können. Beachten Sie bitte, dass die Einstell-

Optionen entsprechend der Voreinstellung des CPU

FSB-Taktes variieren. Einstellmöglichkeiten: By SPD,

2:1, 5:3, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 1:1, 5:6, 4:5, 3:4, 2:3,

3:5, 1:2.

FSB:SDRAM:PCI

Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn CPU

2

Freq.Ratio

Internal Frequency auf Manual gestellt ist. Hier legt

man das Verhältnis zwischen Front Side Bus, SDRAM

und PCI-Bus fest. Sie können die

Speichertaktfrequenz in synchronen oder

asynchronen Modus in Bezug auf die FSB (Front Side

Busfrequenz) einstellen. Einstellmöglichkeiten:

66:100:33, 100:100:33, 133:133:133, 133:100:33

FSB/SDRAM/PCI

Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn CPU

Freq.(MHz)

Internal Frequency auf Manual gestellt ist. Sie bietet

dann 32 Frequenzsätze für Front Side Bus, SDRAM

und PCI-Bus zur Auswahl

Full Screen Logo

Mit dieser Option können Sie einstellen, ob beim

2,5

oder Full Screen

Booten das Startlogo den ganzen Bildschirm füllt und

LOGO Show

damit die Startdaten verdeckt. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Full Speed

Wenn der Lüfter über den eingestellten

5

Temperature

Temperaturwert steigt, arbeitet er mit voller

Drehzahl, wenn die Temperatur über den

eingestellten Wert steigt.

Einstellmöglichkeiten: Min=0, Max=100

Full-on to Standby Unter dieser Option legt man fest, nach welcher Zeit 1

Timeout Value

das System vom Full-On in den Standby Modus

wechselt. Einstellmöglichkeiten: von 2Min. bis 256

Min. oder Disabled

Future ATA IDE

Bei dieser Option handelt es sich um eine Möglichkeit 2

Controller

(für das ABIT-Board KT7-RAID) einen eingebauten

HighPoint 370-Chipsatz der zukünftige ATA-

Spezifikationen unterstützt zu aktivieren bzw.

deaktivieren.

Stand: 13.11.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: G :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

Game Accelerator

Mit dieser Option können Sie bei Boards mit dem

5

Springdale Chipsatz den PAT-Modus (Performance

Acceleration Technology) aktivieren. PAT wurde für

Boards mit dem Canterwood Chipsatz spezifiziert.

Damit werden die Wartezyklen bei Speicherzugriffen

reduziert und somit die Performance verbessert. Das

gilt aber nur bei 865PE-Boards und dann nur wenn

das neueste BIOS Update aufgespielt ist.

Beachten Sie bitte das Sie sich vor Verwendung der

empfohlenen Einstellung im Handbuch bzw. beim

Boardhersteller gründlich zu informieren um mögliche

Schäden zu verhindern. Einstellmöglichkeiten: Auto,

empfohlen Turbo, Street Racer, F1

Game Port (200-

Unter dieser Option können Sie, falls ein Gameport

2,5

207H)

vorhanden ist, diesen ein- oder ausschalten.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Nur wer

einen Joystick braucht oder den Game-Port als MIDI-

Schnittstelle nutzt, muss zwei IO-Ports und einen IRQ

an den Game-Port verschwenden. Alle anderen

Nutzer können den Game-Port deaktivieren.

Game Port Adress

Hier stellen Sie die Adresse des Anschlusses für die

2

Onboard-Game-Schnittstelle ein.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, 201, 209

Game Port Function Unter dieser Option können Sie den Gameport 2

aktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enable (200h-207h)

und Disabled

Game/Midi Port

Die Option deaktiviert oder weist die Adresse des

2

Address

Game/Midi-Anschlusses zu.

Gameport

Unter dieser Option können Sie, falls ein Gameport

3

vorhanden ist, diesen ein- oder ausschalten.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled Am besten

belassen Sie es auf der Voreinstellung.

GART Error

Hier können Sie den GART Error Checking Test

1

Checking

aktivieren. Normalverbraucher belassen es bei

Disabled. Produzenten die mit Laufwerkstreibern

testen müssen, sollten diese Option Enabled haben.

GART Error

Hier können Sie die Option für das GART Error

1

Reporting

Reporting aktivieren bzw. deaktivieren.

Normalverbraucher belassen es bei Disabled.

Produzenten die mit Laufwerkstreibern testen

müssen, sollten diese Option Enabled haben.

Gate-A20 Emulation Hier kann der schnellere Emulationsmodus gewählt 1,2

werden, der vom Chipsatz auf der Hauptplatine

gesteuert wird.

Empfehlenswert ist Both.

Gate-A20 Option

Legt die Art fest, mit der auf den Speicher oberhalb

2

1MB zugegriffen wird.. Hier sollte Fast stehen, damit

der Zugriff durch den Chipsatz aktiviert wird. Bei der

Einstellung Normal erfolgt er über den

Tastaturcontroller. Auf älteren Rechnern kann diese

Option Geschwindigkeit bringen. Der erste 64-K-Block

oberhalb von 1 MB kann durch die Adressleitung A20

noch im Standard-Mode adressiert werden. DOS

verankert sich dort, wenn Sie DOS=High in die Config.

sys eingefügt haben.

Gated Clock

Dieser Punkt erleichtert es den Herstellern das

2

begehrte CE-Zeichen zu erhalten. Diese Option

bewirkt, dass die Busfrequenz kontinuierlich leicht

variiert.

Kann problemlos ausgeschaltet werden

(kostet nur Tempo).

Gateway address

Unter dieser Option wird die Gateway-Adresse der

3

LAN-Baugruppe des Systems eingetragen. Verwenden

Sie dazu die gleiche Gateway-Adresse wie im

Betriebssystem. Es sind nur numerische Zeichen

erlaubt.

General ACPI

Hier können Sie für den Suspend Mode (Schlafmodus) 1

Configuration

einstellen ob die Aktivierung über S3(STR) oder S1

(POS) erfolgt oder automatisch geregelt wird. Des

weiteren können Sie USB Device Wakeup From S3/

S4 aktivieren bzw. deaktivieren.

Genuine Intel(R)

Diese Option zeigt lediglich den Modellnamen des im

5

CPU

Mainboard installierten CPU Prozessors.

Get Defaults Values Wenn Sie diese Option aktivieren, übernehmen Sie 3

die Standardeinträge des BIOS. Sie müssen dabei

beachten, dass alle Festplattenparameter gelöscht

werden und der Festplattentyp auf None gesetzt wird.

GFX Link Width

Diese Option spezifiziert die bandbreite für den

5

PCIEXP1 Slot.

GigaRAID Function Hier können Sie die Funktionsweise des integrierten 2

GigaRAID-Chips einstellen. RAID Die Funktion des

integrierten GigaRAID-Chips als RAID einstellen.

(Standardeinstellung); ATA Die Funktion des

integrierten GigaRAID-Chips als ATA einstellen.

Giga-RAID Function Hier können Sie einstellen ob Sie die RAID Funktion 2

verwenden (RAID) oder nicht (BASE)

Global Standby /

Unter dieser Option können Sie festlegen, nach

2

Suspend Timer

welcher Zeitspanne die Stromsparmodi des Systems

aktiviert werden.

Globale Timer-

Diese Option beinhaltet folgende Unter-Optionen: IRQ 2

Reloads

(3-7 und 9-15); NMI= Hier wird eine unmaskierter

IRQ (3-7, 9-15) aktiviert. Dabei führt NMI einen

Reload bei der Ausgabe des globalen Standby-Timers

durch.; Primärer/Sekundärer IDE-Port 0/1,

Diskettenlaufwerk, Serieller Port, Paralleler Port: Es

werden Reload-Events vom betreffenden

Gerätemonitor aktiviert um einen Reload des globalen

Standby-Timers durchzuführen.

Graphic Adapter

Unter dieser Option können Sie wählen, welcher

1

Priority

Grafik-Controller beim Starten verwendet wird.

Einstellmöglichkeiten: AGP/PCI, PCI/AGP

Graphic Posted

Mit dieser Option können Sie durch Nutzung des

2

Write Buffer

Buffers als Zwischenlager, den Zugriff der CPU auf

Grafikinformationen beschleunigen. Dadurch werden

die Bildinformationen bereits im Hintergrund

vorbereitet, wodurch ein schnelleres Umschalten

zwischen den Bildschirmen ermöglicht wird. Sie

stellen damit dem System Speicher zur Verfügung, da

während der Anzeige der einen Seite bereits die

andere vorbereitet wird.

Graphic Win Size

Unter dieser Option wählen Sie die Größe der AGP

1

(Accelerated Graphics Port) -Apertur. Die Apertur ist

ein Teil des PCI-Speicheradressbereiches, der für den

Grafikspeicher-Adressraum bestimmt ist. Host-

Zyklen, die auf den Apertur-Bereich zugreifen,

werden ohne jede Translation auf den AGP

umgeleitet. Einstellungen: 4MB, 8MB, 16MB, 32MB,

64MB, 128MB, 256MB.

Graphics Aperture

Hier wird für AGP (Accelerated Graphic Port)-

2,3

oder Graphics

Grafikkarten im RAM ein Speicheradressfenster

Aperture Size

reserviert, in welches die Speicherzugriffe geleitet

werden. Der Wert reicht von 4 bis 256 MB. In der

Standardeinstellung kann er bei 8 MB bleiben.

Wobei die beste Größe, mit der besten

Performance, die Hälfte ist wie die des

Arbeitsspeichers. Aus Stabilitätsgründen sollte die

»Graphics Aperture Size« maximal halb so groß sein

wie die Speicherkapazität des Arbeitsspeichers. Bei

3D-Spielen sollte der höchstmögliche Wert eingesetzt

werden. Dies kann allerdings zu Problemen bei Office-

Anwendungen führen.

Graphics Aperture

Hier können Sie wählen, welcher Grafik-Controller

1

Priority

beim Starten verwendet

wird. Einstellmöglichkeiten: AGP/PCI oder PCI/AGP

Graphics Memory

Hier wird der Graikspeichertyp festgelegt.

1

Type

Einstellmöglichkeiten: Auto, DVMT, FIX, DVMT+FIX

Graphics Memory

Unter dieser Option legt man den Grafikspeichertyp

5

Type

fest. Einstellmöglichkeiten: Auto, DVMT, FIX, DVMT

und FIX usw.

Es gibt eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, auch

Kombinationen, die von Board zu Board

variieren.

Nehmen Sie bitte ihr Handbuch für die

Auswahl zur Hand.

Graphics Share

Hier können Sie den shared memory auf 8MB

2

Memory

(Default) oder 1MB einstellen.

Graphics Window

Unter dieser Option können Sie die Größe des

2

Size

Mapped-Speichers für AGP-Grafikkarten einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 64MB und 32MB

Graphic Window

Diese Option ist für das USWC (Uncached

5

WR Combin

Speculative Write Combining) Buffering

vorgesehen.

Belassen Sie es bei der

Voreinstellung.

Green PC LED

Diese Option legt fest, welchen Status die

1

Status

Stromversorgungsdiode nutzen wird.

Einstellungsmöglichkeiten: Blinking (blinkend), Dual

und Single. Während der Einstellung Blinking fängt

die Stromversorgungsdiode an zu blinken, wenn das

System den Suspend Modus einnimmt. Wenn die

Option auf Dual eingestellt ist, wird die LED ihre

Farbe verändern. Wählen Sie die Einstellung Single,

bleibt die Power LED hell.

Green PC Monitor

Über mehrere Optionen können Sie den

1

Power State

Betriebszustand des Monitors einstellen, wenn er

über die Grafikkarte in den Energiesparzustand

geschaltet wird. Das geht aber nur wenn der Monitor

diese Möglichkeiten unterstützt. Sie erkennen es am

grünen Energy-Star-Signet beim Booten oder auf der

Rückseite des Monitors. Einstellungen: Disabled

(Monitor wird nicht ausgeschaltet), Off (Monitor wird

vollständig ausgeschaltet), Standby (Monitor geht in

den Wartezustand), Suspend (Monitor geht in den

Suspend-Modus, das V-Sync-Signal wird abgeschaltet

und Leerzeichen zum Screen geschickt). Wer über die

Systemsteuerung von Windows 95/98 (was im

übrigen zu empfehlen ist) die

Energieeinsparmöglichkeit konfiguriert, sollte hier auf

Disabled stellen. Flimmert der Monitor bei dieser

Option, stellen Sie auf Disabled.

Green/Suspend

Manche PCs lassen sich auch durch einen Schalter am 2

Switch

Gehäuse einschläfern. Hier legen Sie fest, ob der

Schalter seine Funktion (Soft-Off by PWR-BTTN)

ausüben darf.

Group Number

Hier legen Sie die Gruppennummer (0 bis 9) für SE

3

und Server fest. Die Kommunikation ist zwischen

Servern und SE nur innerhalb der Gruppe möglich.

GW Write Mask

falls Sie diese Option auf Enabled stellen, verhindert

1

AGP Request

ein Grafikfenster-Schreibvorgang (Graphic Window

Write Mask AGP Request) das AGP-Gerät am

Speicherzugriff, bis dieser Schreibvorgang beendet

ist. Bei Disabled kann AGP normal auf den Speicher

zugreifen.

Stand: 29.11.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist. Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen können das alles

vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: H :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

H/W DRAM Over

Sie können bei Verwendung von mehr als 4GB Arbeitsspeicher

5

4G Remapping

die H/W DRAM-Neuaufteilung aktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

H/W Monitor oder

Falls das Board damit ausgestattet ist, werden verschiedene

1

H/W Health

Hardwaresensoren angezeigt und alle vom Netzteil gelieferten Function

Spannungen überprüft. Ebenso die Drehzahlen diverser Lüfter.

Die Werte sind mit entsprechender Software darstellbar.

H/W memory hole Mit dieser Option kann die Hardware den physikalischen 5

Remapping

Speicher einer Adresse über 00E0 neu zuordnen. (Diese Option ist nur bei 64-Bit-Betriebssystemen wirksam)

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

H/W SATA Function RAID: Sie setzen die H/W SATA Funktion auf RAID (Standard).

2

BASE: Sie setzen die H/W SATA Funktion auf BASE.

Halt On

Die Option legt fest, ob und bei welchen nicht fatalen Fehlern 1,2,3

der Systemstart fortgesetzt werden soll. Folgende Optionen

werden angeboten:

All

No

All But

All But

All But Disk/

Errors Errors Keyboard Diskette

Key

Alle

Kein

Alle Fehler Alle Fehler

Alle Fehler

Fehler Fehler außer der außer bei

außer Tastatur-

Tastatur

Diskettenfehlern und

(Starten

Diskettenfehlern

ohne

Tastatur

möglich)

Empfohlen ist die Einstellung All But Keyboard. Damit ist

sichergestellt, dass die Tastatur bei der Fehlermeldung Press any Key to continue benutzt werden kann. Ansonsten müssten

Sie das CMOS mittels Jumper resetten.

Halt On BIOS

Nur auf einem DualBIOS™-Board. Wenn das BIOS beim

2

Defects

Start einen Prüfsummenfehler ausweist, oder das Start-BIOS

einen sogenannten "WIDE RANGE PROTECTION "-Fehler

provoziert, wird wenn die Option Enabled ist eine

Fehlermeldung ausgegeben: Ist die Option Auto Recovery

deaktiviert (Disabled) erscheint or the other key to continue (auf Tastendruck geht es weiter). Ist die Option Auto Recovery aktiviert (Enabled) erscheint or the other key to Auto Recover (auf Tastendruck wird das defekte BIOS repariert).

Hammer Vid control Hier können Sie die Taktung verändern. Der Defaultwert ist 5

StartUp. Es gibt jede Menge Einstellmöglichkeiten die von Board zu Board variieren. Belassen Sie es bei der automatischen

Auswahl.

Hammer to M1689 Mit dieser Option können Sie die LDT-Busbreite wählen.

5

Freq.

Belassen Sie es bei der automatischen Auswahl.

Hammer to M1689 Mit dieser Option können Sie die LDT-Busfrequenz wählen.

5

Width

Belassen Sie es bei der automatischen Auswahl.

Hard Disk 32-Bit

Bei Aktivierung Option steigert sich die Systemleistung durch 2

Access

Gewährung eines 32-Bit-Festplattenzugriffs. Diese IDE-

Erweiterung funktioniert nur unter DOS, Windows ab 3.x und

Novell NetWare. Unterstützt Ihre Software oder Festplatte diese Funktion nicht, setzen Sie diesen Parameter auf Disabled.

Hard Disk Access

Hier können Sie, wenn die Option vorhanden, den

1

Control

Schreibschutz auch für Festplatten aktivieren. Damit können Sie nur noch lesen, schreiben ist unterbunden. Haben Sie auf Read Only gestellt, verwehren Sie Windows den Zugriff auf die

Festplatte und Sie sperren sich damit selber aus. Hinzu kommt, dass wenn Sie Read Only aktiviert haben, der Einsatz eines

Bootmanagers unmöglich ist.

Hard Disk Block

Diese Option steigert, je nach installiertem Festplattentyp, die 2

Mode

Leistung von Festplatten. Setzen Sie diesen Parameter auf

Auto, stellt die BIOS-Utility automatisch fest, ob die

Blockmodusfunktion von der installierten Festplatte unterstützt wird. Falls ja, werden Daten in Blöcken (mehrfachen Sektoren) mit einer Rate von 256 Bytes pro Zyklus übertragen. Zur

Deaktivierung dieser Funktion ändern Sie die Einstellung auf Disabled.

Hard Disk Boot

Unter dieser Option werden alle im System installierten

3

Device

Bootlaufwerke und Laufwerkscontroller aufgelistet. Beim Booten wird nur die an erster Stelle stehende Festplatte bzw. der an erster Stelle stehende Controller durchsucht. Festplatten welche nicht der BIOS Boot Specification entsprechen, werden unter

Alternate Device zusammengefasst. Wollen Sie eine Festplatte oder einen Controller an die erste Stelle platzieren, markieren Sie das Gerät und verschieben es mit +/- .

Hard Disk Boot

Sie können unter dieser Option das BOOT-LW auswählen, wobei 2

From

folgende Einstellmöglichkeiten zur Verfügung stehen: Pri-IDE-M

(primärer IDE-Master), PRI-IDE-S (primärer IDE-Slave), Sec-

IDE-M (sekundärer IDE-Master), Sec-IDE-S (sekundärer IDE-

Slave) oder SCSI-LW. haben Sie ein SCSI-LW als Boot-LW

ausgewählt, dann wird die Bootsequenz auf C, A gesetzt.

Hard Disk Boot

Hier stellen Sie die Boot-Priorität der Festplatte ein.

5

Priority

Hard Disk C: (D:)

Hier wird die Festplatte eingestellt.

1

Type

Hard Disk C (D)

Hier wird die Festplatte eingestellt.

2

Type

Hard Disk

Hier können Sie den IDE-Laufwerkscontroller aktivieren/

3

Controller

deaktivieren. Der IRQ14 für den primären und der IRQ15 für

den sekundären Controller werden erst dann freigegeben, wenn es keine Steckverbindung mehr gibt. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled, Primary (primärer Controller ist aktiviert und IRQ14 belegt, es können zwei LW angeschlossen werden),

Primary and Secondary (primärer und sekundärer Controller ist aktiviert und IRQ14 und IRQ15 sind belegt, es können vier LW

angeschlossen werden. Sie sollten langsame LW am sekundären

Controller anschließen), Disabled (alles ist deaktiviert).

Hard Disk Drive

Man kann hier vier Festplatten einstellen (Primary Master,

2,5

oder Hard Disk

Primary Slave, Secondary Master, Secondary Slave).

Drives

Üblicherweise stellt man AUTO ein und nur wenn es nicht

anders geht, trägt man die einzelnen Werte mit USER

(Cylinders, Heads, Sectors, Landing Zone und Write

Precompensation) ein. Die notwendigen Angaben findet man im

Datenblatt der Festplatte oder direkt auf der Festplatte. Hat man sie nicht, gibt es die Möglichkeit auf den Homepages der Hersteller die Möglichkeit die Daten abzurufen. Das ist vor allen Dingen für ältere Exemplare gut, weil hier meistens die

Unterlagen fehlen. Die Größe der

Festplatte wird automatisch ermittelt. Unter MODE hat man die Möglichkeit zwischen NORMAL (für ältere Festplatten bis 528

MB) oder LBA (Logic Block Addressing) für neuere Platten

einzustellen. Im Zweifelsfall AUTO einstellen. Wenn Sie die

Daten eintragen können, spart das beim Booten etwas Zeit,

weil das BIOS nicht jedes mal prüfen muss.

Anschluss

Primär/ Primär/ Sekundär/ Sekundär/

Master

Slave

Master

Slave

1 FP

FP1

1 FP, 1 CD-ROM FP1

CD-ROM1

2 FP, 1 CD-ROM FP1

FP2

CD-ROM2

3 FP, 1 CD-ROM FP1

FP2

FP3

CD-ROM1

2 FP, 2 CD-ROM FP1

FP2

CD-ROM1

CD-ROM2

Hard Disk Drive

Mit dieser Option können Sie die Lese-/Schreibfunktionen des 2

Control

Festplattenlaufwerks aktivieren oder deaktivieren.

Einstellung

Beschreibung

Normal

Festplattenlaufwerk funktioniert normal

(Standard)

Write Protect Deaktiviert alle Schreibfunktionen des

All Sectors

Festplattenlaufwerks. Diese Option gilt für

Betriebssysteme, deren Zugriffe auf das

Festplattenlaufwerk zu 100% nur über das

BIOS ablaufen.

Write Protect Deaktiviert die Schreibfunktion des

Boot Sector

Festplattenlaufwerks auf dem Startsektor der

Festplatte. Diese Option gilt für

Betriebssysteme, deren Zugriffe auf das

Festplattenlaufwerk zu 100% über das BIOS

ablaufen.

Disabled

Deaktiviert das Festplattenlaufwerk

Hard Disk Idle

Wenn die Festplatte nach einem bestimmten Zeitraum nicht

Timeout

angesprochen wird, dann wird sie nach Ablauf der von Ihnen

eingestellten Zeit in den Stromsparmodus versetzt. Um diese

Option zu aktivieren müssen Sie aber bereits die Option

Shadowing aktiviert haben. Einstellmöglichkeiten: Reserved,

Disabled, 1...20min

Hard Disk Power

Unter dieser Option wird der Energiesparmodus für die

1

Down Mode

Festplatte festgelegt. Sie können für IDE-Laufwerke folgende Einstellungen auswählen: Disabled (kein Ausschalten der

Festplatte), Standby, Suspend. SCSI-Festplatten geht nur über Software oder das BIOS des Hostadapters. Wer Windows 95/98

hat, sollte im BIOS Disabled einstellen. Generell gilt, zu kurze Abschaltzeiten schaden.

Hard Disk S.M.A.R.

Diese Option ermöglicht Ihnen, für Festplatten die S.M.A.R.T.

5

T.

(Self-Monitoring Analysis & Reporting Technology) -Fähigkeit zu aktivieren. S.M.A.R.T ist ein Dienstprogramm, das den Status Ihrer Festplatten überwacht, um Plattenfehler vorhersagen zu können. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, von einer Festplatte, bei der sich ein Fehler ankündigt, die Daten an einen sicheren Ort zu verschieben, bevor die Festplatte ausfällt.

Einstellmöglichkeiten: Enabled und Disabled.

Hard Disk Security

Unter dieser Option legt man fest, ob die Festplatten mit

3

Passwort vor unerlaubten Zugriff geschützt werden. Die

Festplatte muss diese Funktion unterstützen.

Einstellmöglichkeiten: Enabled Passwörter können für die

Festplatten vergeben werden. Disabled Die Festplatten werden nicht mit Passwort geschützt. Sie können die Funktion nicht ausschalten, solange ein Festplattenpasswort gesetzt ist.

Hard Disk Silent

Unter dieser Option legt man das Verhalten der Festplatte fest. 3

Mode

Die Festplatte muss diese Funktion unterstützen. Enabled Die Festplatte erzeugt im Betrieb weniger Geräusche. Die

Performance der Festplatte reduziert sich etwas. Disabled Die Festplatte arbeitet im Betrieb mit optimaler Performance

Hard Disk Size

Ist diese Option auf Auto gesetzt, stellt die BIOS-Utility

2

automatisch fest, ob diese Funktion von der installierten

Festplatte unterstützt wird. Falls ja, können Sie mit einer

Festplatte arbeiten, deren Kapazität 504 MB überschreitet. Dies ermöglicht die LBA-Modusübersetzung (Logical Block Address).

Diese IDE-Erweiterung funktioniert jedoch nur unter DOS und

Windows 3.x und Windows 95. Bei anderen Betriebssystemen

muss dieser Parameter auf Disabled gesetzt werden.

Hard Disk Spin

Unter dieser Option können sie die Drehzahl der Festplatte nach 1

Down

einer eingestellten Zeit herunterfahren. Einstellmöglichkeiten: Disabled, 1, 2, 3, 5, 10min

Hard Disk Standby Unter dieser Option können Sie die Festplatte in den Standby 3

Timer

Modus schicken. Einstellmöglichkeiten: 1 bis 18min., Disabled Hard Disk Timeout

Hier legen Sie fest nach wie viel Minuten (im Minutentakt) die 1

oben genannte Einstellung aktiviert wird. Besser aber auch hier die Einstellung unter Windows 95/98 vornehmen. Sie sollten mit dieser Option vorsichtig umgehen, da häufiges an-/abschalten der Festplatte eher schadet, als die Stromersparnis nutzt.

Hard Disk Time Out Hier legen Sie die Zeitspanne fest, wie lange die Festplatte 1

(Minute)

inaktiv sein muss, bis der Hard Disk Power Down Mode aktiv

wird. Einstellmöglichkeiten: Disabled (Standard), 1 Min

(minutes) in Minutenschritten bis 15 Min.

Hard Disk Type 47 Es gibt ältere BIOS-Versionen, die es ermöglichen, 2

RAM Area (HDD-

benutzerdefinierte Daten für den Festplattentyp 47 an

Setup Area)

verschiedenen Orten im Rechner zu speichern. Normalerweise

nimmt man hier den Bereich 0:300h im BIOS. Manchmal muss

man aber auch den DOS-Speicher verwenden ("DOS" oder

"Reduce DOS Memory Size").

Hard Disk Type 47 Festlegung des Speicherbereichs für die Festplattenparameter 1

ROM Area oder

des benutzerdefinierten Festplatten Typs 47. Festplattendaten Hard Disk 47 RAM

können auch im oberen Bereich des konventionellen

Area

Arbeitsspeichers abgelegt werden um Probleme zu vermeiden.

Falls Sie DOS 1 KB eingestellt haben, wird 1 KB konventioneller Speiche reserviert um dort die Festplattendaten abzulegen. Der Gesamtspeicher beträgt dann nur noch 639 KByte.

Hard Disk Utility

Option zum Testen und Low-Level-Formatieren bei Festplatten

1,2

vor 1994.

Hard Disks

Hier werden die Festplattenlaufwerke konfiguriert. Falls Sie 2

SCSI-Festplatten verwenden, ist das nicht nötig. Einstellungen: Cyls (Anzahl der Cylinder), Head (Anzahl der Köpfe), Precomp ( Pre-Kompensation), LANZ (Landing Zone, Landezone der S/L-Köpfe nach ausschalten der Festplatte), Sector (Anzahl der

Sektoren), Mode (Modus LBA, Normal, XCHS und CHS). Bis 504

MB den Modus Normal oder CHS verwenden. darüber

verwenden Sie LBA oder XCHS. Die Größe wird automatisch

berechnet. Sie sollten dort (primärer Master, primärer Slave, sekundärer Master, sekundärer Slave) wo keine Festplatten

installiert sind, unter Type None eintragen.

Hard Disk Write

Hier können Sie den Schreibschutz für die Festplatte aktivieren/ 1

Protect

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabeld, Disabled.

Hard Drive

Das BIOS fragt während des Systemboots (POST) und wie bei

3

Resume beschrieben nach einem Passwort. Nach drei

erfolglosen Versuchen wird das Notebook angehalten.

Bei

Notebooks muss bei vergessenem Passwort Kontakt mit dem

Hersteller aufgenommen werden und das ist teuer.

Hard Drive AAM

Mit der Option Hard Drive Auto Acoustic Management (AAM)

5

können Sie die Geräusche des Festplattenlaufwerks verringern.

Mit Silent minimieren Sie die Laufwerksleistung, haben aber die geringsten Geräusche. Medium - ist die Standardeinstellung. Mit Disable erreichen Sie die beste Laufwerksleistung.

Hardware Monitor

Hier werden lediglich die vom BIOS ermittelten Werte der

5

installierten Hardware angezeigt. Nach Auswahl der

enstprechenden Option und drücken der ENTER-Taste gelagen

Sie in Untermenüs.

Hardware Health

Unter dieser Option öffnen Sie ein Untermenü in welchem Sie

1

Configuration

diverse Systemüberwachungsfunktionen finden, die teilweise

eingestellt werden können.

Hardware Monitor

Diese Option dient zukünftigen Anwendungen.

3

Interface

Hardware Monitor

Hier finden Sie alle Infos zu CPU, Temperaturen und

1

Setup

Spannungen. Keine Einstellmöglichkeiten, nur Auswahl

bestimmter Optionen.

Hardware

Hier aktivieren oder deaktivieren Sie die Hardware-Prefetcher-1

Prefetcher

Funktion, die der Performanceverbesserung dient.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Hardware Reset

Haben Sie diese Option aktiviert, ist kein Hardware Reset

2

Protect

möglich. Wenn Disabled, dann ja.

Hardware Thermal Wenn Sie diese Option Enabled haben, dann wird im Notfall die 1

Throttling

CPU Taktung abgesenkt um eine Überhitzung zu vermeiden.

HD Audio

Unter dieser Option können Sie die High-Definition

5

Audiofunktion aktivieren bzw. deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled.

HD Audio Azalia

HUnter dieser Option können Sie das HD Audio Azalia-Gerät

1

Device

aktivieren bzw. deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

HD Audio Controller Diese Option erlaubt es ihnen, das hochauflösende Audiocodec 1

zu aktivieren/deaktivieren.

HD Audio Controller Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den Azalia/

1

AC’97 CODEC. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

HD Audio Device

Unter dieser Option können Sie die High-Deinition Audiofunktion 5

aktivieren oder deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

HD1 Password is

Wenn das Supervisor- bzw. User-Passwort installiert ist, wird 3

angezeigt an, ob das Festplattenpasswort installiert ist oder nicht. Anzeige: Clear, Set, Frozen.

HDD Auto-

Hier werden nach Betätigung der Enter-Taste die Werte der

5

Detection

vorhandenen Laufwerke angezeigt.

HDD & FDD

Wenn Sie HDD & FDD aktivieren, wird das System durch

2

jegliche Aktivität eines der aufgelisteten Peripheriegeräte oder IRQs reaktiviert.

HDD & FDD Event

Hier entscheiden Sie ob Aktivitäten an den Festplatten und

5

Diskettenlaufwerken vom Powermanagement überwacht werden

sollen oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Off und On

HDD & FDD I/O

Ist diese Option eingeschaltet ("On"), führt jegliche Aktivität 2

Access

dieser Laufwerke zum Erwachen des Systems.

HDD 1, 2, 3 oder 4 Unter dieser Option wird angezeigt welcher Zugriffsschutz für 3

Password Mode

die Festplatte verwendet wird. Die Festplatte kann mit Passwort oder mit der SmartCard geschützt werden. Für den Schutz mit

der SmartCard muss die SmartCard SystemLock installiert sein.

Standard Die Festplatte wird mit einem Passwort geschützt.

SmartCard Die Festplatte wird mit der der SmartCard geschützt.

HDD 1, 2, 3 oder 4 Hier wird angezeigt in welchem Sicherheitszustand sich die 3

Security State

Festplatte momentan befindet. Not Supported Die Festplatte

unterstützt kein Passwort. Für diese Festplatte können Sie kein Passwort vergeben. Not Installed Es ist kein Passwort für die Festplatte vergeben. Installed Ein Passwort für die Festplatte wurde gerade vergeben. Locked Die Festplatte ist geschützt und ein Passwort muss für den Zugriff eingegeben werden. Frozen

Um den Sicherheitszustand der Festplatte zu ändern, starten

Sie das System neu und rufen das BIOS-Setup auf.

HDA Controller

Hier können Sie den High-Definition Audio-Controller (Intel

5

HighDefinitionAudio)aktivieren/deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled.

HDD Access Control Mit dieser Einstellung kann man in gewissen Grenzen das 2

Schreiben auf die Festplatte verhindern. Allerdings kümmert

das neue Betriebssysteme dank Protected Mode nicht.

Unbedingt Disabled, da Windows nicht von einer

schreibgeschützten Festplatte startet.

HDD Block Mode

Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-Festplatten

2

Sectors

aktiviert. Falls Ihr LW diesen Modus unterstützt, wird bei

Aktivierung dieser Option die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.

Empfohlene Einstellung ist Enabled, wobei darauf hingewiesen werden muss, dass nur alte Festplatten diesen Modus nicht

vertragen.

HDD Change

Wenn auf diese Option auf Enabled eingestellt ist, erhalten Sie, 5

Message

während des POST (Selbsttest des Rechners beim Hochfahren)

Prozesses, ein Pop-Up Fenster mit einer Meldung am

Bildschirm, sobald sich die installierten Festplatten verändert haben.

HDD Down In

Hier können Sie einstellen nach welcher Zeit der Untätigkeit die 2

Suspend

Festplatte ausgeschaltet wird, während alle anderen Geräte

aktiv bleiben. Einstellmöglichkeiten: Disabled, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 min

HDD Low Level

Option zum Testen und Low-Level-Formatieren bei Festplatten

1,2

Format

vor 1994. Eine Low Level Formatierung der Festplatte ist eine heikle Angelegenheit. Vergewissern Sie sich vorher (Manual) ob die HD für so etwas geeignet ist. Normalerweise dient eine LL

Formatierung des Klarmachens der Platte vor Inbetriebnahme

und ist dem Hersteller vorbehalten.

Es gibt nur einen Grund so eine Aktion durchzuführen: Die

Platte produziert Fehler und die Garantie ist abgelaufen, wenn Sie nur leicht über die Garantiezeit sind probieren Sie es auf Kulanz, manche Hersteller sind sehr großzügig! Haben Sie sich entschlossen eine Low Level Formatierung durchzuziehen, dann können Sie aus 3 Optionen auswählen:

SELECT DRIVE Laufwerk wählen

BAD TRACK LIST Fehlerhafte Cluster werden durch einen FAT

Eintrag als nicht mehr existent gekennzeichnet, und können

auch nicht mehr beschrieben werden

PREFORMAT

Grundformatierung die normal der Hersteller durchführt

HDD Off after

Hier legen Sie fest nach wie viel Minuten ohne Aktion die

2

Festplatte abgestellt werden soll.

HDD Power Down

Hier stellen Sie ein, ab welcher Zeitspanne der Nichtbenutzung 2

oder HDD Power

die Festplatte abgeschaltet wird. Dies Option funktioniert aber Down (PM Timer)

nur bei IDE-Festplatten. Einstellungen: Disabled oder 1 Minute bis 15 Minuten. Sie sollten mit dieser Option vorsichtig

umgehen, da häufiges an-/abschalten der Festplatte eher

schadet, als die Stromersparnis nutzt.

Strommanagement-Einstellungen

User Define

Min Saving Max Saving

Disabled , 1 Min , 2 Min , 3 Min, 4

1 Minute

15 Minuten

Min , 5 Min , 6 Min , 7 Min, 8 Min ,

9 Min , 10 Min , 11Min , 12 Min , 13

Min , 14 Min ,15 Min , Back to

Disabled

HDD Power Down

Diese Option stellt den Stromsparmodus ein, der die Festplatte 1

Mode

einnimmt, nachdem die eingestellte Frist von

Festplatteninaktivität verstrichen ist. Die Einstellmöglichkeiten sind Disabled, Standby und Suspend. In den Voreinstellungen

Optimal und Failsafe sind die Einstellungen Suspend.

HDD S.M.A.R.T.

Die Technik S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting 2

Capabillity

Technologie) ist in modernen Festplatten implementiert. Unter anderem kann diese Technik mit entsprechender Software,

rechtzeitig Lesprobleme oder Drehzahlprobleme der Festplatte feststellen. Haben Sie die Option aktiviert, dann wird z.B. eine Meldung über einen bevorstehenden Crash ausgegeben. Norton-Utilities ab 3.0 wertet z.B. die Ergebnisse aus.

HDD Sequence

Wenn diese Option Enabled ist, dann bootet die SCSI-

2

SCSI/IDE First

Festplatte vor der IDE-Festplatte. Dies kann aber bei

Betriebssystemen die das BIOS umgehen zu Problemen führen.

Des weiteren ist zu beachten, dass möglicherweise die

Laufwerksbuchstaben durcheinander geraten.

HDD SMART

Sie können hier die HDD Self Monitoring Analysis and Reporting 5

Monitoring

Technology (SMART)-Funktion einestellen. Es handelt sich um

eine Kontrollfunktion der Festplatte bei der Logdateien erstellt werden die man mit verschiedenen Tools auslesen und sich

anzeigen lassen kann.Festplattenprobleme lassen sich so

schneller erkennen und Sie können ggf. noch Daten retten.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

HDD Standby Timer Diese Option zeigt die Zeitspanne an, nach der die Festplatte in 2

den Standby-Modus wechselt.

HDID

Diese Option wird zur Identifizierung für HD-Password benötigt. 3

HD-ID

Unter dieser Option wird die Identifikationsnummer für das IDE- 3

Festplattenlaufwerk angezeigt.

HDMI Audio

Hier können Sie die High Definition Multimedia Interface Audi-5

Schnittstelle aktivieren bzw. deaktivieren.

Beachten Sie, dass HDMI Support auf (ON) und HDMI Audio

auf (Enabled) eingestellt sind, nachdem das HDMI-Modul in den integrierten PCI Express x16-Steckplatz gesteckt wurde.

HDMI Port Display

Diese Option Element bestimmt den Typ des Anzeigegerätes,

5

das über den "HDMI-Anschluss" an das Motherboard

angeschlossen wird. Einstellmöglichkeiten: DVI - Wählen Sie

diese Option, wenn Sie einen Nicht-HDMI-Monitor über den

"HDMI-Anschluss" an dieses Motherboard anschließen. Dies ist die Standardeinstellung. Normal - Wählen Sie diese Option,

wenn Sie ein digitales HDMI-Anzeigegerät über den "HDMI-Anschluss" an dieses Motherboard anschließen.

Eine ungeeignete Konfiguration kann zu einer

Funktionsstörung des Anzeigegerätes führen. Wenn ein digitales HDMI-Gerät z.B. an dem "HDMI-Anschluss" angeschlossen ist und die Option (DVI) ausgewählt wird, dann gibt das

Anzeigegerät keinen Ton ab. Wenn ein Nicht-HDMI-Monitor an

dem "HDMI-Anschluss" angeschlossen ist und die Option (Normal) ausgewählt wird, dann flackert das Bild auf dem

Bildschirm. Wählen Sie unbedingt die richtige Option für Ihr Anzeigegerät.

HDMI Support

Hier können Sie das High Definition Multimedia Interface

5

aktivieren bzw. deaktivieren.

Beachten Sie, dass HDMI Support auf (ON) und HDMI Audio

auf (Enabled) eingestellt sind, nachdem das HDMI-Modul in den integrierten PCI Express x16-Steckplatz gesteckt wurde.

Health

Hier können Sie neben Schwankungen in der

5

Versorgungsspannung auch die aktuellen Temperaturen im

Computer ablesen - in der Regel zeigt das BIOS die der CPU

und im Gehäuse an. Auch die Drehzahlen des CPU- und des

Gehäuselüfters werden angezeigt.

Head oder Hd oder Anzahl der Köpfe einstellen oder zu definieren. Die Anzahl reicht alle Hds oder Heads

von 1 bis 16 Köpfe.

Heuristic Power

Hier aktivieren Sie den Energiesparmodus Heuristic Power

3

Management Mode Management Mode (Suspend Modus). Enabled (Der Energiesparmodus Heuristic Power Management Mode ist

aktiviert.), Disabled (Der Energiesparmodus Heuristic Power

Management Mode ist nicht aktiviert.).

Hidden Refresh

Haben Sie diese Option auf Enabled stehen, dann wird der

1,3

oder Hidden

automatische Refresh aktiviert. Dadurch wird gleichzeitig der Refresh Control

Refresh durch den Chipsatz abgeschaltet, was etwas

Performancesteigerung bedeutet. Älter Speicherbausteine, ohne den automatischen Refresh, verkraften das nicht und es kommt zu Abstürzen.

High Performance

Die Option des Hauptmenüs ermöglicht es, alle Einstellungen

1

des BIOS auf die standardmäßigen High Performance-Werte

zurückzustellen. Die High Performance Defaults sind die vom

Hersteller der Hauptplatine vorgegebenen Standardwerte für

eine optimale System-Performance, mit denen jedoch

wahrscheinlich ein Stabilitätsproblem verbunden ist.

High Performance

Diese Option erlaubt die Einstellung des DDR Speichertimings.

5

Mode

Die Einstellung 'Optimized' (optimiert) ermöglicht, dass die Adjust DDR Memory Frequency (Angepasste DDR

Speicherfrequenz) automatisch den Angaben auf dem

Speichermodul entnommen wird. Die Einstellung 'Manual'

gestattet es diese manuell festzulegen. Einstellmöglichkeiten: Optimized, Manual.

High Point IDE

Mit dieser Option können Sie den OnBoard RAID Controller

2

RAID oder

aktivieren bzw. deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Auto,

HighPoint Raid

Disabled

High Priority PCI

Unter dieser Option können Sie dem PCI-Steckplatz 1 eine

2

Mode

höhere Priorität zuweisen. Falls Sie eine IEEE-1394 PCI-Karte verwenden, können Sie es bei der Voreinstellung Enabled

belassen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

High Priority Port

Sie können hier den Prioritätsport für den PCIE aktivieren bzw.

1

Select

deaktivieren. Der ausgewählte Port wird dann über VC0, aber

unter VC1 eingestuft. Einstellmöglichkeiten: Disabled, PCI

Express Port 1, PCI Express Port 2 und PCI Express Port 3.

High System

In diesem Menü können Sie die BIOS-Werte für die beste

2

Performance

Systemleistung laden, worunter bei falscher Einstellung jedoch die Stabilität des Systems leiden kann.

High/Low Limit

Dies Option bestimmt den Spannungsober- und untergrenzwert. 5

Hinweis: Der Wert für den oberen Grenzwert muss über dem

Wert für den unteren Grenzwert liegen.

HighPoint Device

Unter dieser Option kann das OnBoard PCI-Gerät HighPoint

2

372 aktivieren oder deaktivieren.

HighPoint372 INT

Hier bestimmen Sie, welcher IRQ dem HighPoint-RAID-

2

Assignment

Controller zugewiesen werden soll. Einstellmöglichkeiten: Auto, 3, 4, 5, 7, 9 ,10, 11, 12, 14 und 15

Hit <F1> Message Wenn Sie diese Option Disabled haben, werden Sie beim Start 1

Display

nicht mehr daran erinnert, dass Sie mit Drücken der F1- oder Entf-Taste das Setup des BIOS aufrufen können.

Hit DEL Message

Haben Sie die Option Enabled, erscheint beim Start am unteren 1

Display

Bildrand die Meldung 'Press DEL to run Setup'

Host Bus Fast Data Unter dieser Option wird das Zugriffsverhalten des AGP-2

Ready

Steckplatzes eingestellt. Sie sollten die Einstellung so belassen, wie Sie eingestellt ist. Es sei denn der Grafikartenhersteller verlangt etwas anderes. Treten Stabilitätsprobleme auf testen Sie die Option Disabled. Einstellmöglichkeit: Enabled, Disabled Host Bus LDEV

Mit dieser Option können Sie den Chipsatz darauf einstellen das 2

Signal eines Gerätes (LDEV=Local-Device), hinsichtlich der

Zugangsanforderungen welche den gesamten Speicher sowie

die E/A-Bereiche außerhalb des Chipsatzes beanspruchen, am

Host-Bus zu beobachten. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Host Bus LRDY

Unter dieser Option können sie den Chipsatz zur Überwachung

2

des Local-Ready-Signal (LRDY) am Host-Bus einstellen. Damit

wird ein Signal an den Prozessor gesandt.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Host Bus Slave

Mit Hilfe dieser Option stellen Sie ein Intel486-Host-Bus-Slave-2

Device

Gerät (Video Adapter) ein. Wenn Enabled, wird ein Slave-

Device am Host-Bus unterstützt. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Host Clock/PCI

Sie legen unter dieser Option fest, wie sich die Taktfrequenz 2

Clock

des PCI-Bus zur internen Uhr des Prozessors verhält. Mit der Standardeinstellung 1, wird vom PCI-Bus die Frequenz der

internen Uhr des Prozessors verwendet. Einstellmöglichkeiten: 1, 1/2

Host To Memory

Wenn Sie diese Option auf Fast stellen wird die allgemeine

1

Latency

Performance des Systems verbessert. Das klappt allerdings nur wenn DRAM Clock und Host im Synchronmodus laufen.

Einstellmöglichkeiten: Normal, Fast.

Host/DRAM Clock

Unter dieser Option können Sie die CPU-Hosttakt-Steuerung

2

ratio

aktivieren/deaktivieren. Falls das System vor dem Starten des CMOS Setup Utility hängt, dann warten Sie bitte 20 Sekunden.

Das System wird danach automatisch zurückgesetzt und mit

dem Standard-CPU-Hosttakt neu gebootet werden.

Host SCSI ID

Die Voreinstellung für SCSI Kennummer des Hostadapters ist 7. 2

SYMBIOS SCSI BIOS

Diese Einstellung sollte nicht geändert werden, da dem Adapter so die höchste Priorität am SCSI-Bus eingeräumt wird. Falls Sie jedoch zwei Adapter am selben SCSI-Bus betreiben, sollten Sie einem davon eine nicht zugewiesene Kennummer zuordnen, um

die zweifache Vergabe derselben Nummer zu vermeiden.

Host-to-DRAM

Mit dieser Option bestimmen Sie, ob Schreibzugriffe der CPU

1

Burst Write

auf den Hauptspeicher (DRAM) im Burst-Mode stattfinden

können. Einstellmöglichkeiten: Enabled oder Disabled.

Host-to-PCI Burst

Unter dieser Option können Sie einstellen ob der Prozessor

2

Write

Schreibzyklen zum PCI-Bus dem PCI-Burst-Protokoll konform

ausführt oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled Host-to-PCI Post

Unter dieser Option legen Sie fest, wieviele Wartezyklen vor 1

Write W/S

einem Schreibzugriff von der CPU zum PCI-Bus eingelegt

werden. Einstellmöglichkeiten: 0 und 1 W.S.

Hot Key

Unter dieser Option legen Sie eine Tastenkombination mit den 3

Tasten CTRL + ALT + Buchstabentaste fest, mit dem das Gerät

sofort in den Energiespar-Modus geschaltet werden kann.

Hot Key (CTRL-

Unter dieser Option legen Sie eine Tastenkombination mit den 3

ALT-)

Tasten CTRL + ALT + Buchstabentaste fest, mit dem das Gerät

sofort in den Energiespar-Modus geschaltet werden kann.

Hot Key Power

Wenn Sie diese Option auf Suspend oder Sleep gestellt haben, 2

Down

dann können Sie mit der Kombination 'Strg+Alt+Enter' den

Schlaf- oder Anhaltemodus, ohne das eingestellte Zeitintervall, direkt aktivieren. Shadowing muss allerdings bereits aktiviert sein um hier Einstellungen vornehmen zu können.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Sleep, Suspend

Hot Key Power Off

Unter dieser Option definieren Sie mit welcher Taste das

2

System aufgeweckt wird. Funktioniert nur mit dem

Speicherchip SIS5597

Hot Key Power On

Sie haben unter dieser Option, wenn Sie Power On Function

2

aktiviert haben, zwölf Möglichkeiten (CTRL/Strg-F1 bis CTRL/

Strg-F12) um den Computer einzuschalten.

Hot Spare Memory Nur für Server. Das BIOS nutzt eine Speicherbank als Reserve 2

Feature

für den Fall, dass in einer anderen Speicherbank zu viele

korrigierbare Fehler auftreten. Bevor eventuell nicht

korrigierbare Fehler auftreten, wird der Speicherinhalt dieser Speicherbank in die "Spare Bank" umgeleitet. Die potentiell defekte Speicherbank wird nicht weiter benutzt. Dieser Vorgang geschieht im laufenden Betrieb. Gleichzeitig findet eine Meldung des Speicherfehlers an den Administrator statt. Während des

nächsten Wartungstermins kann das potentiell defekte

Speichermodul ausgetauscht werden. Enabled Die Funktion Hot

Spare Memory Feature ist eingeschaltet. Disabled Die Funktion Hot Spare Memory Feature ist ausgeschaltet.

HotKey Beep

Unter dieser Option aktivieren Sie den Signalton bei

3

Verwendung einer Tastenkombination zur Einstellung der

Notebook-Eigenschaften. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Hotkey to Lock

Unter dieser Option können Sie einstellen mit welcher

2

Keyboard

Tastenkombination die Tastatur gesperrt wird. Zuvor müssen

Sie jedoch ein User Passwort bzw. Supervisor Passwort setzen.

Einstellmöglichkeiten: CTRL-Alt A, CTRL-ALt Z, CTRL-Alt X,

CTRL-Shft Z, CTRL-Shft X, Disabled.

HPET Support

Aktiviert oder deaktiviert die HPET-Unterstützung (High

5

Precision Event Timer Infos hierzu unter: http://www.intel.com/

hardwaredesign/hpetspec_1.pdf ). Hierbei handelt es sich um

eine Art Zeitgeber im PC. Er ist in der Lage einen Interrupt mit sehr hoher Präzision auszulösen und dandere Programme sind

damit in der Lage diverse Anwendungen besser zu

synchronisieren. Wenn Sie mit Multimedia Anwendungen

arbeiten dann sollten Sie diese Option auf Enabled

stellen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

HPT-370 or SCSI

Unter dieser Option können Sie einstellen ob von einer HPT-370 2

Card Boot

Raid-Karte oder einer SCSI-Card gebootet werden soll.

HT Data Width

Hier wird der Datentransport von und zu der CPU geregelt. Es 1

(Upstream) und HT wird hoch empfohlen, um diese beide auf 16 Stück für optimale Data Width

Systemleistung zu stellen. Einstellmöglichkeiten: 16 BIT und 8

(Downstream)

BIT

Nehmen Sie das Handbuch zu Hilfe.

HT Drive Strength

Sie können hier zwischen Auto und Manual wählen. Belassen

1

Sie es bei Auto bzw. nehmen Sie nur dann Änderungen vor

wenn Sie sich sicher sind. Bei Manual erscheinen diverse

Einstellmöglichkeiten, die Sie nur bei genauer Kenntniss

verändern sollten.

HT Frequency oder Hier können Sie die für die Hyper Threading Funktion optimale 1,5

HT Frequency

Frequenz für den Datentransport vom AGP zur CPU einstellen.

Select

Einstellmöglichkeiten: 200MHz, 400MHz, 600MHz und 800MHz.

Nehmen Sie das Handbuch zu Hilfe.

HT Link Speed

Sie können unter dieser Option die Geschwindigkeit festlegen, 1

unter der die HyperTransport-Verbindung arbeitet. Das klappt nur wenn die Geschwindigkeit nidriger oder gleich groß wie der Systemtakt ist und ihr Board dazu fähig ist.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 200 MHz, 400 MHz, 600 MHz, 800

MHz und 1 GHz.

HT Link Voltage

Unter dieser Option legen Sie die HT-Verbindungsspannung fest. 5

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1.200V, 1.225V, 1.250V, 1.275V,

~ 1.575V

Jegliche Änderung dieser Einstellung kann

Stabilitätsprobleme hervorrufen, deshalb belassen Sie es bei der Voreinstellung.

HT Link Width

Hier können SIe die Breite der HyperTransport Verbindung

1

einstellen. Einstellmöglichkeiten: Auto, 8 Bit und 16 Bit.

HT Stop Tristate

Es stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: Driven bzw.

5

Tristate. Die Standardeinstellung ist Driven.

Bevor Sie

etwas verstellen nehmen Sie das Handbuch zu Hilfe.

HT Tristate Enable

Hier können Sie mit Enabled eine Performanceverbesserung

1

vornehmen, damit der Datentransport über die HyperTransport

Channels optimiert wird.

Nehmen Sie das Handbuch zu Hilfe.

HT Voltage

Wenn Sie die Spannung des Hyper Transfer Busses anzupassen, 1,5

kann dessen Übertragungsgeschwindigkeit erhöht werden. Die

möglichen Einstellungen sind: [Auto], [1.26V], [1.32V],

[1.38V].

Jegliche Änderung dieser Einstellung kann

Stabilitätsprobleme hervorrufen, deshalb belassen Sie es bei der Voreinstellung.

HT Ratio

Sie können hier die Hyper Transfer Rate einstellen.

1

Belasssen Sie es bei der Voreinstellung und verändern Sie

es nur wenn Sie tunen wollen.

HT Spread

Bei EMC (Electronic-Magnetic Compatibility Test) Tests können 5

Spectrum

Sie diese Werte ändern um dass beste Resultat zu erhalten.

Empfehlenswert ist es die Optionen nicht zu ändern, außer

bei besonderen Gründen. Einige Einstellungen können das

System instabil machen, deshalb ist mit Vorsicht vorzugehen.

HT Width

Mit dieser Option können Sie die LDT-Busfrequenz wählen.

5

HTTtoPCI Bridge

Diese Option ist für die Hyper Transport Technology gedacht

1

Decode Scheme

und man kann damit u.a. Tuningmaßnahmen durchführen. Es

gibt drei Einstellmöglichkeiten: AUTO, Positive und Subtractive.

Eine alleinige Veränderung dieser Option bringt gar nichts, es ist ein Zusammenspiel mehrer Optionen nötig. Wer sich daran

wagt etwas zu verstellen, sollte unbedingt in den

entsprechenden Foren die nötigen Infos holen.

Hyper Threading

Hier können Sie die Hyper Threading Funktion (siehe unten)

1

Function

aktivieren, wenn Sie mit einer P4 CPU mit 3.6GHz arbeiten.

Besuchen Sie aber für weitere Infos die Homepage von Intel.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Hyper Path oder

Mit dieser Option, wenn sie Enabled ist, verbessern Sie die

1

Hyper Path 2 oder

Performance. Die Wartezyklen (Latency) werden gesenkt.

Hyper Path 3

Vorteilhaft ist die besonders auf Boards welche mit i875P-

Chipsets ausgerüstet sind.

Hyper-Threading

Die Hyper-Threading-Technologie lässt einen einzigen

2, 5

oder Hyper-

physikalischen Prozessor als eine Menge von mehreren

Threading

logischen Prozessoren erscheinen. Mit Hilfe dieser Technologie Technology

kann das Betriebssystem die internen Prozessor-Ressourcen

besser auslasten, was wiederum zur erhöhten Performance

führt. Die Vorteile dieser Technologie können nur von einem

Betriebssystem genutzt werden welches ACPI unterstützt. Diese Option hat keine Auswirkungen auf Betriebssysteme die kein

ACPI unterstützen. Enabled Ein ACPI-Betriebssystem kann

sämtliche logischen Prozessoren innerhalb eines physikalischen Prozessors verwenden. Disabled - Ein ACPI-Betriebssystem kann nur den 1. logischen Prozessor des physikalischen

Prozessors verwenden. Diese Einstellung sollte nur verwendet werden, falls in das ACPI-Betriebssystem die Hyper-Threading-Technologie nicht korrekt implementiert wurde. Empfehlung:

HT aktivieren, wenn Sie Windows XP, VISTA, Windows Server

2003 oder Linux ab 2.4 einsetzen. Deaktivieren Sie HT bei

älteren Betriebssystemen.

Hyper Transport

In diesem Untermenü können Sie die (K8/NPT) to AGP-Frequ 5

AGP Configuration

Auto Frequenzauswahl je nach CPU-Fähigkeiten aktivieren oder deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Hypertransport

HyperTransport-Technologie ist eine Hochgeschwindigkeits-,

1,5

Configuration

Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit niedrigen Latenzzeiten, die die Kommunikationsgeschwindigkeit zwischen integrierten

Schaltkreisen in Computern, Servern, eingebetteten Systemen

und Netzwerk- und Telekommunikationsgeräten um das bis zu

48-fache im Vergleich zu einigen vorhandenen Technologien

erhöhen soll. In diesem Untermenü können Sie dafür einige

Einstellungen vornehmen.

HyperTransport

Diese Option dient der Systemoptimierung.

1

(CPU & CPU)

Einstellmöglichkeiten: 200 MHz, 400 MHz, 600 MHz, 800 MHz

und 1000 MHz. Belassen Sie es bei der automatischen

Auswahl bzw. nehmen Sie das Handbuch zur Hand, da sonst

Hardwareschaden entstehen kann.

HyperTransport

Diese Option dient der Systemoptimierung.

1

(CPU & SB1)

Einstellmöglichkeiten: 200 MHz, 400 MHz, 600 MHz, 800 MHz

und 1000 MHz. Belassen Sie es bei der automatischen

Auswahl bzw. nehmen Sie das Handbuch zur Hand, da sonst

Hardwareschaden entstehen kann.

HyperTransport

Diese Option dient der Systemoptimierung.

1

(CPU & SB2)

Einstellmöglichkeiten: 200 MHz, 400 MHz, 600 MHz, 800 MHz

und 1000 MHz. Belassen Sie es bei der automatischen

Auswahl bzw. nehmen Sie das Handbuch zur Hand, da sonst

Hardwareschaden entstehen kann.

HyperTransport

Unter dieser Option können Sie die Hypertransport-Spannung

1

Voltage

festlegen. Einstellmöglichkeiten: Auto, 1.200V, 1.250V, 1.300V, 1.350V und 1.400V

Stand: 09.12.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: I :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

I/O Channel

Sie können unter dieser Option den I/O-Kanal auf

3

verschiedene Basis-Adressen einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 220h, 230h, 240h, 250h (Der I/

O-Kanal ist auf die angezeigte Adresse eingestellt.).

I/O Cycle Recovery Haben Sie die Option aktiviert, dann wird dem PCI2

Bus für den Fall der 'back-to-back' E/A-Bearbeitung

ein Wiederherstellungszyklus zugewiesen, allerdings

wird der 'back-to-back' Datenaustausch dadurch

verzögert. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

I/O Device

Im Menü welches sich hinter dieser Option verbirgt,

2

Configuration

können Sie diverse Laufwerkseinstellungen, sowie

Einstellungen für die Serial- und Parallel Ports

vornehmen.

I/O Plane Voltage

Einstellung der externen I/O Spannung, wenn die

2

Option Power Plane auf Dual Voltage steht.

I/O Recovery

Während sie unter I/O Cycle Recovery nur ein-/

2

Period

ausschalten können, haben Sie hier die Möglichkeit

die Dauer des Wiederherstellungszyklus festzulegen.

Einstellmöglichkeiten: 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25,

1.5, 1.75 ms (Mikrosekunden).

I/O Recovery Time Zeitspanne zwischen zwei I/O-Zyklen. Bei modernen 1,2

oder I/O Recovery

Karten kann man den Wert getrost in kleinen

Time Delay

Schritten verringern, während er für ältere Karten

etwas höher gesetzt werden sollte, wenn es Probleme

gibt. Einstellmöglichkeiten: 2 BLCK, 4 BLCK, 8 BLCK,

12 BLCK

I/O Voltage

Unter dieser Option können Sie die

2

Spannungsversorgung des DRAMs, Chipsatzes und

AGP bestimmen. Sie können die Werte in der I/O

Voltage ändern. Beachten Sie unbedingt die

Angaben zu Ihrem Board im Handbuch.

IBC DEVSEL#

Sie können unter dieser Option festlegen wie lange

2

Decoding

der Decodierungszyklus ist, der vom ISA-Brücken-

Kontroller zur Wahl eines Gerätes gebraucht wird. Je

länger der Zyklus umso genauer die Decodierung der

Anweisungen. Einstellmöglichkeiten: Fast, Medium

und Slow

ICH Cipset Voltage

Unter dieser Option können Sie die E/A Controller

1

Hub (ICH)-Spannung einstellen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1.05V und 1.20V.

Bitte beachten Sie die Angaben im Handbuch.

ICH DCB Enable

Unter dieser Option können Sie den ICH DMA Buffer

1

für LCP I/F zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

ICH Decode Select

Diese Option erlaubt es ihnen die Decoding Time vom 1

ICH zu aktivieren bzw. deaktivieren.

ICH Delayed

Der Chipsatz verfügt über einen integrierten 32-bit

1

Transaction

Schreibpuffer um PCI-Zugriffe zu verzögern.

"Enabled" (eingeschaltet) ist die Einstellung, die mit den PCI 2.1 Spezifikationen übereinstimmt.

ICPA Function

Hier können Sie, wenn vorhanden die ACPI-

2

(Advanced Configuration and Power Interface)

Funktion ein-/ausschalten. ACPI benötigt ein

Betriebssystem welches ACPI erkennt. Ist diese

Funktion eingeschaltet, so kann sich das negativ auf

einen Brennvorgang auswirken, insbesondere

deshalb, weil die Funktion unter Windows teilweise

noch Probleme bereitet. Ob ihr Betriebssystem ACPI

unterstützt oder nicht, finden Sie im Gerätemanager

heraus.

Schauen Sie unter Computer nach:

Windows

Windows

ACPI unterstützt

Standard-PC unterstützt

ACPI

ACPI nicht

IDE 0 (1, 2, 3, 4, 5, Unter dieser Option werden bis zu acht IDE4

6, 7)

Festplatten angezeigt. Weitere ATAPI - oder IDE-

Geräte werden z.B. durch CD oder Tape identifiziert.

IDE 0 Master PIO/

Hier legen Sie fest welcher PIO-Mode für die IDE-

2

DMA Mode

Festplatte benutzt werden soll. Da es bei

Falscheinstellungen zu Datenverlusten kommen kann,

ist es dringend angeraten die Einstellung über die

Option Auto vornehmen zu lassen, oder sich genau

nach den Angaben des Herstellers zu richten. Falls

beim Brennen Probleme auftreten, dann

versuchsweise einen niedrigen PIO Mode einstellen -

am besten bei allen angeschlossenen Geräten

gleichzeitig. Wenn sich die Fehlermeldung nicht

ändert, dann kann wieder zurückgewechselt werden.

IDE 0 Slave PIO/

Hier legen Sie fest welcher PIO-Mode für die IDE-

2

DMA Mode

Festplatte benutzt werden soll. Da es bei

Falscheinstellungen zu Datenverlusten kommen kann,

ist es dringend angeraten die Einstellung über die

Option Auto vornehmen zu lassen, oder sich genau

nach den Angaben des Herstellers zu richten. Falls

beim Brennen Probleme auftreten, dann

versuchsweise einen niedrigen PIO Mode einstellen -

am besten bei allen angeschlossenen Geräten

gleichzeitig. Wenn sich die Fehlermeldung nicht

ändert, dann kann wieder zurückgewechselt werden.

IDE 1 Master PIO/

Hier legen Sie fest welcher PIO-Mode für die IDE-

2

DMA Mode

Festplatte benutzt werden soll. Da es bei

Falscheinstellungen zu Datenverlusten kommen kann,

ist es dringend angeraten die Einstellung über die

Option Auto vornehmen zu lassen, oder sich genau

nach den Angaben des Herstellers zu richten. Falls

beim Brennen Probleme auftreten, dann

versuchsweise einen niedrigen PIO Mode einstellen -

am besten bei allen angeschlossenen Geräten

gleichzeitig. Wenn sich die Fehlermeldung nicht

ändert, dann kann wieder zurückgewechselt werden.

IDE 1 Slave PIO/

Hier legen Sie fest welcher PIO-Mode für die IDE-

2

DMA Mode

Festplatte benutzt werden soll. Da es bei

Falscheinstellungen zu Datenverlusten kommen kann,

ist es dringend angeraten die Einstellung über die

Option Auto vornehmen zu lassen, oder sich genau

nach den Angaben des Herstellers zu richten. Falls

beim Brennen Probleme auftreten, dann

versuchsweise einen niedrigen PIO Mode einstellen -

am besten bei allen angeschlossenen Geräten

gleichzeitig. Wenn sich die Fehlermeldung nicht

ändert, dann kann wieder zurückgewechselt werden.

IDE 32 Bit Mode

Soll eingeschaltet sein, denn es aktiviert den 32-Bit-

2

Zugriff auf IDE-Geräte. Allerdings nur unter DOS.

IDE 32-Bit Transfer Sie sollten diese Option die den 32-Bit Transfer 1,2,3

oder IDE 32-Bit

ermöglicht auf Enabled stellen. Dadurch wird der

Transfer Mode

Datentransfer beschleunigt und die CPU entlastet.

Diverse BIOS bieten diese Option nicht mehr, da sie

bereits grundsätzlich aktiviert ist.

IDE ACCESS

Hier können Sie festlegen ob ein externer oder der

2

INTERFACE

interne IDE Bus verwendet wird.

Einstellmöglichkeiten: Embedded (interner Bus), PCI

Bus (externer Bus).

Belassen Sie es bei den

Voreinstellungen.

IDE Adapter 0

Diese Optionen dienen zur Einstellung für zusätzliche 3

Master oder IDE

IDE-Laufwerke. Wenn Sie kein zusätzliches Laufwerk

Adapter 0 Slave

anschließen, dann sollten Sie die Einstellung

oder IDE Adapter 1 unverändert lassen.

Master oder IDE

Adapter 1 Slave

IDE Block Mode

Diese Option aktiviert den Blockzugriff auf IDE-Geräte 2

und sollte normalerweise eingeschaltet sein.

Bei

Windows 3.11 kann dies unter Umständen zu

Problemen führen. Ist dies der Fall, einfach

ausschalten.

IDE Block Mode

Hier können Sie einstellen, das die Daten in Blöcken

1

Transfer

statt einzelnen Bytes gelesen oder geschrieben

werden.

IDE Buffer for DOS Das System verfügt über Vorauslese-Funktionen und 2

& Win

Schreibpuffer.

IDE Burst Mode

Falls Ihr System IDE-Burst Performance unterstützt,

2

stellen Sie hier auf Enabled um die Leistung zu

erhöhen.

IDE Bus Master

Diese Option aktiviert bzw. deaktiviert die IDE-

5

Busmastering-Fähigkeit unter DOS.

IDE Bus Masters

Diese Einstellung erlaubt die Unterstützung Bus

1

Masterfähiger Geräte auf dem IDE-Bus. Dies betrifft

Erweiterungen welche selbständig, ohne den

Prozessor zu belasten, auf andere

Systemkomponenten zugreifen können.

IDE Channel 0/1

Belassen Sie es bei der Einstellung AUTO. Sollte das

5

LW nicht erkannt werden, können Sie hier die Werte

eintragen.

IDE Channel xx

Hier können Sie den einzelnen Laufwerken die

5

gewünschte Einstellung 1- 4 geben und auch

festlegen ob als Master bzw. Slave aktiviert ist.

IDE Channel x

Hier können Sie den entsprechenden Channel

2

Master RAID

aktivieren/deaktivieren.

Enabled: Aktivieren der 'x-st master channel IDE

RAID function'.

Disabled: Deaktivieren dieser Option (Standard)

IDE Channel x

Hier können Sie den entsprechenden Channel

2

Slave RAID

aktivieren/deaktivieren.

Enabled: Aktivieren der 'x-st slave channel IDE RAID

function'.

Disabled: Deaktivieren dieser Option (Standard)

IDE Configuration

Hier können Sie den IDE-Laufwerks-Modus einstellen. 1

Einstellmöglichkeiten: P/S-ATA(Auto): Parallel/Serial

ATA kombinierter Modus; S-ATA Only: Nur wenn S-

ATA Onboard;

P/S-ATA(Win98/Me): P/S-ATA nur wenn Sie mit

Win98/Me arbeiten; Disabled: IDE Konfiguration ist

ausgeschaltet

IDE Data Port Post Falls Ihr System diese Technik unterstützt, stellen Sie 2

Write

hier auf Enabled um die Leistung zu erhöhen.

IDE Detect Time

Hier können Sie den Zeitüberschreitungsgrenzwert

1

Out (sec)

für die ATA/ATAPI Geräteerkennung wählen.

Einstellmöglichkeiten: 0, 5, 10, 15, 20 25, 30, 35sec.

IDE Device Config

In diesem Untermenü können Sie diverse

1

Einstellungen für die vorhandenen Laufwerke

vornehmen.

Sie sollten ohne zwingenden Grund

und ohne Sachkenntnis nichts ändern.

IDE DMA Mode

Mit Enabled aktivieren Sie den DMA Modus. Falls alte 1

Platten nicht richtig funktionieren , sollten sie im PIO-

Modus betrieben werden.

IDE DMA Transfer

Hier können Sie die UDMA Funktion deaktivieren

2

(Disabled) bzw. auf automatische Erkennung stellen

(Enabled).

IDE DMA Transfer

Diese Option wird benutzt, um die DM-

5

Access

Übertragungsfunktion der IDE-Festplatte zu

aktivieren oder zu deaktivieren. Die Einstellungen

sind: Enabled, Disabled.

IDE DMA Transfer

Sie können hier Disabled (Standard) und Enabled

1

Mode

einstellen. Wenn Sie Enabled ausgewählt haben, dann

können Sie zwischen drei verschiedenen Typen von

IDE DMA Transfers wählen. Allerdings muss Ihre

Festplatte den DMA-Mode unterstützen. Falls Sie sich

nicht sicher sind, sollte Standard eingestellt sein.

Sicherheitshalber sollte beim Brennen Standard

eingestellt sein.

IDE Drive Power

Diese Option legt fest, nach welcher Zeit ohne

3

Down

Systemaktivität der Motor des Festplattenlaufwerks

abschaltet. Die nächste Systemaktivität schaltet den

Motor wieder ein. Einstellmöglichkeiten: Enabled

(Standard; Der Motor des Festplattenlaufwerks

schaltet nach der eingestellten Zeit ab.), Disabled

(Der Motor des Festplattenlaufwerks schaltet nicht

ab.).

IDE Function Setup In diesem Setup können Sie diverse IDE

2

Einstellungen vornehmen die im Zusammenhang mit

RAID stehen.

IDE Hard Disk

Mit dieser Option schalten Sie die Festplatte nach

2

Standby Timer

einem Leerlauf von 1 bis 15 Minuten, je nach

Einstellung, in ein Standby. Greifen Sie später wieder

auf die Festplatte zu, geben Sie der Festplatte 3 bis 5

Sekunden (je nach Festplattentyp), um zum

Normalbetrieb zurückzukehren. Setzen Sie diesen

Parameter auf Off, wenn Ihre Festplatte diese

Funktion nicht unterstützt.

IDE Hard Drive

Diese Option dient zur Auswahl der IDE-Festplatte,

2

die in der Boot-Sequenz erscheint.

IDE HDD Auto

Automatische Erkennung der Festplatte und

2

Detection

Übernahme in das BIOS.

IDE HDD Block

Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-

2

Mode

Festplatten aktiviert. Falls Ihr LW diesen Modus

unterstützt, wird bei Aktivierung dieser Option die

Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem

Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.

Empfohlene Einstellung ist Enabled, wobei darauf

hingewiesen werden muss, dass nur alte Festplatten

diesen Modus nicht vertragen.

IDE HDD Block

Diese Option, die auf "Auto" stehen soll, legt fest, wie 2

Mode Sectors

viele Sektoren bei einem Plattenzugriff übertragen

werden. Durch die Einstellung "Auto" ist

gewährleistet, dass die optimale Sektorenzahl aus der

Firmware der Festplatte ausgelesen wird.

IDE HDD Block

Mit diesem Feld kann die Leistung der Festplatte

2

Mode Sectors (HDD erhöht werden, indem gleichzeitig nicht nur ein MAX)

Sektor sondern mehrere Sektoren übertragen werden

können. Die meisten IDE-Festplatten, mit Ausnahme

älterer Versionen, unterstützen diese Funktion.

Einstellmöglichkeiten: HDD MAX, Disabled, 2, 4, 8, 16

und 32

IDE HDD Block

Wenn Enabled werden die Daten in Blöcken von der

1

Mode Transfer

Festplatte gelesen bzw. auf sie geschrieben. Beim

Protected Mode übernimmt der Festplattentreiber die

Entscheidung über den Blockmode.

IDE LBA Mode oder Hier aktiviert man die 'Logical-Block-Adressing' für 1,3

IDE LBA Mode

Festplatten die größer als 528MB sind.

Control

IDE LBA Translation Es gibt Standard CHS (Cylinder, Head, Sector), 1

kompatibel zu allen IDE-Laufwerken. LBA (Logical

Block Adressing) überwindet die Hindernisse der

Int13h BIOS-Schnittstelle und ermöglicht die

Verwendung von IDE-Laufwerken mit mehr als 540

MB und ist kompatibel zu allen Laufwerken die LBA

unterstützen. Ext.CHS (Extended CHS) bietet die

Möglichkeit Einschränkungen der vorherigen Optionen

zu umgehen und erlaubt Zugriffe auf Laufwerke mit

mehr als 1024 Zylindern. Auto konfiguriert

automatisch, wobei es eine der vorherigen Optionen

auswählt.

IDE Multiple Sector Normalerweise ist diese Option Disabled. Sie können 1

Mode

aber nach Aktivierung Werte von 1, 2, 4, 8, 16, 32

oder 64 Sektoren pro Burst (S/B) einstellen. Die

Burstlänge muss aber mit der von der Festplatte

übereinstimmen, sonst funktioniert es nicht.

Solange Sie den Wert nicht kennen, sollte dieser

Wert beim Brennen auch nicht gesetzt sein!

IDE PIO Mode

Mit dieser Option können Sie die Zykluszeit

2

beeinflussen, und damit das Tempo der IDE-

Schnittstellen. Sie sollten hier mit der Option Auto

zufrieden sein, denn höher stellen bringt nichts,

außer Ärger. Allerdings sollten Sie darauf achten,

sogenannte Schleicher nicht mit schnellen Platten an

einen Strang zu hängen, weil das Tempo immer vom

langsamsten bestimmt wird (wie beim Wandern).

Falls beim Brennen Probleme auftreten, dann

versuchsweise einen niedrigen PIO Mode einstellen -

am besten bei allen angeschlossenen Geräten

gleichzeitig. Wenn sich die Fehlermeldung nicht

ändert, dann kann wieder zurückgewechselt werden.

IDE Port Settings

Wenn Sie IDE Operate Mode auf Compatible Mode

1

eingestellt haben, dann können Sie hier die zu

aktivierenden IDE-Ports auswählen.

Einstellmöglichkeiten: Primary P-ATA+S-ATA (für die

Verwendung der primären Parallel ATA und Serial

ATA-Ports), Secondary P-ATAT+SATA (um den

sekundären P-ATA-Port zu aktivieren), P-ATA Ports

only (es werden die beiden Serial ATA-Ports von ICH5

deaktiviert).

IDE Prefetch

Wenn Sie immer wieder über Schreib/Lese-Fehler auf 2

Buffers oder IDE

der Festplatte schimpfen, können Sie, wenn Sie einen

Prefetch Mode

CMD-640-I/O Chip verwenden, den eingebauten

Puffer zur Geschwindigkeitssteigerung abschalten.

IDE Primary

Hier legen Sie fest welcher PIO- oder DMA-Mode für

2

Master DMA oder

die IDE-Festplatte benutzt werden soll. Da es bei

IDE Primary

Falscheinstellungen zu Datenverlusten kommen kann,

Master PIO

ist es dringend angeraten die Einstellung über die

Option Auto vornehmen zu lassen, oder sich genau

nach den Angaben des Herstellers zu richten. Falls

beim Brennen Probleme auftreten, dann

versuchsweise einen niedrigen PIO Mode einstellen -

am besten bei allen angeschlossenen Geräten

gleichzeitig. Wenn sich die Fehlermeldung nicht

ändert, dann kann wieder zurückgewechselt werden.

IDE Primary PIO

Unter dieser Option können Sie den PIO-Mode für die 2

oder IDE

IDE Festplatten einstellen. Einstellmöglichkeiten: 0,

Secondary PIO oder 1, 2, 3, 4 und Auto (bevorzugte Einstellung).

IDE Master PIO

oder IDE Slave PIO

IDE Primary

Sie sollten diese Option auf AUTO stellen, damit das

2

Master PIO/UDMA

BIOS beim Start die PIO- Oder UDMA-Fähigkeit des

Gerätes abfragen kann und damit den schnellsten

Transfermodus aussuchen kann den ihre EIDE-Geräte

und der Chipsatz unterstützt. Aktuelle FP und LW

unterstützen UDMA/33, UDMA/66, UDMA/100 und

Multiword-DMA.

IDE Primary UDMA Unter dieser Option nehmen Sie die Einstellungen für 2

oder IDE Secondary den Ultra-DMA/33 Modus Ihrer Festplatte vor.

UDMA oder IDE

Einstellmöglichkeiten: Auto, Enabled, Disabled. Sie

Secondary Master

sollten diese Option auf Enabled stellen.

UDMA oder IDE

Secondary Slave

UDMA

IDE Primary

PIO (Programmed Input/Output) steht für das

2

Master/Slave PIO

Konzept der programmierten Ein- und Ausgabe. Statt

und IDE Secondary dass eine Befehlsfolge vom BIOS ausgegeben wird, Master/Slave PIO

um eine Datenübertragung von der oder auf die

Festplatte zu bewirken, gestattet PIO dem BIOS, dem

Controller mitzuteilen, welche Aufgabe ausgeführt

werden soll, und überlässt die Ausführung der

Aufgabe dann vollständig dem Controller und der

CPU. Ihr System unterstützt fünf PIO-Modi, 0

(Standard) bis 4, die sich im Wesentlichen in ihrer

Zeitsteuerung unterscheiden. Wenn Sie die

Einstellung "Auto" (Automatisch) auswählen, legt das BIOS nach einer Überprüfung Ihres Laufwerks den

bestmöglichen PIO-Modus selbst fest. Auto: Das BIOS

stellt den Wert für das System je nach Timing Ihres

Festplattenlaufwerks automatisch ein. Mode 0-4: Sie

können selbst einen Modus auswählen, der sich für

das Timing Ihres Festplattenlaufwerks eignet.

Benutzen Sie keine falsche Einstellung, weil es

dann Laufwerksfehler geben wird.

IDE Primary

Hier wählen Sie das primäre IDE RAID Master

5

Master RAID

Laufwerk aus.

IDE Primary Slave Hier wählen Sie das primäre IDE RAID Slave 5

RAID

Laufwerk aus.

IDE Secondary

Hier wählen Sie das sekundäre IDE RAID Master

5

Master RAID

Laufwerk aus.

IDE Secondary

Hier wählen Sie das sekundäre IDE RAID Slave

5

Slave RAID

Laufwerk aus.

IDE Primary

In diesen Feldern können Sie den Ultra-DMA-Modus

2

Master/Slave

für Ihr Laufwerk einstellen. Wenn Sie die Einstellung

UDMA und IDE

"Auto" (Automatisch) auswählen, legt das BIOS nach Secondary Master/ einer Überprüfung Ihres Festplatten- oder CD-ROM-Slave UDMA

Laufwerks den bestmöglichen Ultra-DMA-Modus

selbst fest. Auto: Das BIOS legt die notwendigen

Einstellungen automatisch fest. Disabled: Das BIOS

nimmt keine Überprüfung des Laufwerks und somit

keine Einstellungen vor.

IDE Primary

Unter dieser Option schalten Sie mit Enabled den

2

Master UDMA oder UDMA-Mode (Ultra-DMA/33-Access) ein bzw. mit IDE Primary Slave Disabled aus. Wenn die Laufwerke diesen Modus UDMA

unterstützen, sollten Sie diese Option auf jeden Fall

aktiviert haben um in den Genuss der

Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 33MB/s zu

kommen.

IDE Primary Slave Hier legen Sie fest welcher PIO- oder DMA-Mode für 2

DMA oder IDE

die IDE-Festplatte benutzt werden soll. Da es bei

Secondary Master

Falscheinstellungen zu Datenverlusten kommen kann,

PIO

ist es dringend angeraten die Einstellung über die

Option Auto vornehmen zu lassen, oder sich genau

nach den Angaben des Herstellers zu richten.

IDE RAID

Unter dieser Option aktivieren/deaktivieren Sie den

2,5

Controller oder IDE integrierten IDE RAID-Controller.

RAID

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

IDE Read/Write

Zur besseren Performance sollten Sie diese Option

2

Prefetch

aktiviert haben. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

IDE Second

Diese Option ermöglicht das aktivieren/deaktivieren

2

Channel Control

des zweiten IDE-Controllers: Einstellmöglichkeiten:

Enabled (Standard), Disabled (Wählen Sie Disabled

wenn Sie den zweiten On-board IDE - Controller nicht

benötigen.

IDE Secondary

Hier legen Sie fest welcher PIO- oder DMA-Mode für

2

Master DMA

die IDE-Festplatte benutzt werden soll. Da es bei

Falscheinstellungen zu Datenverlusten kommen kann,

ist es dringend angeraten die Einstellung über die

Option Auto vornehmen zu lassen, oder sich genau

nach den Angaben des Herstellers zu richten.

IDE Secondary

Hier legen Sie fest welcher PIO- oder DMA-Mode für

2

Slave DMA oder IDE die IDE-Festplatte benutzt werden soll. Da es bei Secondary Slave

Falscheinstellungen zu Datenverlusten kommen kann,

PIO

ist es dringend angeraten die Einstellung über die

Option >Auto vornehmen zu lassen, oder sich genau

nach den Angaben des Herstellers zu richten.

IDE Spin Down

Hier legen Sie fest wann die Festplatte

4

heruntergefahren werden soll. Sie sollten mit dieser

Option vorsichtig umgehen, da häufiges an-/

abschalten der Festplatte eher schadet, als die

Stromersparnis nutzt. Master Lat. Timer: Diese

Option setzt eine Verzögerung für den

Hauptzeitgeber. Damit werden Laufzeitfehler

ausgeglichen um die eventuell zu hohe Leistung des

Prozessors auf den Chipsatz abzugleichen. Multi

Sector Transfers: Hier wird die Anzahl der Sektoren

pro Übertragungseinheit festgelegt. Optimale

Einstellung ist 4 oder 8. Ältere Festplatten

unterstützen aber diesen Modus nicht immer! Multiple

Sector Settings: Option für den Block-Mode. damit

werden bei Enabled die Daten von der Festplatte in

512 Byte großen Blöcken übertragen.

IDE Translation

Unter dieser Option legen Sie die Adressierungsart für 3

Mode

das IDE-Festplattenlaufwerk fest.

Einstellmöglichkeiten: Standard CHS

(Standardadressierung bei Festplatten mit weniger

als 1024Zylinder), Logical Block (Logische Blöcke),

Extended CHS Erweiterte Adressierung bei

Festplatten mit mehr als 1024 Zylinder), Auto

detected (Standardeintrag, das BIOS erkennt die

Adressierungsart des IDE-Festplattenlaufwerks für

LBA (Logical Block Addressing).

IDE/RAID Fuction

Hier kommen Sie in ein Menü um RAID und IDE

5

Setup

Funktionen einstellen zu können. Mit Enter kommen

Sie in weitere Untermenüs.

IDE Ultra DMA

Hier aktivieren Sie zusätzlich zum PIO-Mode die DMA- 2

Mode oder IDE

Übertragung der Festplatten- Controller. Durch den

UDMA Mode

Einsatz von Ultra-DMA/33 Busmastering-IDE mit bis

zu 33MB/s wird eine verbesserte IDE-Leistung

erreicht. Diese Technologie ist abwärtskompatibel

zum ATA 2-IDE- Standard. Sie sollten davon

Gebrauch machen, wenn Sie eine DMA-taugliche oder

eine Ultra-DMA/33 Festplatte verwenden.

IDE1 Conductor

Unter diesen Optionen können Sie die installierten

5

Cable und IDE2

IDE Kabelverbindungen einstellen.

Conductor Cable

Einstellmöglichkeiten: Auto (das Kabel wird

automatisch vom BIOS erkannt), ATA66/100 (das

stellen Sie ein wenn Sie sicher sind ein ATA66/100

kompatibles Kabel zu verwenden), ATA33 (das stellen

Sie ein wenn Sie sicher sind ein ATA33 kompatibles

Kabel zu verwenden).

Idle Cycle Limit

Unter dieser Option können Sie das Idle Cycle Limit

1

einstellen. AMD empfiehlt in seinem Datenblatt 8

Cycles. Einstellmöglichkeiten: 0, 8,12, 16, 24, 32, 48

Cycles

IEEE 1394

Die IEEE-1394-Technologie bezeichnet eine neue

2,5

Controller oder

serielle Schnittstellentechnik zur Übertragung von

IEEE1394

digitalen Daten mit bis zu 400 MBit/s. Hier können

Controller

Sie den Chipsatz aktivieren bzw. deaktivieren.

iGPU Frame Buffer Sie können hier die VGA Frame Buffer Größe 5

Control

einstellen. Einstellmöglichkeiten: Auto, Manual

Belassen Sie es bei der Voreinstellung.

i-Lock

iLock verlangt nach einer speziellen Fernbedienung

2

von GIGABYTE die es ermöglicht, den PC auf

Knopfdruck zu sperren bzw. herunterzufahren und zu

starten.

IN0(V) ~ IN2(V),

Falls vorhanden, misst und überwacht das Mainboard 2

+5V ~ -5V

lassen die Spannungen von System und CPU. Der

integrierte Hardware-Monitor misst die hier

angezeigten Spannungen des Spannungsreglers und

des Netzteils.

Inactive Timer

Unter dieser Option stellen Sie ein, wann der PC in

2,3

Select oder

den inaktiven Modus wechselt. Diese Zeitspanne

Inactivity Timer

sollte nicht länger sein, als diejenige für den Suspend

Timer.

Infra Red (IR)

Wenn das Mainboard IrDA(HPSIR) und IR(ASKIR)

2

Function

Infrarot als COM2 unterstützt, wird durch diese

Option Infrarot HPSIR, ASKIR aktiviert oder Disabled.

InfraRed/COM 2

Unter dieser Option können Sie den Infrarotanschluss 2

Mode Selected

unter COM2 einstellen. Normalerweise steht hier

UART COM2 (der UART-Chip des zweiten seriellen

Ports wird zum seriellen Anschluss COM2 umgeleitet).

Falls eine der Optionen SHARP IR (ASKIR), IrDA SIR

(HPSIR), CIR oder FIR ausgewählt wird, dann wird die

integrierte Infrarot-Funktion aktiviert und der UART-

Chip des zweiten seriellen Ports wird dann zum

Infrarotanschluss auf dem Motherboard geleitet.

Init AGP Display

Unter dieser Option können Sie einstellen welche

alle

First oder Init

Grafikkarte zuerst initialisiert werden soll. Entweder

Display First oder

die vom PCI-Slot oder die AGP Karte. Bei neueren

Init Graphics

Board ist noch PCIEx hinzugekommen.

Adapter Priority

Einstellmöglichkeiten je nach BIOS

Init VGA BIOS

Mit dieser Option kann das System das VGA-BIOS aus 1

From S3

dem S3 (Suspend to

RAM)-Schlafzustand initialisieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Initial Display

Diese Option legt fest, wenn das Booten von den vier 1

Mode/

zuvor eingestellten Laufwerken misslingt, ob das

System automatisch in das BIOS-Setup springen soll

oder nicht.

Initialize Display

Diese Option gestattet es Ihnen, ein zusätzliches

1

Cache Memory

AIMM Grafik-Cachespeichermodul in den AGP-Sockel

einzusetzen.

Initialize VGA BIOS Haben Sie diese Option auf Enabled gestellt, wird 1

by S3

dem System die Initialisierung des VGA BIOS nach

dem Aufwecken aus dem S3-Zustand erlaubt.

Belassen Sie es bei der Voreinstellung, um den

Bildschirm nach dem Aufwecken aus dem S3-Zustand

wieder in den Normalzustand gehen zu lassen.

Initiate Graphic

Unter dieser Option können Sie einen Grafik-

1

Adapter

Controller als primäres Bootgerät auswählen.

Einstellmöglichkeiten: IGD, PCI/IGD, PCI/PEG, PEG/

IGD, PEG/PCI

In-Order Queue

Hier stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung um

2

Depth

den Cache-Puffer für die CPU-Datenverarbeitung

einzustellen. Einstellmöglichkeiten: 1 und 8

Behalten Sie die Standardeinstellung (8) möglichst

bei.

Input Delay Value

Mit dieser Option können Sie die Verzögerung des

1

Dateneingangs-Strobes im Speicher einstellen. Die

Eingabe erfolgt hexadezimal, bei mindest 0000 und

maximal 03FF.

Installed Memory

Hier wird die Größe des vom Rechner erkannten

2

Arbeitsspeichers angezeigt. Es ist nur ein Anzeigefeld,

bei dem Änderungen nicht vorgenommen werden

können..

Installed O/S

Mit der Option PnP OS legen Sie fest, dass ein

3

Plug&Play fähiges Betriebssystem installiert ist.

Other, wenn kein Plug&Play fähiges Betriebssystem

installiert ist.

Instant Music

Hier können Sie die Instant Music-Funktion im BIOS

1

aktivieren oder deaktivieren. Einstellmöglichkeiten:

Deaktiviert, Aktiviert

Die PS/2-Tastatur-

Weckfunktion wird automatisch deaktiviert, wenn die

Instant Music-Funktion aktiviert wurde.

Instant Music CD

Hier können Sie das CD-ROM-Laufwerk auswählen,

2

ROM

das Sie für die Wiedergabe der Instant Music-CD

verwenden möchten. Die Konfigurationsoptionen

hängen davon ab, welche optischen Laufwerke im

Computer installiert sind.

Instant Music CD-

Hier können Sie einstellen welches CD-ROM Laufwerk 5

ROM Drive

für die Musikwiedergabe verwendet wird. Die Auswahl

ist nur möglich wenn Sie die Option Instand Music

eingeschaltetet ( Enabled) haben.

Einstellmöglichkeiten: IDE Primary Master, IDE

Primary Slave, IDE Secondary Master, IDE Secondary

Slave.

Instant Music CD-

Unter dieser Option können Sie das CD-ROM-

1

ROM-Device

Laufwerk, das Sie für die Instant Music CD

Wiedergabe verwenden möchten, wählen.

Einstellmöglichkeiten: IDE Pri. Master, IDE Pri. Slave,

IDE Sek. Master, IDE Sek. Slave.

Die Option

erscheint nur, wenn die Instant Music-Funktion

aktiviert wurde.

Instant Music

In diesem Untermenü können diverse Sound

1

Option oder Instant Einstellungen vorgenommen werden.

Music Configuration

Instant-Off

Drücken und sofortiges loslassen des Netzschalters

5

schaltet das System sofort aus.

INT A/B/C/D

Manchmal finden sich noch Einstellungen zu den PCI-

2

INTs A/B/C/D. Allerdings sind damit keine Interrupts

(IRQs) gemeint, sondern interne PCI-Interrupts, die

allerdings auf normale IRQs gemappt werden können.

Sie werden dann vom System auf die normalen IRQs

9 oder 10 umgeleitet. Diese INTs können Sie frei auf

die PCI-Slots verteilen.

INT PIN #

Mit dieser Einstellung können Sie den Busmaster PCI- 2

Assignment

Slots einen Interrupt zuweisen. Einstellmöglichkeiten:

Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 Überlassen

Sie mit Auto zunächst dem BIOS die Verteilung der

Interrupts. Nur wenn Sie einer PCI-Karte einen

bestimmten Interrupt zuordnen oder eine Vergabe

verhindern wollen, legen Sie die Einstellung manuell

fest.

INT Pin 1 Use IRQ

Mit dieser Einstellung können Sie jedem PCI-Slot

2

No.

einen Interrupt zu weisen. Einstellmöglichkeiten:

Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15

Überlassen

Sie mit Auto dem BIOS die Verteilung der Interrupts

für die PCI-Slots. Nur wenn Sie einer PCI-Karte einen

bestimmten Interrupt zuordnen oder eine Vergabe

verhindern wollen, legen Sie die Einstellung manuell

fest.

INT Pin1

Diese Option erlaubt es dem System, die IRQ-Zahl für 2

Assignment~INT

Geräte welche auf den PCI-Steckplätzen (1 bis 5)

Pin4 Assignment

installiert sind, automatisch einzurichten. Dies ist

vorteilhaft wenn Sie den IRQ für ein bestimmtes

Gerät selbst einstellen wollen. Einstellmöglichkeiten:

Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 und 15 Achten

Sie unbedingt bei der Einstellung von Hand darauf

das es zu keinen Konflikten kommt.

Signale

PCI 1 PCI 2 PCI 3 PCI 4

und 5

INT Pin 1 Assignment INT A INT B INT C INT D

INT Pin 2 Assignment INT B INT C INT D INT A

INT Pin 3 Assignment INT C INT D INT A INT B

INT Pin 4 Assignment INT D INT A INT B INT C

USB benutzt PIRQ_D

Jeder PCI-Steckplatz hat vier INT#s (INT Pin 1~INT

Pin 4), der AGP hat zwei INT# (INTA und INTB)

INT Pin1 to Pin4

Hier können Sie festlegen, welcher IRQ den PCI-

2

Assignment oder

Geräten an dem ausgewählten Steckplatz zugewiesen

INT Pin 1/2/3/4

wird. Auswahlmöglichkeiten: Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10,

Assignment

11, 12, 14 und 15 Standardmäßig Auto.

Intel PCIX

Hier können Sie den Intel® PCI-X Controller aktivieren bzw.

1

Controller

deaktivieren.

Intel(R) C-STATE

Hier können Sie die Intel® C-State-Technologie

5

Technology

aktivieren oder deaktivieren. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Enabled.

Intel® SpeedStep

Haben Sie diese Option aktiviert, stellt der Prozessor

1,5

(tm) tech oder

je nach Bedarf Rechenkapazität zur Verfügung. Der

Intel® SpeedStep

Prozessor wird entsprechen der Menge von

Technology oder

auszuführenden

Intel SpeedStep

Berechnungen hoch- oder heruntergetaktet. Dadurch

lässt sich die Laufzeit des Systems deutlich erhöhen,

da der Energieverbrauch stark von der Auslastung

des Hauptprozessors abhängt.

Intel OnScreen

Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob das

5

Branding

“Intel Inside” -Logo beim Systemstart gezeigt wird

oder nicht..

Interleaved

Falls Sie zwei bzw. vier gleich bestückte

1

Memory

Speicherbänke haben, stellen Sie die Option auf

Enabled, damit der Prozessor wechselweise auf die

einzelnen Speicherbänke zugreifen kann.

Internal ADS Delay Einstellung ob dem Adress-Data-Status (ADS) mehr 2

Zeit zugewiesen wird.

Internal AGP Turbo Unter dieser Option können Sie den Zugriff auf die 2

Mode

AGP Karte beschleunigen. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Enabled.

Achten Sie auf

Systemstabilität.

Internal Cache

Hier können Sie den L1-Cache deaktivieren. Er gilt

1

öfters als Bremse für zu schnell ablaufende Spiele, ist

jedoch für den laufenden Betrieb zu aktivieren, da

sonst die Systemleistung sinkt.

Internal Cache WB/ Unter dieser Option stellen Sie die Cache-Methode 2

WT

ein. Sie können dabei Write-Through Caching und

Buffered Write-Through Caching (Postet Write)

wählen. Einstellmöglichkeiten: WB, WT

Internal Cache

Falls Sie einen Cyrix 6x86MX- oder einen AMD K6-

2

Write Back

Prozessor verwenden können Sie die Option Write

Back nicht aktivieren, da diese den Umgang mit dem

Level 1-Cache nicht unterstützen. Alle anderen

Prozessoren unterstützen aber diese schnellere

Option.

Internal Cache

Unter dieser Option stellen Sie die Cache-Methode

2

Write Policy

ein. Sie können dabei Write-Through Caching und

Buffered Write-Through Caching (Postet Write)

wählen. Einstellmöglichkeiten: Wr-Back, Wr-Thru

Internal Connector Hier können Sie einstellen wann die LED leuchtet.

5

LED

Einstellungen: Always On, by Switch

Internal Graphics

Dieser Menüpunkt dient zum ein-("Enabled") und

1

Mode

ausschalten ("Disabled") der Grafiklösung des

Mainboards und dazu, festzusetzen, wieviel

Systemspeicherplatz der internen Grafiklösung zur

Verfügung gestellt wird.

Internal Graphics

Hier können Sie für den Grafikmodus entsprechenden 1

Mode Select oder

Speicher zur Verfügung stellen. Einstellmöglichkeiten:

Internal Graphics

512KB; 1MB; 8MB; Disabled: variiert je nach Board

Select

Internal HD

Über dieses Feld rufen Sie das Untermenü auf, in

3

dem Sie die Einstellungen für die eingeschobenen IDE-

Laufwerke vornehmen können.

Internal HD

Diese Option im Untermenü HD Password zeigt an, ob 3

password is

das Festplattenpasswort (right bay HD/left bay HD)

installiert ist oder nicht. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Internal Page

Sie sollten diese Option auf der Voreinstellung

2

Detection

belassen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Internal PCI/IDE

Hier können Sie die PCI IDE Kanäle ein bzw.

2

ausschalten. Voreinstellung ist Both und sollte

beibehalten werden.

Internal Pointing

Mit dieser Option aktivieren Sie das interne

3

Device

Zeigegerät. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Internal SATA IDE Hier können Sie das Serial ATA und IDE Interface 1

Interface

einstellen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Interrupt 19

Belassen Sie es bei der Voreinstellung. Hinweis:Falls

1

Capture

das ICP Controller Setup trotz aktualisiertem

Mainboard BIOS nicht startet, muss ggf. der

Parameter 'Interrupt 19 Capture' im BIOS des

Mainboards auf 'Enabled' gesetzt werden.

Interrupt Mode

Diese Option kontrolliert die IRQ-Struktur. Der

2

(APIC)

Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC)

ermöglicht es ihnen, andere Interrupt-Routings als

die 16 IRQs zuzuteilen. Der Programmable Interrupt

Controller (PIC) limitiert die IRQs standardgemäß auf

IRQ 0 bis IRQ 15. Win200 in WinXP unterstützen die

APIC-Einstellungen. Einstellmöglichkeiten: PIC, APIC.

Interrupt Routing

Diese Option legt fest, wie PCI-Interrupts unter einem 3

Multiprozessor-Betriebssystem behandelt werden.

Stellen sie Auto ein, damit von der kompatiblen

Interrupt- Behandlung (PCI-Interrupt wird auf ISA-

Interrupt geschaltet) zur schnelleren Interrupt-

Behandlung ( PCI-Interrupt wird direkt auf den

Multiprozessor- Interrupt-Controller geschaltet) beim

Erkennen eines neueren Multiprozessorsystems

(Windows NT 3.51 oder 4.xx) gewechselt wird. Wenn

Sie Probleme beim starten des Multiprozessor-

Betriebssystems haben, sollten sie Enabled einstellen.

Intruder Detection Haben Sie diese Option aktiviert, dann erhalten Sie 1,5

oder Intrusion

ein Signal wenn das Gehäuse geöffnet wird. Diese

Detection

Option ist aktiviert, bis sie im BIOS ausgeschaltet

wird.

Invoke Boot Agent

Mit dieser Option können Sie den Boot ROM (anstatt

5

eines Laufwerks) zum Systemstart verwenden und

direkt auf das LAN zugreifen.

IOAPIC oder

Diese Option wird verwendet, um den APIC

1,2

IOAPIC Function

(Advanced Programmable Interrupt Controller) zu

aktivieren oder zu deaktivieren. Aus

Kompatibilitätsgründen kann das System im APIC-

Modus betrieben werden. Bei aktiviertem APIC-Modus

werden die dem System zur Verfügung stehenden

IRQ-Ressourcen erweitert. Einstellungen: Enabled

und Disabled.

I-Panel Hotkey

Beim iPanel handelt es sich um eine vollkommen

2

Mapping

hardwarebasierte Systemdatenanzeige, die in

Kombination mit einem unterstützten Motherboard,

sämtliche notwendigen Systemvariablen

(Temperaturen, Lüfterumdrehungen, Spannungen) auf

seinem vierstelligen Display anzuzeigen vermag. Hier

können Sie die Gruppen auswählen die angezeigt

werden sollen. Einstellmöglichkeiten: Group1, Group2,

Group3, Group4

I-Panel Update

Hier können Sie den Refresh Zyklus einstellen.

2

Timer

Einstellmöglichkeiten: Disabled, 8 Seconds, 16

Seconds, 32 Seconds

IPCA Aware O/S

Diese Option aktiviert die ACPI (Advanced

1

Configuration and Power Management Interface) -

Funktion. Wenn Ihr Betriebssystem ACPI-fähig ist

(wie etwa Windows 98SE/2000/ME), sollten Sie Yes

wählen. Einstellmöglichkeiten: Yes und No

IPCA Function

Mit dieser Option können Sie die ACPI-Funktion

2

(Advanced Configuration and Power Management)

aktivieren und deaktivieren. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Enabled

IPMI

Hiermit rufen Sie das das Untermenü mit den IPMI

(Intelligent Platform Management Interface)

Einstellungen auf. Hier wird das Verhalten des BMC

(Baseboard Management Controller) bestimmt und es

werden Informationen angezeigt.

IR Adress Select

Wählen Sie 3F8h, 2F8h, 3E8H, 2E8h

2

(Standardeinstellung), 3E0h oder 2E0h. Achten Sie

aber sorgfältig darauf, dass keine Konflikte mit den

Einstellungen der COM-Ports entstehen.

IR Base Adress

Mit dieser Option legen Sie die I/O-Adresse des IR-

1

Select

Port fest, wobei die empfohlene Einstellung 3E0h ist.

IR Duplex Mode

Diese Option bestimmt den Duplexbetrieb der

2

Schnittstelle, entweder Halb- oder Vollduplex (Half,

Full).

IR Function

Wenn Sie eine Infrarot-Schnittstelle haben, den

1,2

sogenannten IrDa-Port, dann wird er hier mit Enabled

aktiviert.

IR Function Duplex Diese Option bestimmt den Duplexbetrieb der 2

Schnittstelle, entweder Halb- oder Vollduplex (Half,

Full).

Ir I/O pin Select

Diese Optionen erlaubt, die Infrarot (IR)-Funktion auf 1

dem On-Board I/O Chip zu bestimmen.

IR IRQ Select

Sie stellen hier den von Infrarotgeräten benutzten

1

IRQ ein. Es handelt sich dabei um IRQ10 und IRQ11,

die in keinem Fall von anderen Geräten belegt sein

dürfen. Falls Sie keine Infrarotgeräte benutzen,

können Sie diese Option auf Disabled stellen.

IR Mode

Wählen Sie entsprechend den Angaben Ihres

2

Handbuches zwischen IrDA (Standardeinstellung)

oder ASKIR, FIR oder CIR

IR Mode Select

Normalerweise steht in der Dokumentation Ihres

1

Gerätes welcher Modus verwendet wird. Ist das nicht

der Fall können Sie hier auch IrDA, die

höchstmögliche Kompatibilität, einstellen.

IR Mode Use DMA

Unter dieser Option können Sie festlegen, ob der IR-

2

Anschluß den DMA-Modus verwendet oder nicht.

IR Pin Select

Stellen Sie hier "IRRX/IRTX" ein, wenn Sie ein

1

internes Infrarotgerät verwenden, das an IR1

angeschlossen ist.

IR port

Hier kann die serielle Infrarotschnittstelle (IR) des

3

Notebooks eingestellt werden. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, User, Auto Wird User gewählt, erscheint der

Menüpunkt Base I/O address.

Ir Port IRQ

Hier können Sie eine Port-Adresse für den Onboard

1

Infrarot Port festlegen.

IR Port Support

Diese Option bestimmt die IR-Schnittstellen-Adresse

1

für die IR-Schnittstelle.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled, 3F8W/COM1,

2F8h/COM2, 3E8h/COM3, 2E8h/COM4

IR position

Manche Notebook besitzen auf der Vorder- und

3

Rückseite jeweils einen IR- Anschluss, von denen nur

einer auf einmal verwendet werden kann.

Einstellmöglichkeit: Front (Vorderseite), Back

( Rückseite).

IR Tr/Re Polarity

Unter dieser Option wird die Empfangs- /

2

Übertragungspolarität der Schnittstelle eingestellt. Es

gibt zwei Werte: High (hoch) oder Low (niedrig).

IR Transfer Mode

Diese Option definiert den InfraRot-

1

Übertragungsmodus als Voll-Duplex oder Halb-

Duplex. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

IR Transmission

Diese Option stellt IR Transmission Delays

2

Delay

(Verzögerungen) auf 4 Character-Time (40 bit-Time),

wenn SIR von RX Mode auf TX Mode wechselt.

IR Transmittion

Haben Sie diese Option aktiviert, so verzögert sich

2

Delay

die Übertragung. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

IR/COM2 Mode

Hier treffen Sie die Auswahl Infrarot/COM2. Die

2

Select

Voreinstellung für diese Option ist UART COM2. Dies

bedeutet, dass der UART-Chip des zweiten seriellen

Anschlusses zum seriellen Anschluss COM2 geleitet

wird. Wenn eine der Einstellungen SHARP IR (ASKIR)

IrDA SIR (HPSIR), CIR oder FIR gewählt wird, wird

die integrierte Infrarot-Funktion aktiviert, und der

UART-Chip des zweiten seriellen Anschlusses wird

zum Infrarot-Anschluss auf dem Mainboard geleitet.

IrDA Channel

Unter dieser Option wird der DMA-Kanal für die IrDA- 3

Schnittstelle festgelegt. Einstellmöglichkeiten: DMA 3,

0, 1 ( DMA-Kanal ist auf den angezeigten Kanal

eingestellt.).

IrDA port

Unter dieser Option legen Sie, welche serielle

3

Schnittstelle als Infrarotschnittstelle verwendet wird.

dazu muss aber im Laptop jeweils eine

Infrarotschnittstelle mit der nötigen Hardware

eingebaut sein. Einstellmöglichkeiten: 2F8h (COM2)

IRQ3, 3F8h (COM1) IRQ4, 3E8h (COM3) IRQ4, 2E8h

(COM4) IRQ3 (Infrarotschnittstelle ist auf die

entsprechende Adresse und Interrupt eingestellt.),

Auto (Infrarotschnittstelle stellt sich automatisch auf

eine verfügbare Kombination (Adresse, Interrupt)

ein.), Disabled (Infrarotschnittstelle ist

ausgeschaltet.).

IrDA Protocol

Diese Option erscheint, wenn Sie unter Serial PortB

1

Mode die Einstellung IrDA oder ASK IR ausgewählt

haben. Die Einstellmöglichkeiten für das

Übertragungsprotokoll sind: 1,6 micro second, 3/16

(Default).

IrDA/FIR

Unter dieser Option können Sie die COM2

3

Schnittstelle für Infrarot aktivieren/deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

IRQ

Unter dieser Option legen Sie den Interrupt für den

3

Audio-Controller fest. Einstellmöglichkeiten: IRQ5,

IRQ7, IRQ9, IRQ10, IRQ11

IRQ x oder IRQ x

Sie können hier festlegen welcher IRQ für welchen

1,2

assigned to

Bus zur Verfügung steht. Einstellmöglichkeiten: PCI

(für PCI-Steckplätze), PCI/PnP (für Plug&Play-Geräte

welche den PCI-Bus benutzen) und PnP (für alle

anderen Plug&Play-Geräte). Empfohlene

Einstellungen (eE) sind:

IRQ

eE

IRQ

eE

IRQ

eE

IRQ3

PnP

IRQ4

PnP

IRQ5

PCI/PnP

IRQ7

PCI/PnP IRQ9

PCI/PnP IRQ10 PCI/PnP

IRQ11 PCI/PnP IRQ12 PnP

IRQ14 PCI/PnP

IRQ15 PCI/PnP

IRQ x Used by ISA

Hier weisen Sie mit Yes einen der IRQs zwischen 3 bis 1,2,3

15 exklusiv eine ISA Karte zu. Das ist bei der

Fehlersuche von Vorteil. Des weiteren können Sie bei

knappen IRQs eine Doppelbelegung zuweisen, indem

Sie alle IRQs bis auf einen sperren und das PnP des

BIOS zwingen einen IRQ zwei Karten zuzuweisen.

IRQ XX Reserved

Diese Optionen geben an, ob der angezeigte IRQ für

2

die einzelnen Felder von einer Legacy (Non-PnP) ISA-

Karte verwendet wird. Die Einstellung No/ICU für ein

IRQ-Feld gibt an, dass Sie das ISA Configuration

Utility (ICU) verwenden und dass dieser bestimmte

IRQ NICHT von einer Legacy ISA-Karte benötigt wird.

Setzen Sie das IRQ-Feld auf Yes, wenn Sie eine

Legacy ISA-Karte installieren, die einen einzigartigen

IRQ benötigt und Sie NICHT ICU verwenden.

Einstellmöglichkeiten sind: No/ICU und Yes

IRQ xx Reserved

Unter diesen Optionen sehen Sie welcher IRQ von

2

for Legacy Device

einem Legacy (nicht PnP) - Gerät benutzt wird. Beim

Standardwert erkennt man ob der angezeigte IRQ

verwendet wird oder dass das ICU (Legacy

Configuration Utility) nach einem Gerät sucht,

welches diesen IRQ verwendet. Einstellmöglichkeiten

sind: No/ICU und Yes

IRQ/Event Activity Unter diesem Menüpunkt verbergen sich diverse 2

Detect

Option für die Aktivierung des PC.

IRQ[3-7,9-15], NMI Unter dieser Option überprüft das System die 2

aufgelisteten IRQs und wird aktiviert sobald an einem

der Interrupts eine Aktivität festgestellt wird.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

IRQn Detection

Haben Sie diese Option aktiviert, dann weckt die

2

Aktivität an einem ausgewählten IRQ das System.

Einstellmöglichkeiten:IRQ3-IRQ12,IRQ14-IRQ15

IRQs Activity

Unter dieser Option befindet sich eine Liste von IRQs, 2

Monitoring

Interrupt ReQuests, die in ähnlicher Weise wie zuvor die Seriellen und Parallelen Schnittstellen zum Zugriff

freigeschaltet werden können. Möchte ein Ein-/

Ausgabegerät die Aufmerksamkeit des

Betriebssystems wecken, signalisiert es das, indem es

eine Interruptanfrage (IRQ) auslöst. Sobald das

Betriebssystem in der Lage ist, diese Anfrage zu

beantworten, unterbricht es sich selbst und führt den

gewünschten Dienst aus. Wenn eingeschaltet (On),

wird eine Aktivität das System weder davon abhalten,

in einen der Sparmodi zu gehen, noch wird diese

Aktivität es aus einem Sparmodus wecken. Betroffene

IRQs: l IRQ3 (COM 2), l IRQ4 (COM 1), l IRQ5 (LPT

2), l IRQ6 (Floppy Disk), l IRQ7 (LPT 1), l IRQ8 (RTC

Alarm), l IRQ9 (IRQ2 Redir), l IRQ10 (Reserved), l

IRQ11 (Reserved), l IRQ12 (PS/2 Mouse), l IRQ13

(Coprocessor), l IRQ14 (Hard Disk), l IRQ15

(Reserved). Weitere Einstellmöglichkeiten: Disabled,

Primary, Secondary

IRQs Wake Up

Ist diese Option eingeschaltet ("On"), wird jedes

2

Event

beliebiges Ereignis ein auf Stromsparmodus laufendes

System zum Erwachen bringen.

IRQ-x/DMA-x

Diese Option erscheint nur, wenn unter Ressources

2

assigned to

Controlled by Manual gewählt wurde. Sie ermöglichen

dann mit Legacy ISA oder >PCI/ISA PnP die

Zuordnung der jeweiligen Ressourcen exklusiv an

eine ISA-Karte oder an den PnP-Ressourcen-Pool.

Siehe auch IRQ x.

IRQ3/ 4/ 5/ 7/ 9/ Wenn Sie die Option Ressources Controlled by 2

10/ 11/ 12/ 14/

aktiviert (Manual) haben, dann können Sie die

15, DMA 0/ 1/ 3/

Resourcen fast frei vergeben. Siehe Tabelle oben bei

5/ 6/ 7 assigned to IRQ x. Wenn Sie beim entsprechenden IRQ Legacy ISA einstellen, dann versucht der PCI-Bus nicht auf

diesen IRQ zuzugreifen.

IRQ3 bis IRQ15

Hier wird festgelegt, welcher Interrupt einer ISA-

1

Karte per Automatik oder von Hand zugeordnet wird.

Folgende Einstellungen sind möglich: ISA/EISA (der

IRQ ist fest zugeordnet und kann nicht weiter

vergeben werden), PCI/PnP (der IRQ ist frei und kann

vom BIOS vergeben werden).

IRQ 8 Clock Event

Wenn Sie diese Option eingeschaltet habe, weckt die 2

oder IRQ 8 Break

Echtzeituhr den PC aus seinem Suspend-Modus (IRQ8

Suspend

ist der Interrupt der Echtzeituhr (RTC=Real Time

Clock). der unmaskierte IRQ8 erzeugt einen Fast

Burst Timer reload oder einen Stop-Break.

IRQ Activated By

Moderne PCI-Karten unterstützen Interrupts mit einer 2, 5

(level, edge) oder

sogenannten Signalhöhenauflösung (Level-

IRQ Activated by

Triggerung), die bewirkt das sich mehrere Karten

edge or level

eine Interrupt-Leitung teilen können. Diese Option für

moderne PCI-Karten sollte auf Level stehen.

Eventuelle Probleme mit älteren Karten lösen Sie

durch die Einstellung Edge.

IRQ Activities

In diesem Untermenü können Sie alle IRQ

5

Einstellungen vornehmen.

IRQ Channel

Unter dieser Option legen Sie den Interrupt-Kanal für 3

den Audio-Controller fest. Der Interrupt-Kanal kann

auf verschiedene IRQ eingestellt werden.

Einstellmöglichkeiten: IRQ9, IRQ5, IRQ7, IRQ10

IRQ deliver Mode

Betriebssysteme ohne Multiprozessorunterstützung

3

for non MP OS

bieten zwei Möglichkeiten, wie ein Interrupt zur CPU

kommt. Entweder über den APIC-Bus oder über die

Interrupt-Leitung. Es kann bei älteren

Betriebssystemen (Novell 3.12) zu Fehlermeldungen

kommen, wenn das Interruptsignal über den APIC-

Bus geführt wird. Einstellmöglichkeiten: APIC Bus,

INTR Line

IRQ Resources

Wenn Sie diese Ressourcen von Hand einstellen,

2

weisen Sie jedem Systeminterrupt einen Typ zu,

abhängig vom Typ des Geräts, das den Interrupt

verwendet.

IRQ Routing

Die Einstellung Win95 und Win98 wird für die

2

Miniport Driver

jeweiligen Betriebssysteme verwendet, wenn der im

Bios vorhandene Treiber V1.1 aktiviert werden soll.

Mit der Einstellung VIA läßt sich ein softwaremäßig

installierter Treiber aktivieren.

IRQ Used by

Unter dieser Option können Sie festlegen welcher IRQ 1

MODEM

das Klingeln des Modems meldet und damit den

Faxempfang auslöst. Einstellmöglichkeiten: IRQ3

(COM2), IRQ4 (COM1)

IRQ Wakeup Events Hier können Sie ein Untermenü öffnen, in dem sich 2

folgende Einstellmöglichkeiten befinden:

IRQs Activity Wenn die als Primary definierte IRQ-

Aktivität auftritt, kehrt das System

direkt in den Full-on-Modus zurück.

Wenn die als Secondary definierte

IRQ-Aktivität auftritt, ruft das

System einen anderen

Energiesparmodus, den Dream-

Modus, auf, in dem sich das System

wie im Full-on-Modus verhält, außer

dass die Bildschirmanzeige so lange

abgeschaltet bleibt, bis der

entsprechende IRQ-Handler beendet

ist. Anschließend kehrt das System

in den Suspend-Modus zurück.

Einstellmöglichkeiten: Die Optionen

lauten: Disabled, Primary, Secondary

IRQ 3/.../15 Nach der von Ihnen festgelegten

Zeitspanne geht das System vom

Doze-Modus in den Suspend-Modus.

Dort stoppt der CPU-Takt, und die

Bildschirmanzeige geht aus. Wenn

dann eine IRQ-Aktivität auftritt, geht

das System direkt in den Full-on-

Modus zurück. Wenn die als Non

Primary definierte IRQ-Aktivität

stattfindet, bleibt das System so

lange ausgeschaltet, bis der

entsprechende IRQ-Handler beendet

ist. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

VGA

Wenn diese Option auf On gesetzt

ist, wird das System durch eine

beliebige VGA-Aktivität reaktiviert.

Einstellmöglichkeiten: OFF, ON

LPT & COM

Wenn LPT/COM gewählt wird, wird

das System bei jedem Zugriff auf die

LPT- und COM-Ports reaktiviert.

Wenn LPT oder COM gewählt wird,

wird das System durch eine Aktivität

am LPT- oder COM-Port ebenfalls

reaktiviert. Einstellmöglichkeiten:

NONE, COM, LPT, LPT/COM

HDD & FDD

Wenn diese Funktion auf ON gesetzt

ist, wird das System durch Zugriff

auf ein Festplatten- oder

Diskettenlaufwerk reaktiviert.

Einstellmöglichkeiten: OFF, ON

PCI Master

Wenn Sie diese Funktion auf ON

setzen, wird das Wakeup-Ereignis

der Energiesparfunktion (PM) für die

PCI Bus-Masterkarte aktiviert.

Einstellmöglichkeiten: OFF, ON

IRQ (Wake Up)

Hier können Sie einstellen bei welchem IRQ das

1,2

System aus dem Energiesparmodus geweckt werden

soll. Mögliche und sinnvolle Einstellungen sind: IRQ1

(Tastatur), IRQ4 (serielle Maus), IRQ12 (Busmaus

oder ggf. der IRQ der Netzwerkkarte.

Im AMI BIOS kann man den IRQ3 eingeben, damit

das Wake Up über das Faxmodem erfolgt.

Wenn Sie keine PS/2 Maus haben, hängt am COM1

die Standard-Maus. Sie sollten IRQ4 ausgeschaltet

lassen, damit nicht bei jedem Aufräumen des

Schreibtisches der PC anspringt.

Auf IRQ5 liegt die zweite Druckerschnittstelle,

manchmal aber auch die Soundkarte. Sie sollten

diesen IRQ ausgeschaltet lassen, wenn ein Drucker

eingesetzt ist. Bei einer Soundkarte oder

Spracherkennung aktivieren Sie ihn.

Der IRQ6 sollte von Ihnen nur eingeschaltet werden,

wenn es sich um Kopiermaschinen handelt.

IRQ7 der für die erste Druckerschnittstelle LPT1

steht, sollte auch nicht für Wake Up verwendet

werden.

Der IRQ8 wird von manchen elektronischen

Notizbüchern als Alarmfunktion benutzt. Ist dies der

Fall, sollten Sie ihn eingeschaltet haben.

IRQ9 ist ein kaskadierter IRQ2, der normalerweise

nicht benutzt werden sollte. Manche Netzkarten

liegen aber auf IRQ2/9. Wenn dies der Fall ist, muss

dieser IRQ eventuell aktiviert werden.

Auf dem IRQ10/11 kann auch eine Netzkarte liegen,

siehe IRQ9.

Auf dem IRQ12 liegt entweder eine PS/2 Maus

(IRQ4) oder eine Netzkarte (IRQ9).

Sie sollten den Coprozessor(IRQ13) nicht als Wake

Up benutzen. In den meisten BIOS erscheint er aber

auch nicht.

Auf dem IRQ14/15 liegen standardmäßig der

primäre und der sekundäre IDE-Kanal. Dieser sollte

nicht für Wake Up verwendet werden, da ja nur

Aktivitäten stattfinden, wenn Sie eine CD-ROM

einlegen.

IRQ 3 assigned

IRQ 3 assigned to

Das System BIOS weist IRQ 3 legacy

2

to ...bis IRQ15

ISA oder PCI/ISA PnP zu. IRQ3

Standardzuweisung ist legacy ISA für

COM2.

IRQ 4 assigned to

Das System BIOS weist IRQ 4 legacy

ISA oder PCI/ISA PnP zu. IRQ4

Standardzuweisung ist legacy ISA für

COM1.

IRQ 5 assigned to

Das System BIOS weist IRQ 5 legacy

ISA oder PCI/ISA PnP zu. IRQ5

Standardzuweisung ist PCI/ISA PnP für

PCI oder ISA PnP Karten.

IRQ 7 assigned to

Das System BIOS weist IRQ 7 legacy

ISA oder PCI/ISA PnP zu. IRQ7 default

assign to legacy ISA for LPT1.

IRQ 9 assigned to

Das System BIOS weist IRQ 9 legacy

ISA oder PCI/ISA PnP zu. IRQ9

Standardzuweisung ist PCI/ISA PnP für

PCI oder ISA PnP Karten.

IRQ 10 assigned to Das System BIOS weist IRQ10 legacy

ISA oder PCI/ISA PnP zu. IRQ10

Standardzuweisung ist PCI/ISA PnP für

PCI oder ISA PnP

Karten.

IRQ 11 assigned to Das System BIOS weist IRQ 11 legacy

ISA oder PCI/ISA PnP zu. IRQ11

Standardzuweisung ist PCI/ISA PnP für

PCI oder ISA PnP Karten.

IRQ 12 assigned to Das System BIOS weist IRQ124 legacy

ISA oder PCI/ISA PnP zu. IRQ12

Standardzuweisung ist PCI/ISA PnP für

PCI oder ISA PnP Karten. Da die PS/2

Mouse auch IRQ12 nutzt, sollten Sie

IRQ12 legacy ISA zuweisen (wenn eine

PS/2 Mouse angeschlossen ist) um

Systemkonflikte zu vermeiden.

IRQ 14 assigned to Das System BIOS weist IRQ 14 legacy

ISA oder PCI/ISA PnP zu. IRQ14

Standardzuweisung ist legacy ISA für

den prim. IDE Contrl.

IRQ 15 assigned to Das System BIOS weist IRQ 15 legacy

ISA oder PCI/ISA PnP zu. IRQ15

Standardzuweisung ist legacy ISA für

den sekundären IDE

Controller.

IRQ 5, 9, 10, 11

Hier legen Sie fest, welcher Interrupt von ISA-

3

Baugruppen genutzt wird und welcher nicht.

Einstellmöglichkeiten: Available (Standard; Der

Interrupt steht zur Verfügung.), Used By ISA Card

(Der Interrupt wird einer ISA-Baugruppe

zugeordnet.).

IRQxx Available to

Diese Option weist dem ISA Bus oder PCI/PnP eine

1

Interrupt-Leitung zu.

IRQxx Break Event Diese Option definiert, ob die IRQxx (xx: 1, 3, 4, 5, 1

6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, und 15) überwacht werden

oder nicht. Wenn sich das System im Power

Management Modus befindet, schalten IRQs auf den

überwachten Leitungen das System wieder in den Full-

On Modus.

ISA 8 Bit I/O

Durch Festlegen von Wartezyklen konfigurieren Sie

1

Recovery Time

den Zugriff auf den 8-Bit-ISA-Bus.

ISA 16 Bit I/O

Durch Festlegen von Wartezyklen konfigurieren Sie

2

Recovery Time

den Zugriff auf den 16-Bit-ISA-Bus.

ISA Bus Clock oder Hier wird das Taktverhältnis zwischen PCI- und den 2

ISA Bus Clock

ISA Bus festgelegt.

Diese Option finden Sie ab

Frequency oder ISA und zu in älteren BIOS-Versionen.

Bus Clock Option

ISA Clock

Wenn ISA Karten installiert sind, kann man durch

2

Veränderung der Taktfrequenz, d.h. durch eine

niedrigere Teilung etwas mehr an Geschwindigkeit

rausholen. Normalerweise ist PCICLK/4 eingestellt.

Sie können aber die Karte etwas übertakten,

indem Sie PCICLK/3 einstellen.

ISA Clock Divisor

Unter dieser Option können Sie in Abhängigkeit vom

2

PCI-Bustakt (33 MHz) die ISA-Bustaktfrequenz

festlegen. Sie sollten bei älteren Karten die

langsamere Einstellung verwenden, damit die Karte

ordentlich arbeitet. Einstellungen: PCICLK/3 (PCI-

Bustakt wird durch 3 geteilt : 11 MHz), PCICLK/4

(PCI-Bustakt wird durch 4 geteilt : 8,33 MHz).

ISA E/A- Recovery

Hier wird dem System eine Reaktionszeit

2

zugestanden wenn die Hauptplatine schneller ist, als

E/A Erweiterungskarten.

ISA Enable Bit

Dieses BIOS Merkmal erlaubt Ihnen, festzustellen, ob 2

der Systemleiter ISA Aliasing durchführt, um

Konflikte zwischen ISA Geräten zu verhindern. Die

Standardeinstellung Enabled zwingt den System

Controller, ISA Adressen mit Hilfe von Adressbits

[15:10] mit Aliasnamen zu versehen. Dies beschränkt

alle 16-Bit Adressierungsgeräte auf eine maximal

zusammenhängende Ein/Ausgabe-Stelle von 256

Byte. Wenn Disabled, führt der Systemleiter kein ISA

Aliasing durch, und alle 16 Adresszeilen können für

Ein/Ausgabe-Adressplatz verwendet und entschlüsselt

werden. Dies gibt 16-Bit Adressierungsgeräten

Zugang zur vollen 64 kB Ein/Ausgabe-Stelle. Es wird

empfohlen, dass Sie ISA Enable Bit auf Disabled

stellen , für eine optimale AGP (und PCI) Leistung. Es

hindert auch Ihre AGP oder PCI-Karten daran, Ihren

ISA Karten zu widersprechen.

Stellen Sie nur

Enabled ein, wenn Sie ISA Geräte haben, die

miteinander kollidieren. Optionen: Enabled, Disabled

ISA IRQ 9 oder ISA Einstellmöglichkeiten sind free oder used (Standard). 1

IRQ 10 oder ISA

Wenn eine Komponente Ihres Systems einen dieser

IRQ 11

Interrupts benutzt, dann muss dies Option used sein.

ISA LFB Size

Unter dieser Option wird ein zusammenhängender

3

ISA-Speicherbereich (von 1, 2, 4 Mbyte Größe) in den

Hauptspeicherbereich von 15, 14 oder 12 bis 16

Mbyte eingeblendet. Einstellmöglichkeiten: 1, 2, 4 MB

(Der ISA-Speicherbereich wird in der angegebenen

Größe eingeblendet.), Disabled (Standard; Der ISA-

Speicherbereich wird nicht eingeblendet).

ISA Line Buffer

Diese Option, welche die träge E/A-Bearbeitung des

2

ISA-Bus vom PCI-Bus abkoppeln kann, bedeutet bei

Aktivierung Perfomancegewinn. Einstellmöglichkeiten:

Enabled (höhere Leistung des ISA-Master), Disabled

(einfacher Modus).

ISA Linear Frame

Unter Umständen kann diese Option die Performance 1

Buffer

von moderneren ISA- Bus- VGA- Karten verbessern.

Die Größe des benutzten Videospeichers sollte

identisch mit der Einstellung des Buffers sein.

Einstellmöglichkeiten sind: Disabled, 1 MB, 2 MB, 4

MB Sollte Ihre VGA-Karte diese Option nicht

unterstützen, dann sollte sie im BIOS Disabled sein.

ISA Master Buffer

Unter dieser Option können Sie die Leistung des

2

Mode

Systems steigern. Haben sie die Option Enabled,

dann wird der 8-Byte-Transaktionsmodus für den

Puffer aktiviert, während die Einstellung Disabled

bedeutet, dass der ISA-Master-Buffer im einfachen

Modus arbeitet.

ISA Master Line

Diese Option, welche die träge E/A-Bearbeitung des

Puffer

ISA-Bus vom PCI-Bus abkoppeln kann, bedeutet bei

Aktivierung Perfomancegewinn. Einstellmöglichkeiten:

Enabled (höhere Leistung des ISA-Master), Disabled

(einfacher Modus).

ISA MEM Block

Mit Hilfe dieser Option können Sie einen freien

2

BASE

Speicherbereich zwischen C800h und EFFFFh für die

ISA-Karten aktivieren. Die Einstellung der Karte und

die im BIOS müssen beide absolut übereinstimmen.

Hierbei gilt, zuerst die Karte und dann das BIOS

einstellen. Falls Sie mit einer solchen Karte arbeiten

und kein ICU einsetzen, um ihren Adressbereich zu

bestimmen, dann wählen Sie unter den sechs

Optionen eine Basisadresse aus. Es wird dann das

ISA MEM Block SIZE Feld angezeigt, mit welchem Sie

die Blockgröße wählen können. falls Sie mehr als eine

Legacy-ISA-Karte eingebaut haben, die diesen

Adressraum braucht, dann können Sie die Blockgröße

auf 8, 16, 32 oder 64KB erweitern.

ISA MEM Block Size Wenn Sie ISA MEM Block Base aktiviert haben, dann 2

legen Sie hier fest wie groß das Fenster sein soll

(Angaben in KB). Die Einstellung der Karte und die im

BIOS müssen beide absolut übereinstimmen. Hierbei

gilt, zuerst die Karte und dann das BIOS einstellen.

Einstellungen: 8KB, 16KB, 32KB und 64KB

ISA Memory Gap

Unter dieser Option wird, wenn Sie at 00F00000h

3

ausgewählt haben, ein zusammenhängender

Speicherbereich (1MB) in den Hauptspeicherbereich

von 15 bis 16 MB eingerichtet.

ISA Shared Memory Mit Hilfe dieser Option können Sie einen freien 2

Speicherbereich zwischen C800h und EFFFFh für die

ISA-Karten aktivieren. Die Einstellung der Karte und

die im BIOS müssen beide absolut übereinstimmen.

Hierbei gilt, zuerst die Karte und dann das BIOS

einstellen. Normalerweise sollten Sie diese Option

aber Disabled haben.

ISA Shared

Wenn Sie unter der Option ISA Shared Memory Size 3

Memory Base

eine Speichergröße ausgewählt haben, erscheint die

Address

Zeile ISA Shared Memory Base Address. Wählen Sie

eine der angebotenen Startadressen des Shared

Memory im RAM aus.

ISA Shared

Normalerweise ist diese Option ausgeschaltet

3

Memory Size

(Disabled). Damit erhöht sich die Performance des

Gerätes. Hier wird die Größe des ROM-Bereichs

festgelegt, der nicht in das schnellere RAM kopiert

wird (z. B: von Zusatzbaugruppen). Verwendet

Ihre ISA-Baugruppe im zugehörigen ROM-Bereich ein

Dual Ported RAM, dann wählen Sie die Größe des

ROM aus, der nicht in den RAM kopiert werden darf.

Einstellmöglichkeiten: 16, 32, 48, 64, 80, 86 KB (Der

ROM-Bereich der Zusatzbaugruppe wird festgelegt.

Die notwendige Größe finden Sie in der Beschreibung

zu Ihrer Zusatzbaugruppe.), Disabled (Standard; Der

gesamte ROM-Bereich wird in das RAM kopiert).

ITE8211F

Hier können Sie diverse Einstellungen für den

1

Controller

Onboard ITE® 8211F IDE Controller vornehmen.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

ITE8212F

Hier können Sie diverse Einstellungen für den

1

Controller

Onboard ITE® 8212F IDE RAID Controller

vornehmen. Einstellmöglichkeiten: RAID Mode, IDE

Mode, Disabled.

Stand: 29.11.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: J :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

Jackson Technology Unter dieser Option können Sie die Jackson 2

Technology (Hyper Threading) aktivieren, sofern der

Prozessor dies unterstützt. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

JBOD SYMBIOS SCSI

Diese Option steht für JBOD (Spanning) steht für Just 5

BIOS

a Bunch of Disks. Hier handelt es sich um die

Festplatten, die noch nicht als ein RAID-Set

koniguriert sind. Diese Koniguration speichert die

selben Daten redundant auf mehreren Festplatten,

die als eine einzige Festplatte im Betriebssystem

erscheinen. Spanning bietet weder Vorteile

gegenüber eine unabhängige Verwendung von

separaten Festplatten noch Fehlertoleranz oder

andere RAID-Leistungsvorteile an.

JMB363 SATA

Diese Option aktiviert oder deaktiviert den

5

Controller

integrierten SATA-Controller für den SATA8-, STAT9-

und IDE1-Anschluss.

JMicron Controller Sie können hier den Modus des JMicron-Controllers 1

Mode

einstellen: RAID, Basic oder AHCI

JMicron RAID

Sie können hier den Modus des JMicron-RAID-

5

controller

Controllers einstellen: Disabled, IDE, RAID, AHCI

JMicron SATA

Hier legen Sie den JMicron SATA Controller-Modus

5

Controller Mode

fest. Dieses Element wird nur

angezeigt, wenn das Element JMicron SATA/PATA

Controller auf Enabled steht. Einstellmöglichkeiten:

IDE, AHCI, RAID

JMicron SATA/

Unter dieser Option können Sie den JMicron Serial

1

PATA Controller

ATA/Parallel ATA-Controller aktiven bzw.

deaktivieren. Wenn aktiviert öffnet sich ein

Untermenü. Belassen Sie es bei der Voreinstellung

um Fehler zu vermeiden.

JMicron SATA/

Sie können hier das JMicron Serial ATA RAID Boot

1

RAID BOOTROM

ROM aktivieren bzw. deaktivieren.

JMicron SATAII

Sie können hier die Funktion des erweiterten SATA II- 5

Controller

Controllers einstellen. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, IDE, RAID, AHCI

Joystick

Unter dieser Option können Sie den Joystick ein-/

3

ausschalten.

Joystick Function

Unter dieser Option können Sie die Unterstützung für 2

den Joystick aktivieren, wenn ein interner Game

Controller auf Ihrem Board ist.

Verwenden Sie

jedoch eine Soundkarte mit Gameport oder einen

externen Game Controller, sollten Sie diese Option

abschalten.

JTPWR

Unter dieser Option können Sie die

2

Temperature

Temperaturüberwachung für das Netzteil ausschalten

(Ignore), wenn es denn sein muss. Nicht

empfehlenswert.

Jumper-Emulation

Unter dieser Option kann man die Spannung der CPU, 2

den Systemtakt und den Multiplikator einstellen.

Sie sollten hier nichts verstellen, es sei denn Sie

verstehen etwas davon.

Ziehen Sie auf jeden Fall

das Handbuch zu Rate.

JumperFree

Hier öffnen Sie ein Untermenü in welchem diverse

1

Configuration

Optionen eingestellt werden können ohne das man

Jumper umstecken muss.

Stand: 30.11.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: K :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

K/B Wake-up

Diese Option ermöglicht das Einschalten des PC durch 1

Function

Tastendruck. Falls ein Passwort vergeben wurde ist

das Einschalten mit dem Ein-/Ausschalter nicht

möglich. Einstellmöglichkeiten: Disable (Default),

Specific key, Any key (Die Taste gibt's im Internet für

15,-€ ), Password.

K7 CLK_CTL Select

Haben Sie diese Option aktiviert wird automatisch der 2

externe Prozessor Takt erkannt. Im anderen Fall

erfolgt automatisch die Einstellung auf 100 MHz.

K7 Clock Control

Mit dieser Option wird der Takt-Kontrollschaltkreis

2

oder K7 Clock

einer K7 CPU angepasst. Falls Sie OPTIMAL einstellen,

Control Select

können verschiedene CPU-Taktraten

unterschiedliches Taktkontroll-Timing aufweisen. Sie

sollten deshalb möglichst DEFAULT eingestellt haben.

K8 to NB Frequency Unter dieser Option können Sie die Chipfrequenz von 1

der CPU zur Northbridge einstellen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 200MHz, 400MHz,

600MHz, 800MHz, 1000MHz, 1200MHz, 1400MHZ und

1600MHz. Informieren Sie sich unbedingt im

Handbuch bevor Sie etwas verstellen.

K8 to NB Link Width Unter dieser Option können Sie die Verbindungsbreite 1

zwischen der CPU und der Northbridge einstellen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, (8↓ 8↑), 16↓ 16↑).

Informieren Sie sich unbedingt im Handbuch bevor

Sie etwas verstellen.

K8<->NB HT Speed Diese Option regelt die Bus Frequenz zwischen CPU

5

und Northbridge. Belassen Sie es bei der

Voreinstellung AUTO.

K8<-> NB HT Width Diese Option regelt die Bus Breite zwischen CPU und 5

Northbridge. Belassen Sie es bei der Voreinstellung

AUTO.

KBPower On

Ist diese Option aktiviert, können Sie über die

2

Multikey

Tastatur mit einem Passwort den PC einschalten.

Damit das aber auch wirklich funktioniert, müssen

Sie unbedingt im Handbuch nachlesen, was noch zu

tun ist. Sie müssen ggf. auf dem Board einen Jumper

umsetzen und andere Optionen (z.B. Soft off by PWR-

Button oder Resume by Ring) im Powermanagement

aktivieren. Manchmal ist es auch notwendig die

Einstellung im BIOS 2x hintereinander zu sichern

(hängt vom Board ab) damit sie wirklich

abgespeichert sind.

KB Power On-

Unter dieser Option geben Sie das Passwort für das

2

Password

Aufwachen der Tastatur ein, wenn die Power On-

Funktion mit einem Password (Passwort) eingestellt

ist. Sie müssen nur das richtige Passwort eintippen,

um den PC wieder einzuschalten, wenn er

ausgeschaltet ist.

KBC input clock

Unter dieser Option können Sie bei Problemen mit der 2, 5

oder KBC Input

Tastatur, die entsprechende Frequenz der Tastaturuhr

Clock Select

einstellen, um die Probleme zu beseitigen.

KBD Clock Source

Unter dieser Option können Sie die Taktfrequenz der

1,2,3

Speed oder KBC

Tastatursteuerung ändern. Sie sollten es bei der

Input Clock

Standardeinstellung von 8 MHz belassen und nur

Änderungen vornehmen, wenn Sie Tastaturprobleme

haben. Einstellmöglichkeiten: 6, 8, 12 und 16 MHz

Key Click

Mit dieser Option kann man das Klicken der Tastatur

3

ein- oder ausschalten.

Keyboard

Hier wird die Tastatur mit Installed angemeldet.

1

Wenn Sie aus Sicherheitsgründen die Tastatur

sperren wollen, stellen Sie Not Installed ein.

Keyboard 98

Falls Sie mit Windows 98 arbeiten und eine dafür

1,2

optimierte Tastatur verwenden, können Sie wenn Sie

diese Option unter Power On Function aktiviert

haben, mit der Wake Up Taste Ihren PC einschalten.

Keyboard Auto -

Hier kann eingestellt werden ab wann die

3

Repeat Delay oder

Anschlagwiederholung einsetzt. Einstellungen: 0.25

Keyboard Auto -

sek., 0.5 sek., 0.75 sek. und 1 sec

lag Delay

Keyboard Auto -

Wiederholungsgeschwindigkeit wenn eine Taste

3

Repeat Rate

gedrückt wird. Einstellungen von 2 Zeichen bis 30

Zeichen / Sekunde.

Keyboard Check

Unter dieser Option legt man fest, ob Tastatur-Tests

3

durchgeführt werden. Diese Einstellung ist bei

Systemen nützlich, die ohne Tastatur betrieben

werden sollen. Enabled: Die Tastatur wird getestet.

Bei Tastaturfehlern verhält sich das System gemäß

der Einstellung im Menüpunkt POST Errors. Disabled:

Die Tastatur wird nicht getestet. Mögliche Fehler der

Tastatur werden nicht erkannt.

Keyboard Clock

Diese Option bestimmt das Teilungsverhältnis, mit

1

Divisor

dem der Tastaturtakt aus dem PCI-Bustakt abgeleitet

wird. Einstellmöglichkeiten: PCICLKI/2, PCICLKI/3,

P’CICLKI/4 oder

7.16 MHz.

Keyboard

Über diese Option ist die Geschwindigkeit des

2

Controller Clock

integrierten Tastatur-Kontroller eingeschaltet.

Keyboard Idle

Unter dieser Option können das Keyboard für eine

2

Timer

bestimmte Zeit sperren. Zuvor muss aber ein User

Passwort bzw. Supervisor Passwort eingegeben

werden. Einstellmöglichkeiten: Disabled, 1 Min, 2

Mins, 5 Mins, 15 Mins, 30 Mins

Keyboard Power

Geben Sie das gewünschte Passwort ein und drücken 2

ON Password

Sie die Eingabetaste. Wenn Sie Ihren PC per Tastatur

hochfahren möchten, müssen Sie vorher dieses

Passwort eingeben. Die "POWER ON Function" muss

auf Password eingestellt sein, damit der

Passwortschutz bei Rechnerstart aktiv ist.

Keyboard Power

Ist diese Option aktiviert, können Sie mit der Tastatur 2

On oder KeyBoard

den PC einschalten.

PowerOn Function

Damit das aber auch wirklich funktioniert, müssen

Sie unbedingt im Handbuch nachlesen, was noch zu

tun ist. Sie müssen ggf. auf dem Board einen Jumper

umsetzen und andere Optionen im

Powermanagement (z.B. Soft off by PWR-Button oder

Resume by Ring) aktivieren. Manchmal ist es auch

notwendig die Einstellung im BIOS 2x hintereinander

zu sichern (hängt vom Board ab) damit sie wirklich

abgespeichert sind.

Keyboard Reset

Hier kann man die Tastenkombination für ein Reset

1.2

Control

ein- oder ausschalten. An und für sich nur sinnvoll für

Arbeitsplatzrechner.

Keyboard Reset

Hier kann man eine Verzögerung einschalten bevor

3

Delay

ein System-Reset einsetzt.

Keyboard Resume

Haben Sie diese Option deaktiviert, dann ist es nicht

2

möglich das System mit einem Tastendruck aus dem

Suspend Mode zu holen.

Keyboard

Festlegung wie viel Zeichen pro Sekunde

1

Typematic Speed

angeschlagen werden können.

Keyboard Wakeup Mit dieser Option kann eine Aktivität an der Tastatur 1

From S3

das System aus dem S3 (Suspend to RAM)-

Schlafzustand aufwecken. Einstellmöglichkeiten:

Enabled und Disabled

Keyboard/Mouse

Unter dieser Option können Sie festlegen, dass das

2

Power On

System mit Hilfe der Tastatur oder der PS/2-Maus

eingeschaltet werden kann. Damit Sie diese Funktion

nutzen können, müssen Sie am Jumper JP2 die Stifte

2 und 3 überbrücken - die Funktion Einschalten bei

Tastatur- (Wake-On-Keyboard) oder Mausbetätigung

(Wake-On-Mouse) ist dann aktiviert. Falls Sie den

Jumper JP2 aktiviert haben, dabei im Feld "KB Power

On Password" (Kennwort für Einschalten bei

Tastaturbetätigung) ein Kennwort eingestellt war und

Sie die Funktion Tastaturkennwort später wieder

deaktivieren möchten, müssen Sie das Feld

"Keyboard/Mouse Power On" (Einschalten bei

Tastatur-/Mausbetätigung) erst deaktivieren, bevor

Sie den Jumper JP2 durch Überbrücken der Stifte 1

und 2 deaktivieren. Andernfalls können Sie das

System nicht mehr starten. Password: Wenn Sie

diese Einstellung ausgewählt haben, bewegen Sie den

Cursor mit den Pfeiltasten auf das Feld "KB Power On

Password" (Kennwort für Einschalten bei

Tastaturbetätigung) und drücken dann die

<Eingabetaste>. Geben Sie nur Ihr Kennwort ein.

Das Kennwort kann eine Länge von maximal fünf

Zeichen haben. Geben Sie das Kennwort zur

Bestätigung ein zweites Mal ein und drücken Sie dann

die <Eingabetaste>. Die Netztaste ist funktionslos,

nachdem Sie im Feld "KB Power On

Password" (Kennwort für Einschalten bei

Tastaturbetätigung) ein Kennwort festgelegt haben.

Sie müssen folglich das richtige Kennwort eingeben,

damit Sie das System einschalten können. Falls Sie

das Kennwort vergessen haben, schalten Sie das

System aus und entfernen die Batterie. Warten Sie

dann einige Sekunden und setzen Sie die Batterie

wieder ein, bevor Sie das System erneut einschalten.

Hot Key: Wenn Sie diese Einstellung ausgewählt

haben, bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten

auf das Feld "KB Power On Hot

Key" (Tastenkombination für Einschalten bei

Tastaturbetätigung), um eine Funktionstaste

auszuwählen, mit der Sie das System einschalten

möchten. Die möglichen Tastenkombinationen sind

<Strg> <F1> bis <Strg> <F12>. Mouse Left: Wenn Sie diese Einstellung auswählen, können Sie mit der

linken Maustaste doppelklicken, um das System

einzuschalten. Mouse Right: Wenn Sie diese

Einstellung auswählen, können Sie mit der rechten

Maustaste doppelklicken, um das System

einzuschalten. Any Key: Wenn Sie diese Einstellung

auswählen, können Sie jede beliebige Taste auf der

Tastatur drücken, um das System einzuschalten.

Keyboard 98: Wenn Sie diese Einstellung auswählen,

können Sie die Aktivierungstaste (Wake-up) einer mit

Windows® 98 kompatiblen Tastatur drücken, um das

System einzuschalten.

KT CLK_CTL Select

Bei "Optimal" werden einige innere Parameter der

2

CPU auf die von AMD empfohlenen Werte gestellt.

Einstellmöglichkeiten: Default, Optimal

Stand: 01.01.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: L :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

L1 Cache Write

Unter dieser Option regeln Sie die Einstellung des

2

Back oder L1 Cache internen (L1) Caches. Sie können dabei unter Write-Policy oder L1

Back (Enabled, WB, Wr-Back) oder Write Through

Cache Update

(Disabled, WT, Wr-Thru) wählen. Nehmen Sie Write-

Mode oder L1

Back arbeitet der Prozessor mit weniger

Cache Update

Unterbrechungen, was insgesamt zu einer

Scheme oder L1

Verbesserung der Performance führt, aber nur wenn

Cache Write Policy

Ihr Mainboard diese Technik unterstützt.

L2 Cache

Unter dieser Option legen Sie die automatische

5

Background

Korrektur des L2-Daten-Cache-RAM bei

Scrubber

Untätigkeit fest. Einstellmöglichkeiten: Disabled, 40ns.

L2 Cache BG Scrub

Hier korrigieren bzw. stellen Sie ein inwieweit der L2

1

Data Cache RAM im Leerlauf korrigiert wird.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, 40ns, 80ns, 160ns,

320ns, 640ns, 1.28us, 2,56us, 5.12us, 10.2us,

20.5us, 41.0us, 81.9us, 163.8us, 327.7us, 655us,

1.31ms, 2.62ms, 5.24ms, 10.49ms, 20.97ms,

42.00ms und 84ms

Belassen Sie es bei den

Voreinstellungen. Siehe auch DRAM ECC Enable

L2 Cache/DRAM

Hier legen Sie das Timing für die Kommunikation

2

Cycle WS

zwischen externem Cache und dem DRAM-Speicher

fest. Einstellmöglichkeiten: 2CCLK, 3 CCLK

L2 Cache ECC

Damit wird die Fehlererkennung und Korrektur für

3

den L2-Cache des Pentium II-PCs (Vers. ab 266 MHz)

mit Hilfe einer sogenannten ECC (Error Checking and Correction) ständig überprüft.. Die Aktivierung geht

zu Lasten der Geschwindigkeit. Die Deaktivierung

bringt eine theoretisch geringere Zuverlässigkeit mit

sich, die jedoch nur bei professionellen Server- oder

Workstation- Anwendern ins Gewicht fällt. Man kann

diese Option im privaten Bereich vernachlässigen, da

auch Intel selbst die älteren Pentium II PCs bis 266

MHz ohne diese Funktion ausgeliefert hat. Wer aber

seinen neuen Pentium II übertakten will, sollte auf

den Cache ECC nicht verzichten. Wie der leicht zu

übertaktende Celeron ohne L2-Cache beweist,

verträgt der Prozessorkern eine wesentlich höhere

Taktfrequenz als sein externer Second Level Cache.

Ein mit ECC abgesicherter Cache vermindert beim

Übertakten das Risiko des unkontrollierten Absturzes.

Allerdings bringt eine Aktivierung dieser Option

Performanceverlust mit sich und sollte nur bei

Netzwerkservern auf Enabled stehen.

L2 Cache Latency

Unter dieser Option können Sie die L2-Cache

2

Geschwindigkeit des Prozessors einstellen. Je größer

der Wert, desto schneller arbeitet der L2-Cache.

Sechzehn Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Default (Grundeinstellung) und 1 bis 15. Sie sollten

mit der Einstellung vorsichtig vorgehen, damit die

Systemstabilität gewährleistet bleibt. Vor allem

sollten Sie nach jeder Änderung die Stabilität ihres

Systems testen bevor Sie eine Stufe weitergehen.

L2 Cache Update

Unter dieser Option regeln Sie die Einstellung des

2

Mode oder L2

externen (L2) Caches. Sie können dabei unter Write-

Cache Update

Back (Enabled, WB, Wr-Back) oder Write Through

Scheme oder L2

(Disabled, WT, Wr-Thru) wählen. Nehmen Sie Write-

Cache Write Back

Back arbeitet der Prozessor mit weniger

oder L2 Cache

Unterbrechungen, was insgesamt zu einer

Write Policy

Verbesserung der Performance führt, aber nur wenn

Ihre Festplatte dies Technik unterstützt.

L2 Cache

Hier bestimmen Sie die Größe des Hauptspeichers die 2

Cacheable Area

vom L2 Cache abgedeckt wird. Einstellung 64MB bzw.

512MB, was aber vom installierten Tag-RAM abhängt.

L2 Cache

Wenn Sie auf Ihrem Rechner mehr als 64 MB haben,

2

Cacheable Size

dann sollte der L2 Cache bedient werden, damit die

Geschwindigkeit nicht einbricht. Dazu muss aber ein

zusätzlicher Tag-RAM installiert sein. Wenn der nicht

installiert ist und die Option wird auf 512 Mbyte

eingestellt, dann streikt der Rechner.

L2 Cache Write

Sie können hier die Anzahl der Prozessorzyklen, die

2

Cycle

für die Ausführung eines Schreibzyklus zum externen

Cache notwendig sind, einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 2CCLK, 3CCLK

L2 Cache Zero Wait Falls Sie einen langsamen Cache-Speicher auf dem 2

State

Board haben, sollten Sie diese Option auf Disabled

stellen um eine Wartephase hinzuzufügen.

L2 Tag RAM Size

Hier kann man festlegen wie breit der Tag-RAM Bus

2

ist. Dies hat Einfluss auf die Cacheable Area.

L2 (WB) Tag Bit

Hier legen Sie fest ob 7 Bit oder 8 Bit für die Tag-

2

Lenght

RAM-Information verwendet werden.

Language

Unter dieser Option können Sie eventuell, falls eine

2

Auswahlmöglichkeit besteht, die Sprache einstellen.

LAN oder LAN Boot Mit dieser Option können Sie, wenn Sie Enabled ist, 2,5

ROM

den Boot ROM (an Stelle eines Laufwerkes) zum

Systemstart verwenden und damit direkt auf das LAN

zugreifen

LAN Cable Status

In diesem Untermenü werden ihnen die Zustände der 1

Netzwerkverbindungen angezeigt.

LAN Controller

Haben Sie die Option Enabled, dann legt das System- 3

BIOS fest welche Systemressourcen belegt werden.

Mit Disabled ist der LAN-Controller ausgeschaltet.

LAN INT

Hier bestimmen Sie, welcher IRQ dem Onboard-

2

Assignment

Netzwerkanschluss zugewiesen werden soll.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,

14 & 15

LAN Option ROM

Sie können hier das optionale ROM im integrierten

1

LAN-Controller aktivieren bzw. deaktivieren.

Allerdings wird diese Option nur angezeigt wenn Sie

die Option Onboard PCIEX Gbe LAN auf Enabled

gestellt haben. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

DIsabled.

LAN Remote Boot

Diese Option ermöglicht das Laden des

2

Betriebssystems von einem Server. Die Funktion wird

besonders dann benutzt, wenn weder Disketten- noch

Festplattenlaufwerk vorhanden sind oder diese

abgeschaltet wurden. Dabei gibt es zwei verschiedene

Systemstart-Protokolle:

BootP: Das BootP LAN-BIOS wird aktiviert und

ermöglicht es, das Betriebssystem über eine lokale

Netzwerkverbindung mit BootP von einem Server zu

laden.

PXE: Das PXE-BIOS wird aktiviert und ermöglicht es,

das Betriebssystem über eine lokale

Netzwerkverbindung mit PXE von einem Server zu

laden.

Wenn das PXE-BIOS aktiv ist, können Sie nach einem

Neustart im Menü Boot Options die Start-Reihenfolge

konfigurieren. Sie können außerdem das im PXE-

BIOS integrierte Setup aufrufen. Drücken Sie nach

dem Einschalten des Computers die Funktionstaste

F3 , um in den POST Screen zu kommen. Drücken Sie

anschließend beide Shift-Tasten so lange, bis das

PXESetup erscheint.

oder

LSA Das LSA LAN-BIOS wird aktiviert und ermöglicht

es, das Betriebssystem über eine lokale

Netzwerkverbindung mit LSA von einem Server zu

laden.

Disabled: Kein Systemstart von LAN möglich. Das

LAN-BIOS wird nicht aktiviert.

LAN Remote Boot

Die Option BootP (LAN-BIOS ist aktiviert) ermöglicht

3

das Laden des Betriebssystems von einem Server.

Die Option LSA (LSA LAN-BIOS ist aktiviert)

ermöglicht es das Betriebssystem über eine lokale

Netzwerkverbindung zu laden. Disabled (kein LAN-

Boot möglich).

LAN Resume from

Unter dieser Option legen sie fest, ob ein Signal über 1

Soft Off

die Netzwerkgruppe kommend, das System

einschaltet oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled

(Default) oder Disabled

LAN Settings

Über diese Option rufen Sie das Untermenü für die

2

BMC LAN Einstellungen auf. Falls auf dem System

RomPilot vorhanden ist, sind dessen gleichnamige

Parameter mit den nachfolgenden verknüpft.

LAN Wake-up

Unter dieser Option kann man einstellen, dass wenn

1

ein Signal vom LAN kommt, der PC aus dem Doze

bzw. Standby-Modus geholt wird. Diese Option

benötigt einen ATX 2.01 mit 5V Standby (STB5V) und

800mA.

LAN Wake-up

Wenn Sie die Option Wake On LAN eingeschaltet

3

Mode: Monitor

haben, dann können Sie hier festlegen ob der

Bildschirm auch eingeschaltet wird, wenn das System

über den Onboard LAN-Controller eingeschaltet wird.

Einstellmöglichkeiten: Off, On

Landz oder Landing Hier wird die Landzone, der sogenannte Parkzylinder alle

Zone oder

definiert. An dieser Position setzt der Festplattenkopf

LandZone oder

auf, wenn der Festplattenmotor abgestellt wird.

Lzone

Large Disk Access

Diese Option ist für Festplatten mit mehr als 1024

3

Mode

Zylindern, 16 Köpfen und mehr als 63 Sektoren pro

Spur gedacht. Einstellmöglichkeiten: DOS (für MS-

DOS-kompatible Zugriffe), Other (für nichtkompatible

Zugriffe z.B. Novell, SCO Unix).

LARGE Modus

Wenn die Anzahl der Zylinder (CYLs) der Festplatte

2

1024 überschreitet und DOS sie nicht unterstützen

kann, oder wenn Ihr Betriebsystem den LBA Modus

nicht unterstützt, sollten Sie diesen Modus wählen.

Last State

Wenn der Strom nach einem Netzstromausfall

5

wiederkehrt, kehrt das System zu dem Zustand

zurück, in dem es sich vor dem Stromausfall befand.

Wenn der Systemstrom beim Netzstromausfall

ausfällt, bleibt es ausgeschaltet, wenn der Strom

wiederkehrt. Wenn das Systemstrom beim

Netzstromausfall an ist, schaltet sich das System

wieder an, wenn der Strom wiederkehrt.

Latch Local Bus

Hier wird eingestellt wie lange das System nach dem 2

Abarbeiten des Leseauftrags wartet, bevor es den

lokalen Bus blockiert.

Latency from ADS# Wie lange muss der Prozessor auf das ADS# Signal 2

Status

warten.

Latency Timer

Diese Option kontrolliert, wie lange eine Karte des

1

PCI-Bus noch für sich beanspruchen darf, wenn eine

andere PCI-Karte bereits einen Zugriff angemeldet

hat.

Latency Timer (PCI Unter dieser Option legen Sie die geringste Anzahl an 3

Clocks)

Taktzyklen fest, in denen am PCI-Bus ein Burst

übertragen werden kann. Standardeintrag: 66.

Einstellmöglichkeiten: 0-256

Latency Timer

Unter dieser Option bestimmen Sie den Wert für

3

Value

welche Zeitdauer eine Karte den benutzten Bus allein

verwenden darf. Sie sollten hier den kleinstmöglichen

Wert einstellen.

LBA Mode

Mit dieser Option wird das Logical-Block-Adressing für 2

IDE aktiviert. Für Festplatten, welche größer als 528

MB sind, ist es erforderlich diese Option

einzuschalten. Es kann allerdings auch sein, das Ihre

Festplatte wenn sie älter ist, unter Umständen statt

LBA nur XCHS unterstützt. Die Funktion ist nur unter

DOS wirksam.

LBA Mode Control

Mit Einschaltung dieser Option sorgen Sie für die

3

Unterstützung der LW die größer als 540 MB sind.

LBA Translation

Unter dieser Option wird der Modus eingestellt, der

3

Mode

der Umsetzung der physikalischen Plattenaufteilung

in die logische Plattenaufteilung zugrunde liegt.

Allerdings wirkt sich die Einstellung des LBA

Translation Mode nur dann aus, wenn Ihre Festplatte

LBA unterstützt und im BIOS die LBA Translation über

die Einstellung Enabled aktiviert ist.

Einstellmöglichkeiten: LBA, CHS, PTL Sie dürfen die

Einstellung nur verändern, wenn die Festplatte für

einen anderen Modus vorgesehen ist.

LBA Translation

Unter dieser Option stellen Sie die Adressierung über 3

fortlaufende Sektornummern (LBA=Logical Block

Adressing) ein. nachstehend die max. zulässigen

Werte mit den max. adressierbaren

Speicherbereichen:

BIOS

IDE

BIOS/

IDE

max. Sec. / Kopf á

63

255

63

512 Byte

max. Köpfe / Zylinder

max. Zylinder

Kapazität

8,4 GB 136,9 GB 528 MB

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Festplatte >528 MB,

Verwendung der umgewandelten

Festplattenparameter), Disabled

(Festplattenparameter werden benutzt).

LBD# Sample Point Unter dieser Option können sie den Zyklus-Messpunkt 2

bestimmen. An diesem Punkt findet die Adressen-

Dekodierung und Kontrolle auf Cache-Hit/Miss statt.

Einstellmöglichkeiten: End of T2 und End of T3

(höhere Stabilität, sinkende Performance).

LCD Expanded

Ist diese Option Enabled, dann werden dem

3

Mode

Bildschirm zur besseren Darstellung bei einer

Auflösung < 640x480 einige Zeilen hinzugefügt und

damit der gesamte LCD-Screen gefüllt. Funktioniert

eventuell bei einigen Programmen nicht (dann

Disabled).

LCD Graphics

Unter dieser Option wird festgelegt ob eine Grafik

3

normal (weniger Stromverbrauch) oder revers

dargestellt wird. Wird eventuell von einigen

Programmen nicht berücksichtigt.

LCD Poster

Hier können Sie die LCD-Anzeigenbeleuchtung

5

Backlight

aktivieren oder deaktivieren. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Enabled

LCD Poster Mode

Hier können Sie den Modus der LCD-Anzeige

5

festlegen. Einstellmöglichkeiten: Current Time, User

String

LCD Poster String

Unter dieser Option können Sie eine Zeichenkette für 1

die LCD-Anzeige eingeben.

LCD Power Down

Unter dieser Option können Sie einstellen, dass wenn 5

Timeout

innerhalb einer bestimmten Zeitspanne keine externe

Aktivität erfolgt, das System den LCD-Bildschirm und

die Beleuchtung ausschaltet. Vorher muss aber die

Option Shadowing aktiviert werden.

Einstellmöglichkeiten: Reserved, Disabled, 1...20min

LCD Text

Unter dieser Option wird festgelegt ob der

3

dargestellte Text normal oder revers ist. Bei einer

normalen Anzeige wird weniger Strom verbraucht.

Manche Programme berücksichtigen diese Option

nicht.

LCD TV Display

Unter dieser Option können Sie die Fernsehanzeige-

1

Type

Option aktivieren, wenn Sie den TV-Ausgang

benutzen. Einstellmöglichkeiten: S-V PAL OS, S-V PAL

US, S-V NTSC OS und S-V NTSC US (Voreinstellung).

LCD&CRT

Hier wählen Sie den VIDEO Modus für das Display

2

aus:

Modi

Auswirkung

LCD

Notebook Monitor wird verwendet

CRT

zusätzlicher Monitor

AUTO

automatische Auswahl

LCD&CRT

beide Modi sind möglich

LDEV# Check Point Unter dieser Option wird ein Zeitpunkt innerhalb des 2

Buszyklus festgelegt, an dem das VESA-Local-Bus-

Device die Bus-Kommandos und Fehlerkontrolle

dekodiert. Ist 0 eingestellt, dann gibt dies den T1 im

Buszyklus an, während 1, 2 und 3 festlegen, dass der

Zeitpunkt in der ersten, zweiten oder dritten Periode

liegt.

LDEVJ Check Point Unter dieser Option bestimmen Sie die Zeit, welche 2

Delay

für die Kontrolle von Buszyklusaufträgen notwendig

ist. Um zu bestimmen ob ein Local-Bus-Device-

Zugangssignal versendet wird oder ob ein ISA-Gerät

adressiert wurde., müssen die Aufträge codiert

werden. Durch Verzögerung wird das VESA-

Systembereichs stabiler, die Leistungen des ISA-

Systembereichs sinken hingegen.

Einstellmöglichkeiten: 0, 1, 2, 3, FBCLK2

LD-Off Dram RD/

Hier können Sie die LD-Off Dram RD/WR Zyklen

2

WR cycles

einstellen. Einstellmöglichkeiten: Auto, Delay 1T und

Normal

LDT Bus Frequency Mit dieser Punkt können Sie die LDT-Busfrequenz 5

wählen. Die Einstellmöglichkeiten sind je nach Board

unterschiedlich. Ziehen Sie das Handbuch zu Rate

bevor Sie etwas verstellen.

LDT Downstream

Hier können Sie den LDT (Lightning Data Transfer),

5

Width

der den Downstream zwischen CPU und CK8 Chip

regelt, einstellen. Einstellmöglichkeiten: 8bits, Auto.

Sie sollten es bei AUTO belassen.

LDT Frequency

Unter dieser Option legt man den Lightning Data

5

Transport (LDT)-Frequenzmultiplikator fest.

Einstellmöglichkeiten: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x

LDT Speed

Hier können Sie die Busgeschwindigkeit des LDT

5

regeln. Einstellmöglichkeiten: 1x, 2x, 2.5x, 3x und 4x

Ziehen Sie das Handbuch zu Rate bevor Sie etwas

verstellen.

LDT Spread

Unter dieser Option aktiviert oder deaktiviert das LDT- 5

Spectrum

Streuspektrum.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Center, Down

LDT to AGP Lokar

Die Option LDT to AGP Lokar Frequency kontrolliert

1

Frequency

die physische Geschwindigkeite des LDT (Lightning

Data Transport) -Bus. Einstellmöglichkeiten: Auto,

800MHz, 600MHz, 400MHz und 200MHz. Ziehen

Sie das Handbuch zu Rate bevor Sie etwas verstellen.

LDT to AGP Lokar

Hier können Sie den LDT (Lightning Data Transfer),

1

(Upstream)

der den Upstream zwischen CPU und CK8 Chip regelt,

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 8bit, 16 bit. Sie

sollten es bei AUTO belassen.

LDT to AGP Width

Hier können Sie den LDT (Lightning Data Transfer),

1

(Downstream)

der den Downstream zwischen CPU und CK8 Chip

regelt, einstellen. Einstellmöglichkeiten: 8bit, 16bit.

Sie sollten es bei AUTO belassen.

LDT Voltage

Unter dieser Option wird die Spannung der LDT

5

festgelegt.

LED Effect Control

Hier können Sie diverse Einstellungen für die LED

5

Anzeige auf der Unterseite des Boards vornehmen.

Einstellmöglichkeiten: All OFF: Alle LEDssind

ausgeschaltet (keine Anzeige), All ON: Alle LEDs sind

eingeschaltet, MODE 1 ~ MODE 7: Alle LEDs leuchten

entsprechend dem ausgewählten Modus (siehe

Handbuch).

Leadoff Timing

Hier wird festgelegt, wie lange der erste Zugriff bei

1

einem Burst dauert. Manchmal wird diese Option

auch als DRAM R/W Leadoff Timing bezeichnet.

LED In Suspend

Diese Einstellung bestimmt die Funktionsweise der

2

Power LED (Stromversorgungs- LED). Die möglichen

Einstellungen sind "Blink" (Blinken), "Dual

color" (zweifarbig) und "Single Color" (Einfarbig).

Blink

Die Power LED blinkt, wenn das

System in den Suspend Mode geht.

Die Power LED wechselt ihre Farbe,

Dual Color

wenn das System in den Suspend

Mode geht

Single Color Die Power LED leuchtet immer.

(Werkseinstellung).

Left Bay

Über dieses Feld rufen Sie das Untermenü auf, in

3

dem Sie die Einstellungen für die eingeschobenen IDE-

Laufwerke vornehmen können.

Left Bay HD

Passwortvergabe für ein Festplattenpasswort.

3

password

Legacy Diskette A: Hier stellen Sie die Diskettenlaufwerke ein.

3

und Legacy

Einstellungen: 5,25" (360KB), 5,25" (1,2MB),

Diskette B: oder

3,5" (720KB), 3,5" (1,44MB) und 3,5" (2,88MB).

Legacy Disk A und

Legacy Disk B

Legacy NETWO

Das System bootet vom Netz-Laufwerk.

1

Legacy SCSI

Das System bootet vom SCSI-Laufwerk.

1

Legacy USB

Wenn auf Ihrem Board USB vorhanden ist, sollten Sie 3

Support

diese Option auf Enabled stehen haben. Hier wird

dem USB-Anschluss ein IRQ zugewiesen. Falls sie

keine USB-Geräte verwenden, dann sollten Sie diese

Option auf Disabled stellen. Sie bekommen dadurch

für andere Zwecke Ressourcen frei.

Length

Hier können Sie die Länge des Musikalarms

5

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 10 Mins, 20 Mins,

30 Mins und 1 Hour

Level 2 Cache

Unter dieser Option stehen 18 Einstellungen zur

2

Latency

Verfügung um die L2-Cache Geschwindigkeit

einzustellen. je größer der eingestellte Wert umso

schneller der L2-Cache. ist er allerdings zu hoch

eingestellt, versagt er und nimmt den Betrieb erst

wieder auf, wenn er optimal eingestellt ist.

Einstellmöglichkeiten: Default, 1 bis 15

LGNT#

Wenn der VL-Bus dem VL-Bus-Master Zugang zum

2

Synchronous to

Bus zu gewähren, dann erfolgt über das LGNT#

LCLK

Signal eine Meldung an den Bus-Master. Das LGNT#

Signal läuft grundsätzlich nicht synchron zu VL-Bus-

Uhr, wenn Sie die Option deaktiviert haben.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

LID Mode

Unter dieser Option legen Sie fest, in welchen Modus 3

das Gerät geschaltet wird, wenn der Bildschirm des

Notebook geschlossen wird. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, LCD Off (Screen wird dunkel), Standby

Mode (System fährt in den Standby-Modus), Suspend

Mode (Der Zustand des Systems wird im DRAM-

Speicher gepuffert.).

LID Switch

Unter dieser Option legen Sie fest, in welchen Modus 2

das Gerät geschaltet wird, wenn der Bildschirm des

Notebook geschlossen wird. Einstellmöglichkeiten:

LCD Off (Der Bildschirm wird dunkel geschaltet.),

Standby Mode (Das System wird in den Standby-

Modus geschaltet (siehe Standby Mode)), Suspend

Mode (Der Systemzustand wird im DRAM-Speicher

gepuffert.). Nach dem Aufklappen des Bildschirms

müssen Sie den Einschaltknopf drücken um in den

Zustand vor dem Zuklappen zurückzukehren.

Lid Switch Closure

Wenn Sie diese Option auf Panel Off gestellt haben,

3

wird die Stromsparfunktion auch bei geschlossenem

Klappenschalter aktiviert. Einstellmöglichkeiten:

Panel, Disabled.

Limit CPUID

Diese Option erlaubt es dem User, die CPU

3

Functions

Leistungsmerkmale (CPUID) zu reduzieren. Manche

Betriebssysteme können keine neuen CPUID Befehle,

die mehr als drei Funktionen unterstützen,

bearbeiten. Für diese Betriebssysteme sollte diese

Option eingeschaltet sein. Enabled: Es wird nur eine reduzierte Anzahl von CPUID Funktionen vom

Prozessor unterstützt aus OS Kompatibilitätsgründen.

Disabled: Das volle Angebot an CPUID Funktionen

wird unterstützt.

Limit CPUID Max.

Diese Option unterstützt Prescott CPUs bei Einsatz

2,5

to 3 oder Limit

eines älteren Betriebssystems.

CPUID MaxVal

Enabled: Aktivieren Sie diese Option wenn Sie mit

einem älteren Betriebssystem arbeiten.

Disabled: Deaktivieren Sie das CPUID Limit wenn Sie

mit Windows XP arbeiten.

Linear Burst

Diese Option ist für Cyrix CPU's gedacht die eine

2

spezielle Ansteuerung des Caches verwenden.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled Sie

müssen diesen Parameter deaktivieren wenn Sie

keine Cyrix CPU verwenden.

Linear Mode SRAM Diese Option brauchen Sie für Cyrix CPUs, die bei 2

Support

SRAMs den sogenannten linearen Modus brauchen.

Linear Merge

Diese Option ist wie das Merging in anderen Modi,

2

jedoch speziell für die Cyrix Systeme entwickelt.

Link Latency

Diese Option steht in engem Zusammenhang mit der 1

Option 'Booting Graphic Adapter Priority'. Sie sollten

es bei der Voreinstellung AUTO belassen, da eine

Erhöhung der Taktfrequenz derzeit nichts bringt, weil

keine PCI-Expresskomponente zur zeit davon

profitiert. Einstellmöglichkeiten: Auto, Slow, Normal.

LinkBoost oder

Haben Sie eine 7900GTX oder 7950 GX2 Grafikkarte

5

LinkBoost Function eingesetzt, übertaktet das Board automatisch um eine bessere Leistung zu erzielen.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Load Best

Benutzen Sie diese Option, so laden Sie die nach

1, 2

Performance

Meinung des Boardherstellers optimale Einstellung.

Settings oder Load Sie sollten trotzdem Ihre Einstellungen auf optimale Best Defaults

Performance überprüfen.

Load BIOS Defaults Mit dieser Option wird die minimalste 2

oder Load Basic

Grundeinstellung des BIOS vorgenommen. Damit

Defaults

läuft der PC dann zwar, aber man sollte diese Option

nur als Ausgangssituation wählen.

Load CMOS From

Hier können Sie die im CMOS abgespeicherten Werte 5

BIOS

des BIOS rücksichern, für den Fall das die Batterie

schwach wird und die Werte im BIOS verloren gehen

oder wenn Sie die gesicherte Einstellung wieder

herstellen wollen.

Load EEPROM

Mit dieser Option können Sie die mit Save EEPROM

2

Defaults

Defaults gespeicherten eigenen Einstellungen wieder

laden.

Load Fail Save

Unter dieser Option befinden sich die Einstellungen

2

Settings

für einen stabilen PC. Sie dient vor allem der

Fehlersuche bzw. für den Fall das System startet

nicht.

Load from File

Hier können Sie die zuvor auf eine externe Festplatte/ 5

Diskette/USB-Speicherdisk gespeicherte BIOS-Datei

im FAT32/16/12-Format laden. Folgen Sie den

nachstehenden Anweisungen, um die BIOS-Datei zu

laden.

1. Legen Sie das Speichermedium mit der “xxx.CMO”-

Datei ein.

2. Schalten Sie das System ein.

3. Öffnen Sie das BIOS-Setupprogramm und gehen

Sie ins “Tools”-Menü.

Wählen Sie “Load from File.” Drücken Sie die

<Eingabetaste>, und der

Einstellungsbildschirm wird angezeigt.

4. Wechseln Sie mit <Tab> zwischen den

Laufwerken, um die richtige

"xyz.CMO"”-Datei zu finden, und drücken Sie die

<Eingabetaste>.

5. Eine Nachricht erscheint, wenn der Ladevorgang

beendet ist

Nur BIOS-Aktualisierungen mit der gleichen

Speicher-/CPU-Koniguration und BIOS-Version laden.

Es kann nur die the “xxx.CMO”-Datei geladen werden.

Load from Profile

Hier können Sie die zuvor im BIOS Flash

5

1/2

gespeicherten BIOS-Einstellungen laden.

Drücken Sie die <Eingabetaste>, um die Datei zu

laden.

Load from Profile

Wenn Sie in das Menü O.C. PROFILE Configuration

1

1/2

gehen, können Sie hier die aktuelle BIOS-Datei aus

dem BIOS Flash laden. Drücken Sie die Eingabetaste,

um die Datei zu ladewn.

Load High

Mit dieser Option aktivieren Sie die bestmögliche

2

Performance

Performance für das Board. Diese Einstellung sollen

Defaults

nur erfahrene Anwender verwenden. Stürzt oder friert

das System ein, nachdem die Einstellung

vorgenommen wurde, löschen Sie bitte das CMOS.

Load Fail Save

Laden der BIOS-Standardwerte für stabilsten

2

Defaults

Systembetrieb bei minimalster Leistung. Sollte nur

vorübergehend bei Störungen verwendet werden.

Load Onboard ATA Hier können Sie das Onboard ATA BIOS aktivieren 2

Bios

bzw. deaktivieren.

Load OnBoard LAN Hier können Sie das Onboard LAN BIOS aktivieren 1

BIOS

bzw. deaktivieren.

Load Optimized

Hiermit werden lediglich die nach Werksmeinung

2

Defaults

optimalen Werte geladen.

Load Optimal

Benutzen Sie diese Option, so laden Sie die nach

1

Settings

Meinung des Boardherstellers optimale Einstellung.

Sie sollten trotzdem Ihre Einstellungen auf optimale

Performance überprüfen.

Load Originals

Hiermit laden Sie die Einstellungen die beim Aufruf

1

Values

des BIOS Setup eingestellt waren. Sie können damit

alle im BIOS Setup vorgenommenen Änderungen

widerrufen, bevor Sie das Setup verlassen.

Load Previous

Mit dieser Option laden sie alle Einstellungen die beim 3

Values

Aufruf des BIOS-Setup gültig waren.

Load Profile From

Drücken Sie die <F7>-Taste im Hauptmenü – ein

5

BIOS

Dialogfenster mit 5 Zahlen (1 bis 5) erscheint auf

dem Bildschirm. Wählen Sie das gewünschte Profil

und drücken Sie die Eingabetaste. Danach erscheint

ein Bestätigungsfenster, in dem eine Meldung wie der

folgenden angezeigt wird: Load Profile From BIOS (Y/

N)? Drücken Sie "Y" (oder "Z" bei deutscher Tastatur), um die BIOS-Einstellungen aus diesem

Profil zu laden.

Load Setup Defaults Diese Option stellt das BIOS in eine 2

Ausgangssituation, die vom Boardhersteller als

optimal angesehen wird. Ob dies tatsächlich der Fall

ist, sollten Sie überprüfen, indem Sie die Werte Load

BIOS Defaults und Load Setup Defaults miteinander

vergleichen.

Load System

Diese Option stellt das BIOS in eine

5

Default Settings

Ausgangssituation, die vom Boardhersteller als

minimal, aber stabil angesehen wird.

Load System Turbo Diese Option stellt das BIOS auf die beste Einstellung 5

Settings

für ihr System ein. Trotzdem sollten Sie sich nicht auf

die Einstellungen verlassen, sondern ggf. von Hand

die entsprechenden Korrekturen vornehmen.

Load Turbo

Diese Option führt zu einer Verbesserung der

2

Defaults

Performance um 10% gegenüber der Option Load

Optimal Settings. Trotzdem sollten Sie sich nicht auf

die Einstellungen verlassen, sondern ggf. von Hand

die entsprechenden Korrekturen vornehmen.

Local Bus IDE

Haben Sie diese Option Enabled, dann wird der IDE-

3

adapter

Controller für die IDE Festplatte mit der

Diagnosesoftware RemoteView benutzt. Haben Sie

jedoch keine Festplatte mit der Diagnosesoftware

installiert, dann müssen Sie die Option ausschalten

und erhalten damit gleichzeitig einen IRQ für andere

Anwendungen.

Local Bus Ready

Hier werden die Wartezyklen festgelegt die das

2

oder Local Bus

System zum Datenaustausch mit einer lokalen Bus-

Ready Delay

Einheit (VLB) benötigt.

Local IP address

Unter dieser Option tragen Sie die IP-Adresse der

3

LAN-Baugruppe des Systems ein. Verwenden Sie die

gleiche IP-Adresse wie im Betriebssystem. Es sind

nur numerische Zeichen erlaubt.

Local Memory 15-

Mit Hilfe dieser Methode können Sie den Speicher von 2

16M

ISA-Karten in den Hauptspeicher verlegen. Statt über

die langsamere ISA-Schnittstelle, greifen Sie jetzt auf

die Daten im schnelleren Hauptspeicher zu.

Local Memory

Wenn Sie unter dieser Option Slow (Yes) einstellen,

1,2

Check Point oder

dann wird ein zusätzliches Wait-State eingefügt. Die

Local Memory

Option regelt die Technik, welche beim Dekodieren

Access, Block-1

und bei der Fehlerkontrolle von Schreib-Operationen

des lokalen Bus zum DRAM während eines

Speicherzyklus benötigt wird. Einstellmöglichkeiten:

No, Yes oder Fast, Slow

Local Memory

Der LDEV# (VESA-Local-Device-Checkpoint) ist der

2

Detect Point

punkt, an welcher das VESA-Local-Bus-Device die Bus

Kommandos und Fehlerkontrolle dekodiert. Dabei

geht es um einen Zeitpunkt welcher innerhalb des

Buszyklus liegt. 0 ist der Punkt T1 im Buszyklus.

Einstellmöglichkeiten: 0, 1, 2, 3

Local Memory

Unter dieser Option können Sie die

2

Frequency

Betriebsgeschwindigkeit für den lokalen Speicher

wählen. Es stehen Ihnen 100 Mhz und 133 Mhz zur

Verfügung. Wenn Ihre Auswahl jedoch nicht vom

Speichermodul unterstützt wird, kann es System- und

Datenprobleme geben.

Local ready syn

Unter dieser Option bestimmen Sie ob ein VESA-

2

mode

Ready Signal mit dem Ready Signal des Prozessors

synchron ist oder ob die Synchronisation übergangen

wird. Einstellmöglichkeiten: SYN, BYPASS

Local Server ID

Unter dieser Option wird die Geräte-ID (0 bis 99/127) 3

des Servers innerhalb der Gruppe festgelegt. Jedes

Gerät innerhalb der Gruppe muss eine eigene ID

haben.

Für den Server sollten Sie die Geräte ID

von 0 bis 9 verwenden.

Lock Setup

Unter dieser Option legen Sie fest, ob ein Plug&Play

3

Configuration

fähiges Betriebssystem Setupeinstellungen im BIOS

verändern darf oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Yes,

No.

Logging Disabled

Diese Option befindet sich im Untermenü Critical

3

Certain Events

Events in Log und mit ihr kann man bestimmte

Ereignistypen ausschalten.

Low Battery Power Wenn die Batterie fast leer ist, ertönen periodisch Warning

Signale. Sie können hier aber auch, vorausgesetzt

Shadowing ist aktiviert, das System direkt in den

Sleep- oder Suspend-Modus übergehen.

Einstellmöglichkeiten: Beep, Sleep, Suspend

Low Limit

Unter dieser Option bestimmen Sie den Ober- und

5

Untergrenzwert der Lüfterdrehzahl.

LPT & COM

Wenn Sie LPT & COM aktivieren, wird das System

2

durch jegliche Aktivität eines der aufgelisteten

Peripheriegeräte oder IRQs reaktiviert.

LPT & COM (PM

Im Power Management stehen Ihnen unter PM Timer 2

Events)

Events mit dieser Option vier Möglichkeiten zur

Verfügung: LPT/COM (jedes Ereignis an der LPT/COM-

Schnittstelle weckt den PC auf.), LPT (jedes Ereignis

an der LPT- Schnittstelle weckt den PC auf.), COM

(jedes Ereignis an der COM- Schnittstelle weckt den

PC auf.), None.

LPT & COM (PM

Ist diese Option eingeschaltet ("On"), führt jegliche 2

Events)

Aktivität der aufgelisteten Geräte/IRQs zum

Erwachen des Systems.

LPT1 (2, 3, 4)

Sie bekommen unter dieser Option die vier möglichen 4

parallelen Schnittstellen angezeigt. Erscheint an einer

Position n/a so ist dieser Port nicht vorhanden.

LPT & COM Event

Hier entscheiden Sie ob Aktivitäten am Parallel-Port

5

(LPT) und/oder am Seriellen Port (COM) vom

Powermanagement überwacht werden sollen oder

nicht. Einstellmöglichkeiten: None, LPT, COM und LPT/

COM

LPT Mode

Unter dieser Option legen Sie fest, ob die parallele

3

Schnittstelle als Ein-/Ausgabegerät oder nur als

Ausgabegerät verwendet wird. Die Übertragungsmodi

ECP und EPP ermöglichen schnellere

Datenübertragungsraten von 2 und 2,4 Mbyte/s.

Voraussetzung für die Übertragungsmodi ECP und

EPP sind Peripheriegeräte, die diese Modi

unterstützen. Außerdem muss im Feld LPT Port die

Adresse 378h oder 278h eingestellt sein. Bi-

Directional Daten können sowohl ausgegeben als

auch empfangen werden. EPP Schneller

Übertragungsmodus (bis zu 2 Mbyte/s), in dem Daten

sowohl ausgegeben als auch empfangen werden

können. Der Modus erfordert ein Peripheriegerät, das

den EPP-Übertragungsmodus (Enhanced Parallel Port)

unterstützt. ECP Schneller Übertragungsmodus (bis

zu 2,4 Mbyte/s), in dem Daten sowohl ausgegeben

als auch empfangen werden können. Der Modus

erfordert ein Peripheriegerät, das den ECP-

Übertragungsmodus (Enhanced Capability Port)

unterstützt. Bei Einstellung ECP kann im Feld ECP

Channel noch ein DMA-Kanal ausgewählt werden

(DMA1, DMA3) Normal Daten können ausgegeben,

aber nicht empfangen werden.

LPT Port

Unter dieser Option stellen Sie die Adresse und den

3

Interrupt der parallelen Schnittstelle ein.

Einstellmöglichkeiten: 378h, IRQ7, 278h, IRQ5, 378h,

IRQ5, Auto, Disabled

LPT Ports Accessed Hier können Sie die Funktion, dass der PC aus dem 1,2

Suspend Modus durch Gerätebenutzung geholt wird,

ausschalten.

LS-120 Drive As

Mit dieser Option aktivieren Sie nicht nur das in

2

Ihrem System installierte LS-120-Gerät, sondern

legen auch die Funktion des Geräts fest. Diese

Einstellung hat Einfluss darauf, wie das BIOS das

Gerät erkennt. Einstellmöglichkeiten: Normal (Bei

dieser Einstellung unterstützt das BIOS das LS-120-

Laufwerk nicht, es wird ein LS-120-Gerätetreiber

benötigt.), Drive A (Das BIOS erkennt das LS-120-

Laufwerk als Laufwerk A. Ist ein standardmäßiges

Diskettenlaufwerk A vorhanden, identifiziert es das

BIOS automatisch als Laufwerk Drive B. Ist ein

standardmäßiges Diskettenlaufwerk B vorhanden,

wird es automatisch nicht zugreifbar. Sind zwei LS-

120-Laufwerke vorhanden, erkennt sie das BIOS als

Laufwerk A und Laufwerk B.), Drive B (Das BIOS

erkennt das LS-120-Laufwerk als Laufwerk B. Ist ein

standardmäßiges Diskettenlaufwerk B vorhanden,

wird es automatisch nicht zugreifbar.), Hard Disk

(Das BIOS erkennt das LS-120-Laufwerk eine

Festplatte. Formatieren Sie bei dieser Einstellung das

LS-120-Laufwerk als eine beliebige andere Festplatte

und weisen Sie ihr den Laufwerksbuchstaben C, D, E

und so weiter zu. Weitere Informationen sind in der

dem LS-120-Laufwerk mitgelieferten Dokumentation

angegeben.)

Stand: 09.12.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: M :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

M1 Linear Burst

Haben Sie auf dem Board einen Cyrix M1 CPU

2

Mode

installiert, stellen Sie die Option auf Enabled.

M1445RDYJ to

Unter dieser Option bestimmen Sie ob ein PCI-Ready 2

CPURDYJ

Signal mit dem Ready Signal des Prozessors synchron

ist oder ob die Synchronisation übergangen wird.

Einstellmöglichkeiten: SYN, BYPASS

M1689

Setup zum einstellen der Optionen M1689 Gated

5

Configuration

Clock und PCI/14M/USB CLK PowerDown.

M1689 Gated Clock Hier wird die M1689 Gated Clock aktiviert/deaktiviert. 5

Falsche Einstellungen können zu Schäden am

System führen.

M1689 HTT Tristate Hier wird der M1689 HTT Tristate aktiviert/

5

deaktiviert. Falsche Einstellungen können zu

Schäden am System führen.

MA 1T/2T Select

Diese Option steuert die Befehlsrate des SDRAM. In

1

der Einstellung Normal kann der SDRAM-Signal-

Controller mit einer Rate von 1T (T=Taktzyklen)

laufen. Die Auswahl Delay 1T lässt den SDRAM-Signal-

Controller mit einer Rate von 2T laufen. 1T ist

schneller als 2T. Einstellungsoptionen: Delay 1T,

Normal.

MA Additional Wait Unter dieser Option können Sie einen zusätzlichen 2

State

Waitstate vor dem Lesen der ersten Speicheradresse

während eines Speicherzugriffes einzufügen.

MA Delay 1T/2T

Diese Option regelt die Lese-/Schreibgeschwindigkeit 1

Select

der Speicheradresse. Dabei ist 1T die schnellste

Möglichkeit.

MA Drive Capacity

Unter dieser Option wird die Stromstärke für die

2

mehrfache DRAM-Adressierung geregelt.

Einstellmöglichkeiten: 24 mA, 12 mA.

MA FallEdge

Unter dieser Option können Sie die Slew-Rate der

2

SlewRate

abfallenden Speicheradresse justieren. Möglichkeiten:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7

MA N Driver Stärke Unter dieser Option können Sie die N

2

Transistorlaufstärke der Speicheradresse justieren.

Möglichkeiten: 0, 1, 2, 3

MA P Driver Stärke Unter dieser Option können Sie die P

2

Transistorlaufstärke der Speicheradresse justieren.

Möglichkeiten: 0, 1, 2, 3

MA RiseEdge

Unter dieser Option können Sie die Slew-Rate der

2

SlewRate

ansteigenden Speicheradresse justieren.

Möglichkeiten: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7

MA SlewRate Cntl

Diese Option ist ein Auswahlmenü für 4 weitere

2

By (Memory

Optionen (MA RiseEdge SlewRate, MA FallEdge

Address Slew Rate SlewRate, MA P Driver Stärke und MA N Driver Control By)

Stärke). Einstellmöglichkeiten: Auto

(empfehlenswert) und Manual

MA Wait States

Mit dieser Option können Sie die Wartezeit des

2

oder MA Wait State Chipsatz festlegen, die er warten soll bis er bei den (Auto)

Schreib-/Leszugriffen das RAS/CAS-Signal setzt. Sie

sollten diese Option aber nur dann verwenden, wenn

es zu Problemen bei den Speichermodulen wegen zu

schneller Zugriffe kommt. Wählen Sie hier den

möglichst niedrigsten Wert nur dann, wenn alle

Bänke mit Speicherbausteinen besetzt sind.

MAC Access

Hier kann das MAC Interface je nach Bedarf

5

Interface

ausgewählt werden. Einstellmöglichkeiten: PCI Bus

und EDB Bus

MAC Address

Wenn Sie die MAC (NV) Adresse eingeben wollen,

5

(nVIDIA)

dann müssen Sie die Option zuerst aktivieren.

MAC Adress Input

Hier geben Sie ggf. die MAC (NV)-Adresse ein.

2,5

oder MAC Address

Input (nVIDIA)

MAC Interface

Hier kann das MAC Interface je nach Bedarf auf

1

Enabled bzw. Disabled eingestellt werden.

MAC Lan (3COM)

Falls das Board damit ausgerüstet, können Sie hier

2

die LAN Option aktivieren.

MAC Lan (nVIDIA)

Falls das Board damit ausgerüstet, können Sie hier

2

die LAN Option aktivieren.

MAC\GBE LAN2

Unter dieser Option können Sie den integrierten LAN

1

PHY deaktivieren oder die BIOS Unterstützung für

LAN PHY aktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

Machine MAC (NV) Unter dieser Option können Sie die Netzwerkadresse 2, 5

Adress

eingeben. prüfen Sie die NID des Motherboards. Sie

sollten die Adresse nur ändern wenn es zu

Fehlermeldungen kommt.

MACPME Power Up Haben Sie diese Option Enabled, dann wir der PC

5

Control

über das LAN aufgeweckt.

Main BIOS

Diese Option legt fest, ob das System-BIOS im Adreß- 1

Cacheable

Bereich F000-FFFF vom L2-Cache

zwischengespeichert wird. Einstellmöglichkeiten:

Enabled oder Disabled.

Main Board ID

Unter dieser Option wird die Erkennungsnummer des 2

Motherboards angezeigt.

Main Board S/N

Unter dieser Option wird die Seriennummer des

2

Motherboards angezeigt.

Main Hard Disk

Stellen Sie den Fast Programmed I/ O Mode auf Auto 1

Detected um Ihre EIDE-Festplatte im optimalen PIO

Modus zu fahren.

Main Prozessor

Unter dieser Option wird lediglich angezeigt welcher

2

Prozessor sich auf dem Board befindet. Keine

Einstellmöglichkeiten.

Maintenance Date

Unter dieser Option können Sie das Datum für die

2

Wartung einstellen. Die Optionen lauten: 0, 1, ..., 31

Maintenance Month Unter dieser Option können Sie den Monat für die 2

Wartung einstellen. Die Optionen lauten: 0, January,

February, ... , December

Manual AGP Comp. Wenn die Einstellung für AGP Comp. Driving auf 2

Driving

Manual gesetzt wurde, gilt folgendes: Manual AGP

Comp. Driving: 00~FF.

Manual Suspend

Mit Hilfe dieser Option kann der Suspend Mode

Mode

Timeout über einen externen Schalter auf Enabled

oder Disabled gestellt werden. Shadowing muss

aktiviert sein. Lesen Sie hierzu auch die

Anmerkungen zu Sleep Mode Timeout, Suspend

Power Down Mode und Suspend Mode Timeout.

Manufacture

Diese Option erinnert nur an die CPU Frequenz.

2

Frequency Default

Manufacturer

Hier wird lediglich der Name des CPU Herstellers

1

angezeigt.

Mark DMI Events

Mit Enter können Sie ein Untermenü öffnen und wenn 2

as Read

Sie dann bei der Auswahl 'Y' eingeben und Enter

drücken können Sie das Log löschen.

Mark Existing

Unter dieser Option können Sie einstellen ob alle

3

Events as Read

Einträge im Ereignisprotokoll als gelesen oder nicht

gelesen markiert werden sollen.

Einstellmöglichkeiten: Do Not Mark (Standard; Alle

Einträge sind als nicht gelesen markiert.), Mark (Alle

Einträge sind als gelesen markiert.).

Marvell GigaBit LAN Hier können Sie die Einstellungen für den Marvell 1

GigaBit LAN Controller vornehmen. Enabeld bedeutet

das der Controller automatisch erkannt und aktiviert

wird. Benötigen Sie ihn nicht, stellen Sie ihn auf

Disabled.

Marvell Lan Boot

Hier können Sie das Onboard Marvell Lan Boot ROM

5

ROM

aktivieren/deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

(Marvell

88E8053 PCI-E*1 Controller für

Dual LAN mit Virtual Cable Net-Diagnostic Support)

Marvell SATA

Hier können Sie das integrierte Marvell® 88SW6141 Serial

1

BOOTROM

ATA Boot-ROM aktivieren bzw. deaktivieren.

Marvell SATA

Hier können Sie den integrierten Marvell® 88SW6141 Serial 1

Controller

ATA Controller aktivieren bzw. deaktivieren.

Master Arbitration Diese Option beinhaltet eine Methode, bei welcher der 2

Protocol

PCI-Bus festlegt, welche Mastereinheit Zugang zum

Bus erhält. Einstellmöglichkeiten: Strong, Weak

Master Drive PIO

Die Voreinstellung lautet Auto, Sie können aber von

2

Mode

Hand den PIO Modus von 0 bis 4 festlegen.

Master Drive Ultra Bei Ultra DMA handelt es sich um ein DMA 2

DMA

Datenübertragungsprotokoll das die ATA Befehle

sowie den ATA Datenbus benutzt um Daten mit der

Höchstgeschwindigkeit von 33 MB/sec zu übertragen.

Normalerweise ist hier Auto voreingestellt. Sie

können jedoch bei Problemen diese Funktion

abschalten.

Master ECC Enable

Sind ihre Speichermodule mit ECC (Error Correction

1

Code) ausgestattet, dann sollte die Option Enabled

sein, ansonsten auf Disabled belassen.

Master IOCHRDY

Wenn Sie die Option eingeschaltet haben, dann

2

kontrolliert das System die Abfrage des VESA-Master

um ein "I/O-Channel-Ready"-Signal zu erzeugen.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Master Lat. Timer

Diese Option setzt eine Verzögerung für den

1

Hauptzeitgeber. Damit werden Laufzeitfehler

ausgeglichen um die eventuell zu hohe Leistung des

Prozessors auf den Chipsatz abzugleichen.

Master PCIE Link

Hier wird ihnen die Master PCIE Bandbreite angezeigt. 5

Width

Keine Einstellmöglichkeit.

Master Priority

Sie haben unter dieser Option (eigentlich Master

5

Control

Priority Rotation Control) die Möglichkeit den Transfer

zwischen CPU und PCI zu verbessern. Die höchste

Stufe ist 01, die zweite Stufe ist 10 und die dritte ist

11. Eine Empfehlung kann nicht ausgesprochen

werden, Sie sollten den besten Weg zwischen

Stabilität und Speed einstellen. In der Voreinstellung

ist die Option Disabled.

Master Priority

Bei dieser Option geht es um die Masterprioritäts-

2

Rotation

Rotation. Es stehen hier drei Optionen zur Verfügung:

1 PCI: Bewilligt der CPU nach jeder PCI-Master-

Erlaubnis den Zugriff.

2 PCI: Bewilligt der CPU nach jeder zweiten PCI-

Master-Erlaubnis den Zugriff.

3 PCI: Bewilligt der CPU nach jeder dritten PCI-

Master-Erlaubnis den Zugriff

Haben Sie die Option "1 PCI" ausgewählt, dann wird ein weiterer Zugriff der CPU erst bewilligt wenn der

gegenwärtige Busmaster fertig ist. Bei "2 PCI" erhält der PCI-Master mit der höchsten Priorität den

Buszugriff wenn der gegenwärtige Busmaster fertig

ist. Die CPU kann dann auf den Bus zugreifen wenn

dieser Master fertig ist. Bei "3 PCI" erhält der PCI-Master mit der höchsten Priorität Zugriff auf den

Bus, dann der mit der zweiten Priorität, dann die

CPU.

Egal welche Option Sie wählen, die CPU kann erst

nach einer Master-Erlaubnis (1PCI), nach einer

zweiten Master-Erlaubnis (2PCI) oder einer dritten

Master-Erlaubnis (3PCI) auf den Bus zugreifen, egal

wenn auch mehrere PCI-Master ständig nach dem

Bus verlangen.

Master/Slave Drive Sie haben unter dieser Option sechs 2

PIO Mode

Einstellmöglichkeiten: Auto, Mode 0, Mode 1, Mode 2,

Mode 3, Mode 4, Back to Auto. Sie können über die

vier IDE PIO (Programmed Input/Output) Punkte

einen PIO-Modus (0-4) für jedes der vier IDE-Geräte

einstellen, welches das Onboard IDE-Interface

unterstützt. Beachten Sie, dass Modi 0 bis 4

aufsteigend immer eine stärkere Leistung bieten. Im

Auto-Modus (Standardeinstellung) bestimmt das

System automatisch den besten Modus für jedes

Gerät.

Master/Slave Drive Unter dieser Option haben Sie zwei 2

Ultra DMA

Einstellmöglichkeiten: Auto (Standard) und Disabled.

Ultra DMA ist ein DMA Datentransferprotokoll, das

ATA-Befehle anwendet und über den ATA-Bus DMA-

Befehle zum Datentransfer bei einer maximalen Burst-

Rate von 33 MB/sec erlaubt. Ultra DMA/33 oder Ultra

DMA/66 können nur genutzt werden, wenn Ihre IDE-

Festplatte sie unterstützt und das Betriebsumfeld

einen DMA-Treiber enthält (Windows ® 95 OSR2 oder

einen IDE-Busmastertreiber Dritter). Wählen Sie Auto

wenn Ihre Festplatte und Ihre Systemsoftware Ultra

DMA/33 unterstützen. Wenn Ihr Board Ultra DMA/66

unterstützt, verwenden sie diese Einstellung. Disabled

verwenden Sie, wenn Sie bei der Verwendung von

Ultra DMA-Geräten auf Probleme stoßen.

Math Coprozessor

Diese Option können sie nicht konfigurieren. Sie zeigt 2

nur an, ob ein numerischer Koprozessor im Notebook

installiert ist.

Max Memclock

Haben Sie unter 'DDR Timing Setting by' Manual

5

(Mhz)

eingestellt, können Sie hier ein künstliches Limit für

den Speichertakt eingeben. Bitte bedenken Sie, dass

der Speicher nicht höher als mit dieser Frequenz

läuft. Einstellmöglichkeiten: 100, 133, 166, 200.

Max Saving

Versucht jede Menge Strom zu sparen (Doze/Standby/ 2

Suspend= 1 Minute, HDD= 1 Minute). Allerdings

benötigen Sie dazu eine SL-CPU, da der Prozessor

hier sogar ganz angehalten wird. Auch die Festplatte

wird so oft wie möglich runtergefahren, was übrigens

nicht unbedingt zur Verlängerung der Lebensdauer

beiträgt. Deswegen sollten die Zyklen in einem

vernünftigen Rahmen gehalten werden.

Max. Burstable

Sie können unter dieser Option den maximal

2

Range

zusammenhängenden Speicher, welcher in einem

Burstzyklus des PCI-Bus adressiert werden kann,

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 0.5KB, 1KB

Max. CPUID Value

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie ein altes

1

Limit

Betriebssystem, das

keine CPUs mit erweiterten CPUID - Funktionen

unterstützt, starten wollen.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Maximum Capacity Unter dieser Option wird die Festplattengröße 3

angezeigt.

keine Einstellmöglichkeiten.

Maximum LBA

Unter dieser Option können Sie nichts einstellen, da

2

Capacity

hier die maximale LBA-Kapazität der Festplatte

angegeben wird, wie es sich aus den von Ihnen

eingegebenen Festplatten- Informationen ergibt.

Maximum Payload Hier können Sie die Maximum TLP (Transaction Layer 5

Size

Packet) Payload Größe für den PCI Express Anschluss

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 128, 256, 512,

1024, 2048, 4096 KB. Ein höherer Wert verbessert

den Datenfluss.

MB Intelligent

Ein BIOS Setup in welchem die CPU und

5

Tweaker (M.I.T.)

Taktfrequenzen eingestellt werden können. Gehen

Sie vorsichtig mit den Einstellungen um, Sie könnten

sonst ihr Board zerstören.

MB Temperature

Mit dieser Option ist die Temperatur des Boards

2

bzw. MB2

gemeint die über spezielle Fühler am Chipsatz

Temperature

ermittelt wird.

Als Schwellenwert ist 70°

empfehlenswert.

MCA DRAM ECC

Hier können Sie das MCA DRAM ECC-Logging

1

Logging

aktivieren bzw. deaktivieren. Belassen Sie es bei

den Voreinstellungen. Siehe auch DRAM ECC Enable

MCH & PCIE 1.5V

Hier können Sie die Spannung für die MCH & PCIE

5

Voltage

Steckplätze. festlegen. Beachten Sie die Angaben

im Handbuch.

MCH Chipset

Hier können Sie die Chipset Spannung einstellen.

1

Voltage

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1.500V, 1.550V und

1.600V.

Vernünftigerweise sollten Sie es bei den

Voreinstellungen belassen.

MCT Extra Timing

Sie können hier die MCT (multi-channel-time) Timing 1

Mode

Mode-Parameter manuell einstellen. Ist diese Option

auf Manual eingestellt, so können Sie die Optionen

TREF bis DDR Input Strobe Skew konfigurieren.

Vernünftigerweise sollten Sie es bei den

Voreinstellungen belassen.

MCT Timing Mode

Unter dieser Option können Sie den MCT Timing-

1

Modus (multi-channel-time) auf Auto oder Manual

einstellen.

Vernünftigerweise sollten Sie es bei

den Voreinstellungen belassen.

MD Bus Strenght

Wenn die Funktion DRAM Drive Strength auf Manual

2

gesetzt wurde, können Sie die folgenden Optionen

anpassen: High (MD Bus Strength wird auf High

gesetzt ), Low (MD Bus Strength wird auf Low

gesetzt).

MD Drive Strength

Unter dieser Option haben Sie zwei

2

Auswahlmöglichkeiten: Auto oder Manual. Bei Manual

erscheint Drive value, mit dem Sie die Drive Strength

der Speicherdaten einstellen können. Die Eingabe

erfolgt im HEX-Format zwischen 0000 und 00FF.

MD Driving

Unter dieser Option werden Ihnen zwei

2

Strength

Einstellmöglichkeiten geboten: Hi und Low. Haben Sie

viel Speicherlast, dann sollten Sie auf jeden Fall Hi

einstellen.

MDA Access Control Hier wählt man die MDA Access-Zyklusrichtung.

1

Einstellmöglichkeiten: AGP und PCI.

MDA Support

Unter dieser Option kann man einstellen ob die VGA-

1

Karte monochrom unterstützt oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Yes / No

Media Type

Hier legen Sie fest, welches Übertragungsmedium für 2

die Terminal-Verbindung verwendet wird.

Einstellmöglichkeiten:

Serial: Die Terminal-Verbindung wird über die serielle

Schnittstelle hergestellt.

LAN: Die Terminal-Verbindung wird über die LAN-

Schnittstelle des BMC hergestellt.

Serial + LAN: Die Terminal-Verbindung wird sowohl

über die serielle Schnittstelle als auch über die LAN-

Schnittstelle des BMC hergestellt.

MEM (DDR), MHz

Unter dieser Option können Sie die MEM (DDR) MHz

5

festlegen. Einstellmöglichkeiten: Unlinked, Linked

MEM Clock

Mit dieser Option bestimmen Sie die Memory-

5

Taktfrequenz.

MemClk Tristate

Unter dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie

1

C3/ATLVID

das MemClk Tri-Stating während C3 und Alt VID.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled.

Memclock index

Hier können Sie die Speichertaktung einstellen.

5

value (Mhz)

Einstellmöglichkeiten: 100MHz, 133MHz, 166MHz und

200MHz.

Memclock Mode

Unter dieser Option können Sie die Speichertaktung

1

oder MemClock

verändern. Einstellmöglichkeiten: Auto bzw. Manual

Value

(100MHz, 133MHz, 150MHz, 166MHz, 200MHz)

Je

nach Board sind auch andere Werte einstellbar.

Memory

Diese Option dient lediglich zur Information. Die

2

Speichergröße wird während der POST-Routine

(Selbsttest nach dem Einschalten) automatisch

festgestellt.

Memory

Mainboards der ASUS P4P800 Serie besitzen eine

2

Acceleration Mode

exklusive Innovation

"ASUS Hyper Path" optimiert das wahre Potential des Intel 865PE Chipset und ermöglicht somit die höchste

Performance aller anderen auf dem 865PE

basierenden Lösungen.

Wie arbeitet Hyper Path ?

Bekanntermaßen kontrolliert die Northbridge die

Kommunikation zwischen Prozessor und Speicher.

Wenn der Prozessor also Kommandos aussendet, die

den Speicher betreffen, liefert die Northbridge den

Pfad für den Datentransfer und sorgt für die

Synchronisation zwischen CPU und Speicher. Die

hierzu notwendigen Mechanismen verursachen

Verspätungen des Datentransfers, die gemeinhin als

Latenzzeiten zwischen CPU und Speicher bekannt

sind.

Durch Hyper Path wird nun der Datentransfer

zwischen CPU und Speicher extrem beschleunigt,

indem die redundanten Mechanismen des klassischen

Chipsatz Designs umgangen werden. Das Ergebnis ist

eine außergewöhnliche Performance, ohne auf die

gewohnte Stabilität verzichten zu müssen.

Augenblicklich unterstützen nur die Mainboards von

ASUS mit 865PE Chipsatz dieses wichtige Feature

Hyper Path.

Die Entscheidung, die Aktivierung von Hyper Path mit

den 865PE Mainboards anzubieten, ist das Ergebnis

eines langen Forschungsprozesses. Zuvor wurden die

Mainboards der P4P800 Serie durch eine lange und

strenge Testserie geschickt, um die Stabilität zu

gewährleisten. Das Resultat ist eine ideale Balance

aus Performance und Zuverlässigkeit

Wie wird Hyper Path aktiviert ?

Um die einzigartige Hyper Path Technologie zu

nutzen, befolgen Sie einfach folgende Schritte:

1) Gehen Sie bitte in das BIOS Setup des P4P800

2) Wählen Sie das „Advanced“ Menu

3) Wählen Sie die „Chipsatz“ Konfiguration

4) Wählen Sie “Memory Acceleration Mode“ aus und

setzen Sie diese Option auf „enabled“

5) Das System ist nur bereit für die Hyper Path

Memory at 15MB-

Um Speicheradresskonflikte zwischen dem System

2

16MB Reserved For und den Erweiterungskarten zu verhindern, reservieren Sie unter dieser Option den

Speicherbereich entweder für das System oder eine

Erweiterungskarte.

Memory Base

Unter dieser Option wird der während des POST

4

ermittelte konventionelle Speicher (0 bis 640KB)

angezeigt.

Memory Buffer

Mit dieser Option kann man die Treiberleistung der

2

Strength

Buffer-IC beeinflussen, damit zum Beispiel bei mehr

eingesetzten Speicherchips, also bei Busload, das

Timing noch eingehalten werden kann, andererseits

bei niedriger Busload keine Übersteuerungen

auftreten. Einstellmöglichkeiten: Low, Middle, High

Memory Early/

Mit dieser Option kann man den Chipsatz anweisen,

2

Delay Write

das Lesen bzw. Schreiben des RAMs ein paar

Nanosekunden zu verzögern oder vorzuziehen.

Einstellmöglichkeiten: 0.0ns, 0.5ns...Auto

Memory Cache

Sie sollten diese Option auf Enabled stellen, damit der 3

zugehörige ROM-Bereich von ISA-Adaptern im

schnelleren RAM abgebildet werden kann und somit

die Performance des Systems erhöht wird..

Einstellmöglichkeiten: Disabled (Der Adressbereich ist

nicht belegt.), Enabled (Der Adressbereich ist für ISA

Komponenten reserviert.).

Memory Clocks

Diese Option schaltet die Clock-Signalleitungen für

2

nicht bestückte Speichermodul-Steckplätze ab.

Unused on Die Clock-Signalleitungen sind auch bei

nicht bestückten Speichermodul-Steckplätzen aktiv.

Unused off Die Clock-Signalleitungen sind bei nicht

bestückten Speichermodul-Steckplätzen abgeschaltet.

Elektromagnetische Umwelteinflüsse (EMV) werden

dadurch reduziert.

Memory CLK

Hier wird die Speicherfrequenz angezeigt, dies Sie

1

unter Memclock Mode einstellen können. Gehen

Sie mit den Werten vorsichtig um, weil sonst die

Speichermodule beschädigt werden können.

Memory

Die vom BIOS ermittelten Werte für den Basis -,

3

Configuration

Erweiterungs- und Gesamtspeicher werden her

angezeigt. Einstellmöglichkeiten: keine.

Memory Current

Diese Option legt fest, mit welchem Chipset-

3

Ausgangsstrom die Speichermodule versorgt werden

sollen. Einstellmöglichkeiten: 8mA und 12mA (nur für

Module ab 64MB). Sie sollten an dieser

Einstellmöglichkeit nur dann was verändern, wenn Sie

das entsprechende Hintergrundwissen haben.

Memory Data Drive Diese Option beeinflusst den Datentransfer zwischen 2

oder Memory Data

Speicher und Festplatte. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Drive ext.

Weak, Strong

Memory ECC

Unter dieser Option können Sie die Error-Correction-

2

Function oder

Function für den Speicher ein- bzw. ausschalten.

Memory ECC Check Allerdings sind dafür spezielle Speichermodule notwendig.. Diese Speichermodule müssen über ein

weiteres Bit für die ECC-Kontrolle verfügen und sind

an der Bezeichnung 2M x 36 zu erkennen. 1-BIT-

Fehler werden erkannt und automatisch mit der ECC-

Prüfsumme korrigiert. 2-BIT-Fehler werden erkannt,

können aber nicht repariert werden. der PC wird

angehalten.

Memory Error

Unter dieser Option kann man die

3

Detection

Datenfehlererkennung und -korrektur mit

entsprechend bestückten Speichermodulen aktivieren/

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled (ECC ist

aktiv, wenn alle Speichermodule ECC unterstützen;

Standard), Disabled (Error Correction Code (ECC) ist

ausgeschaltet.).

Memory Extended

Unter dieser Option wird der während des POST

4

ermittelte Extended Memory angezeigt.

Memory Freq.(CPU: Unter dieser Option bestimmen Sie die Frequenzrate 2

DRAM)

zwischen CPU und DRAM. Einstellmöglichkeiten:

DDR200, DDR266 und Auto

Stellen Sie möglichst

die exakte Zahl ein, da bei Auto Probleme auftauchen

können (Ungenauigkeit).

Memory Frequency Diese Option ermöglicht es Ihnen, die 2

Speicherfrequenz einzustellen. Die

Standardeinstellung ist „Auto", dieser Option folgt

„SPD-Data", um die Speicherfrequenz einzustellen.

Memory Frequency Sie können hier die Arbeitsspeicherfrequenz 2

for

einstellen. Auto ist die Voreinstellung. Ansonsten

können Sie die Werte anhand des Handbuchs

ermitteln, da diese von Board zu Board variieren.

Memory Hole oder

Diese Option ist für den ISA-Bus zuständig und

1,2

Memory Hole Size

schneidet, wenn aktiviert, ein Loch in den

Adressraum für den ISA Frame Buffer. Bei größerem

Speicher ist von der Aktivierung abzuraten.

Wenn

Sie keine ISA-Slots mehr an Board haben bzw. nicht

nutzen, sollten Sie die Option auf Disabled. stellen.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, 512-640KB und 15-

16MB

Memory Hole At

ISA-Karten mit einem Framebuffer, bringen Sie hier

2

15M-16M

zum Laufen wenn die Option Enabled ist. Allerdings

können Sie dann den Speicher oberhalb 15 MB nicht

mehr nutzen. Wenn Sie keine ISA-Karten einsetzen

sollten Sie diese Option Disabled haben, es sei denn

Ihre Karte verlangt anderes.

Memory Hole At

Zur Leistungsverbesserung wird ein bestimmter

2

15MB Addr.

Speicherbereich, der sich in den unteren 16MB

befinden muss, für ISA-Adapterkarten reserviert. Die

Startadresse (in MB) ist die, welche Sie hier

einstellen. Die Option bleibt aber ohne jegliche

Bedeutung, wenn Sie Memory Hole Size deaktiviert

haben. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Memory Hole At

wie Memory Hole At 15MB Addr..

2

512-640K

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled

Memory Hole

wie Memory Hole At 15MB Addr..

2

Below 16M

Einstellmöglichkeiten: NONE, 64K..bis 8MB

Memory Hole

Hier können Sie Neuaufteilung des Speichers rund um 5

Remapping

den reservierten Speicherbereich aktivieren oder

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled

Memory Hole Start wie Memory Hole At 15MB Addr..

2

Adress

Einstellmöglichkeiten: 1, 2,...14, 15

Memory Hole Size

Hier legen Sie die Größe des Speicherbereichs

2

welcher für ISA-Adapterkarten reserviert werden

muss fest. Einstellmöglichkeiten: None, 1MB, 2MB,

4MB oder Disabled, 64KB, 128KB, 256KB, 1MB, 2MB,

4MB, 8MB

Memory Module n

Diese Option zeigt den aktuellen Zustand der

3

Speichermodule an. Enabled: Wenn die Bank bestückt

ist, wird das Speichermodul vom System verwendet.

Failed: Das Speichermodul wird nicht vom System

verwendet.

Haben Sie ein defektes

Speichermodul ausgetauscht, müssen Sie wieder

Enabled einstellen.

Memory Optimize

Wenn diese Option deaktiviert ist, ist die

1

Mode

Schnelllesezeit auf 3,5ns eingestellt. Wenn die Option

aktiviert ist, beträgt die Schnelllesezeit 3,5ns bei

einem Speichertakt unter 400 MHz; bei einem

Speichertakt von mehr als 400 MHz beträgt die

Schnelllesezeit das Doppelte des Wertes der

Speichertaktperiode.

Memory Parity

Die neueren Boards mit HX-Chipsatz sind wieder

2

verstärkt mit Fehlererkennung und Fehlerkorrektur

von Speicherfehlern ausgestattet. Sie schalten hier

lediglich die Option ein damit die Fehlererkennung

aktiv wird. Vor allem beim Netzwerkserver sollte die

Option verwendet werden. Nicht verwendet dagegen

bei herkömmlichen Speichern (z.B. 2M x 32).

Memory Parity

Das Parity-Bit im Speicherbaustein, so denn

2

Check

vorhanden, dient als Fehlererkennung für den RAM

Speicher.

Memory Parity

Das Parity-Bit im Speicherbaustein, so denn

1

Error Check

vorhanden, dient als Fehlererkennung für den RAM

Speicher.

Memory Parity

Einem älteren BIOS wird hier mitgeteilt, ob die

2

Error Check

verwendeten SIMMs mit oder ohne Parity arbeiten.

Wenn Sie SIMMs Parity besitzen und diese Option ist

eingeschaltet, erhalten Sie bei einem Fehler einen

nicht zu maskierenden Interrupt (NMI) und eine

Parity-Fehlermeldung. Ohne Parity bleibt Ihr PC

stehen oder produziert Mist.

Memory Parity

Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die 2

Mode

ECC- und Paritätsprüffunktionen. Bei Wahl von Parity

wird die Paritätsprüffunktion aktiviert. Bei Wahl von

ECC wird die ECC-Funktion aktiviert. Mit Hilfe der

ECC-Funktion kann das BIOS Datenfehler erkennen

und korrigieren. Deaktivieren Sie diesen Parameter,

wenn Sie diese Funktion nicht benutzen möchten.

Memory Parity

Es gibt bereits SDRAMs mit ECC Fehlerkorrektur. Hier 2

SERR# (NMI)

wird nicht nur beim booten, sondern auch während

der Arbeit eine Fehlerkorrektur vorgenommen.

Allerdings muss der Chipsatz diese Funktion

unterstützen.

Memory Parity/

Diese Option ist für Parity DRAMs oder Speicherchips 2

ECC Check

mit ECC. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled,

oder Auto (Das BIOS schaltet die Prüfung

automatisch ein, wenn es Parity DRAMs oder ECC

entdeckt.).

Sie sollten auf Auto einstellen oder

eingestellt lassen.

Memory

Sie können mit dieser Option festlegen, ob für das

3

Performance

Speichertiming größere Toleranzen zugelassen

werden sollen. Einstellmöglichkeiten: Standard (für

EDO-Module) und Fast.

Memory

Mit dieser Option können Sie bei Boards mit dem

5

Performance

Springdale Chipsatz den PAT-Modus (Performance

Acceleration Technology) aktivieren. PAT wurde für

Boards mit dem Canterwood Chipsatz spezifiziert.

Damit werden die Wartezyklen bei Speicherzugriffen

reduziert und somit die Performance verbessert. Das

gilt aber nur bei 865PE-Boards und dann nur wenn

das neueste BIOS Update aufgespielt ist.

Beachten Sie bitte das Sie sich vor Verwendung der

empfohlenen Einstellung im Handbuch bzw. beim

Boardhersteller gründlich zu informieren um mögliche

Schäden zu verhindern. Einstellmöglichkeiten:

empfohlen Default, Enhance

Memory Priming

Einstellung für schnellen oder vollen Speichertest.

4

Memory

Mit Hilfe dieser Option besteht die Möglichkeit,

Redundancy

Speicherplatz für eine mögliche Fehlerbehandlung zu

reservieren. Einstellmöglichkeiten: Disabled -

deaktiviert die Funktion. Sparing - Das BIOS nutzt

eine Speicherbank als Reserve für den Fall, dass in

einer anderen Speicherbank zu viele korrigierbare

Fehler auftreten. Bevor irgendein unkorrigierbarer

Fehler auftritt, wird der Inhalt dieser Speicherbank in

die „Sparing-Bank“ zurückgeführt. Die potentiell

defekte Speicherbank wird nicht mehr genutzt. Diese

Prozedur findet beim Arbeiten statt. Gleichzeitig wird

der Speicherfehler dem Administrator gemeldet. Das

potentiell defekte Speichermodul kann während des

nächsten eingeplanten Wartung ausgetauscht

werden. Mirroring - das BIOS teilt den

Systemspeicher (System Memory) in die Hälfte und

behält zwei Kopien aller Daten im Speicher. Es

verhindert den Systemabsturz, wenn unkorrigierbare

Fehler auftreten. Im seltenen Falle, dass

unkorrigierbare Fehler auftreten, können die Daten

nicht von der ersten Kopie abgeholt werden. Die

Daten werden sofort von der zweiten Kopie

abgerufen. Gleichzeitig wird der Speicherfehler dem

Administrator gemeldet. Das potentiell defekte

Speichermodul kann während des nächsten

eingeplanten Wartung ausgetauscht werden.

Memory Remap

Haben Sie diese Option Enabled, wird ein Teil des

5

Feature

physikalischen Speichers für den PCI Speicher

abgezweigt. Falls nicht Enabled, können Sie Sie es

mal versuchen um zu prüfen ob das System dadurch

schneller wird. Ansonsten belassen Sie es bei der

Voreinstellung.

Memory Relocation Mit Hilfe dieser Option, wenn sie eingeschaltet ist, 1,2

oder Memory

wird das ROM-BIOS nicht verschattet und an den

Remapping

Anfang des vorhandenen DRAM-Speichers verlegt

(Remapping), sodass dieser Bereich für das System

wieder zur Verfügung steht. Es gibt dadurch mehr

Speicher für den Extended Memory Manager (EMM).

Das UMA (Upper Memory Area) wird an das Ende des

verfügbaren erweiterten Speichers verschoben.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled (Yes, No).

Sie sollten diese Option auf Yes stellen und

austesten.

Memory Remapping Sie können hier die Wiederzuordnung des den 1

Gesamtarbeitsspeicher überlappenden PCI-Speichers

aktivieren/deaktivieren. Aktivieren Sie diese Funktion

nur, wenn Sie ein 64-Bit-Betriebssystem installiert

haben. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Memory Resources In diesem Untermenü können Sie die

2

Speicherressourcen steuern.

Memory Status

Hier können Sie als fehlerhaft erkannte

3

Speichermodule deaktivieren (Failed) (bleibt so bis

zum Speicheraustausch und muss dann wieder

aktiviert (Enabled) werden).

Memory Scrubbing

Unter dieser Option legen Sie fest, ob der Speicher

3

geprüft und Ein-Bit-Fehler beseitigt werden. Die

Ursache für Ein-Bit-Speicherfehler kann eine falsche

Umgebungsbedingung sein. Einstellmöglichkeiten:

Disabled (keine Korrektur von Ein-Bit-Speicherfehlern

und damit Performancegewinn), Enabled (Korrektur

der Ein-Bit-Speicherfehler und damit auch der

meisten Mehr-bit-Speicherfehler die durch eine

Häufung von Ein-Bit-Speicherfehlern entstehen

können).

Memory System

Unter dieser Option wird der Speicherbereich

4

zwischen 640KB und 1MByte angezeigt, der sowohl

für Shadow-RAM verwendet oder auch dem Extended

Memory zugefügt werden kann.

Memory Test

Wahl für einen schnellen (nicht ausführlichen) oder

1

normalen (vollständigen) Speichertest.

Sie

können ruhig den nicht ausführlichen Test wählen.

Memory Test

Wahl für einen schnellen (nicht ausführlichen) oder

2

Above 1 MB

normalen (vollständigen) Speichertest.

Sie

können ruhig den nicht ausführlichen Test wählen.

Memory Test Tick

Hier können Sie das Ticken beim Speichertest

1

Sound

aktivieren/deaktivieren

Memory Testing

Unter dieser Option legt man fest, ob ein Speichertest 3

während der Hochlaufroutine des BIOS durchlaufen

wird (Enabled) oder nicht (Disabled).

Memory Timing

Unter dieser Option können Sie den Frequenzmodus

3

oder Memory

des Arbeitsspeichers für die Systemleistung

Timings

einstellen. Wenn Sie UserDefined einstellen können

Sie wählen zwischen: Optimal (stabil), Agressiv

(höhere Leistung).

Ist hier "By SPD" eingestellt,

werden die Werksvorgaben des Boardherstellers

verwendet. Eine Performanceverbesserung erhalten

Sie unter Umständen wenn Sie die Option auf

Disabled stellen bzw. auf Manual um dann

stufenweise eine Verbesserung zu erreichen.

Beachten Sie auf jeden Fall das Handbuch bzw. die

Angaben zu den Speichermodulen. Beachten Sie auf

jeden Fall das Handbuch bzw. die Angaben zu den

Speichermodulen.

Memory Timing

In diesem Untermenü können Sie diverse

1

Configuration

Speichereinstellungen vornehmen.

Ist hier "By

SPD" eingestellt, werden die Werksvorgaben des

Boardherstellers verwendet. Eine

Performanceverbesserung erhalten Sie unter

Umständen wenn Sie die Option auf Disabled stellen

bzw. auf Manual um dann stufenweise eine

Verbesserung zu erreichen. Beachten Sie auf jeden

Fall das Handbuch bzw. die Angaben zu den

Speichermodulen.

Memory Timing

In diesem Untermenü können Sie diverse

5

Setting

Speichereinstellungen vornehmen. Nehmen Sie

hier wirklich nur Veränderungen wenn Sie auch

Ahnung haben, ansonsten belassen Sie es bei den

Voreinstellungen. Folgende Einstellmöglichkeiten gibt

es, die jedoch von Board zu Board variieren.

tCL (CAS Latency) Legt die CAS-Latenzverzögerung

fest. Einstellmöglichkeiten: Auto, 1 ~ 6

tRCD Legt die RAS-zu-CAS-Verzögerung fest.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1 ~ 7

tRP Zeigt die Verzögerung zur Vorladezeit der Zeile

an.Einstellmöglichkeiten: Auto, 1 ~ 7

tRAS Zeigt die Verzögerung zur Aktivierung der

Zeile an. Einstellmöglichkeiten: Auto, 1 ~ 31

Command Per Clock Legt die Befehlsverzögerung

pro Takteinheit fest. Einstellmöglichkeiten: Auto, 1

clock, 2 clock

tRRD Legt die RAS-zu-RAS-Verzögerung fest.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1 ~ 15

tRC Zeigt das Zyklus-Timing einer Zeile an.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1 ~ 31

tWR Legt die WR-Verzögerung fest.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1 ~ 7

tWTR Legt die WTR-Verzögerung fest.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1 ~ 15

tREF Legt die REF-Verzögerung fest.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1, 2

tRD Legt die RD-Verzögerung fest.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1 ~ 15

tRFC Legt die RFC-Verzögerung fest.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1 ~ 127

Async Latency Legt die Async-Latenzverzögerung

fest. Einstellmöglichkeiten: Auto, 1.00nS, 1.25nS,

1.50nS, 1.75nS, 2.00nS, 2.25nS, 2.50nS

Memory Total

Unter dieser Option wird die Gesamtsumme aus

4

Memory Extended, Memory System und Memory Base

angezeigt.

Memory Turbo

Unter dieser Option können Sie den Zugriff auf den

2

Mode

Speicher beschleunigen. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Enabled

Achten Sie auf die Stabilität

ihres Systems.

Memory Type

Unter dieser Option können Sie den verwendeten

4

Speichertyp einstellen.

Memory Voltage

Hier erhöhen Sie die Speicherspannung. Die

5

Spannung des DDR anzuheben, kann diesen zwar

beschleunigen, aber jede Änderung dieser Option

kann zu Stabilitätsproblemen führen, deswegen wird

von einer langfristigen oder dauerhaften Änderung

der DDR Spannung ABGERATEN.

Memory Write

Unter dieser Option können Sie die Zeit für den CAS-

2

CAS# Pulse

Refresh-Impulse einstellen, welchen dieser für

Schreibarbeiten im Speicher braucht.

Einstellmöglichkeiten: 1T, 2T.

MemoryBird

Bei dieser Option handelt es sich um ein umfassendes 2

SystemLock

Sicherungssystem für Server. Der MemoryBird

SystemLock stellt eine Alternative zum

Passwortschutz dar. Mit dem MemoryBird SystemLock

können Sie gleichzeitig Setup- und Systempasswort

ersetzen. Das bedeutet, Sie müssen bei aktiviertem

MemoryBird SystemLock erst Ihren MemoryBird

stecken, wenn Sie Ihr System starten oder das BIOS-

Setup öffnen möchten.

Menu Language

Spezielles QDI Auswahlmenü für die gewünschte

2

Select

Sprache in welcher das BIOS Setup angezeigt werden

soll. Einstellmöglichkeit: Chinesisch, Englisch

MGM Core

Die Option kann benutzt werden, um das RAM-

5

Frequency

Verhältnis einzustellen, obwohl die Bedeutung der

Rahmen im BIOS nicht völlig klar ist.

Einstellmöglichkeiten: CPU FSB / Memory /GFX Core

Clock (Low) / GFX Core Clock (High) Außer AUTO

stehen 5 Kombinationen zur Verfügung.

Microcode

Wenn diese Option Enabled ist können Sie ein BIOS

1,2

Updation oder

Update vornehmen und das BIOS flashen. Allerdings

Microcode Update

besitzen die meisten Boards einen Jumper bzw. einen

DIP-Schalter der das Flashen freigibt.

Microphone

Zwei Möglichkeiten werden Ihnen unter dieser Option 3

angeboten: Notebook (internes Mikrophon ist aktiv),

QuickPort Plus (Es ist nur das am QuickPort Plus

angeschlossene Mikrophone aktiv).

Midi IRQ Select

Hier können Sie die IRQ-Leitung für den integrierten

1

Midi-Port auswählen.

Midi Port Adress

Hier können Sie die Adresse für die Onboard-Midi-

2

Schnittstelle einstellen. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, 330, 300, 290

Midi Port IRQ

Hier wird der Interrupt für den Midiport festgelegt.

1

Der Midiport benutzt den ausgewählten Interrupt:

IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ7, IRQ9, IRQ10

Midi Port IRQ

Hier wird der Interrupt für den Midiport festgelegt.

2

Der Midiport benutzt den ausgewählten Interrupt:

IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ7, IRQ9, IRQ10

MIDI Ports

Unter dieser Option wird festgelegt, ob das BIOS die

1, 2

Aktivität dieser Komponente überwacht. In der

Einstellung Monitor weckt jede Aktivität, die entdeckt

wird, das System auf oder verhindert, dass das

System in einen Stromsparmodus fährt.

Einstellmöglichkeiten: Monitor und Ignore

Midiport

Falls ein Midiport auf dem Board, kann dieser hier

3

konfiguriert werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled

(Einstellung IRQ und Adresse werden angezeigt),

Auto (es wird eine verfügbare Adresse und ein freier

IRQ verwendet), Disabled, OS Controlled

(Konfiguration wird vom Betriebssystem

vorgenommen).

Midiport: Base I/O Hier wird die Basis - I/O-Adresse für den Midiport 3

address

festgelegt. Der Midiport benutzt die ausgewählte

Adresse: 300h oder 330h.

Midiport: Interrupt Hier wird der Interrupt für den Midiport festgelegt.

3

Der Midiport benutzt den ausgewählten Interrupt:

IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ7, IRQ9, IRQ10

Min RAS# active

Wenn Sie 'DDR Timing Setting by' auf 'Manual'

5

Time (Tras)

eingestellt ist, können hier diverse

Einstellungen vorgenommen werden. Diese Option

legt die Zeit in Takten (Bus Clocks) fest, die das

Reihenadresssignal (RAS) braucht, um eine

Speicherzelle auszulesen oder in eine zu schreiben.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 5 Bus Clocks, 6 Bus

Clocks, 7 Bus Clocks, 8 Bus Clocks, 9 Bus Clocks, 10

Bus Clocks, 11 Bus Clocks, 12 Bus Clocks, 13 Bus

Clocks, 14 Bus Clocks, 15 Bus Clocks.

Bitte

vorsichtig mit den Einstellungen umgehen und nur

Veränderungen vornehmen wenn Sie sich auskennen.

Min Saving

Garantiert einen problemlosen Betrieb und schaltet

2

den Rechner erst nach langen Arbeitspausen herunter

(Doze/Standby/Suspend= 1 Stunde, HDD= 15

Minuten). Allerdings sollten Sie diese Einstellung auf

Mini-Servern nutzen, die 24 Stunden am Tag laufen.

Die weiteren Einstellungen nutzen Sie unter User

define.

MO

Diese Option wird Enabled wenn Sie magneto-

2

optische IDE-Diskettenlaufwerke einsetzen.

Mode

Für den manuellen Eintrag des Übersetzungsmodus

alle

LBA oder Large. Neue Festplatten nutzen alle den LBA

Modus.

Mode

Hier legen Sie den Console Redirection-Modus fest.

2

Voraussetzung: Im Feld Port darf nicht Disabled

eingetragen sein. Legt fest, wie lange die Terminal-

Verbindung verfügbar ist. Einstellmöglichkeiten:

Standard: Die Terminal-Verbindung ist nur während

des Systemstarts verfügbar.

Enhanced: Die Terminal-Verbindung ist (z. B. unter

MS-DOS) auch nach dem Systemstart verfügbar.

Mode

Unter dieser Option aktivieren Sie den Modus für die

3

Infrarotschnittstelle. Einstellmöglichkeiten: IrDA

(Standard-IrDA ist eingestellt.), FIR (Fast-IrDA ist

eingestellt.).

Mode

Unter dieser Option können Sie festlegen, ob die

3

parallele Schnittstelle als Ein-/Ausgabegerät oder nur

als Ausgabegerät verwendet wird. Die

Übertragungsmodi ECP und EPP ermöglichen eine

schnellere Datenübertragung von 2 und 2,4 Mbyte/s.

Voraussetzung für die Übertragungsmodi ECP und

EPP sind Peripheriegeräte, die diese Modi

unterstützen. Außerdem muss im Feld LPT Port die

Adresse 378h oder 278h eingestellt sein.

Einstellmöglichkeiten: Bi-Directional (sowohl

Datenausgabe als auch Empfang.), EPP (Schneller

Übertragungsmodus (bis zu 2 Mbyte/s), sowohl

Datenausgabe als auch Empfang. Peripheriegerät

muss den EPP-Übertragungsmodus (Enhanced

Parallel Port) unterstützen.), ECP (Schneller

Übertragungsmodus (bis zu 2,4 Mbyte/s), sowohl

Datenausgabe als auch Empfang. Peripheriegerät

muss den ECP-Übertragungsmodus (Enhanced

Capability Port) unterstützen.) Bei Einstellung ECP

kann im Feld ECP Channel noch ein DMA-Kanal

ausgewählt werden (DMA1, DMA3), Output Only (nur

Datenausgabe.).

Modem CODEC

In diesem Feld können Sie die Modem-CODEC-

1

Interface

Schnittstelle deaktivieren oder auf

automatisch setzen. Einstellmöglichkeiten sind

Disabled und Auto.

Modem Device

Stellen Sie diese Option auf Enabled, um

1

Unterstützung für Modems zu ermöglichen.

Einstellmöglichkeiten sind Enabled (Voreinstellung)

oder Disabled.

MODEM Device

Hier können Sie den MC’97 Modem Chip aktivieren/

1

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Modem Dial

Unter dieser Option tragen Sie die Zeichenfolge für

3

Command

das Wahlkommando des Modems ein (max. 16 ASCII-

Zeichen, Sonderzeichen sind erlaubt).

Modem Init

Unter dieser Option tragen Sie die Zeichenfolge für

3

Command

die Modeminitialisierung ein (max. 16 ASCII-Zeichen,

Sonderzeichen sind erlaubt).

Modem Ring On

Ist diese Option Enabled, wird das Modem bei

2,5

oder Modem Ring

Aktivität Telefonleitung eingeschaltet.

Bei

Power On oder

Faxempfang kann es ggf. Probleme geben, weil die

Modem Ring

Aktivierung zu lange dauert und das Fax wieder

Resume

abschaltet. Aber auch, wenn Telefon und Fax an einer

Anschlussstelle hängen.

Modem Ring Wake Haben Sie diese Option auf Enabled stehen, wacht 2,3

Up oder Modem

das System bei einer Modemaktivität aus dem

Ring Indicator

Standby-Modus auf.

Modem Use IO Port Diese Einstellung spezifiziert den Input/Output 1

Anschluss, den ein installiertes Modem nutzt. Diese

und die nachfolgende Einstellung werden für

Aufwach- (Wake up) Ereignisse für APM und ACPI

benötigt.

Modem Use IRQ

Hier lässt sich die Interrupt-Leitung (IRQ) eines

2

eventuell vorhanden Modems angeben. Durch

Aktivitäten auf dieser Leitung, wird der Rechner dann

z.B. für den Faxempfang geweckt.

Einstellmöglichkeiten: NA (keine Zuweisung),3

(zugewiesen), 4, 5, 7, 9, 10, 11

ModemRingOn/

Hier können Sie einstellen was passiert wenn ein

5

WakeOnLAN

Signal über das Modem, auch über das eines anderen

Servers, kommt. Enabled (PC wird geweckt) oder

Disabled.

Modify Ratio

Ein Untermenü in welchem Sie diverse CPU

1

Support

Einstellungen vornehmen können.

Module Version

Hier wird lediglich die Version der USB Komponente

1

angezeigt.

Monitor COM Port

Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Aktivität der

1

Activity

COM Schnittstellen überwacht wird.

Einstellmöglichkeiten: Enabled oder Disabled.

Anmerkung: Wird bei der Option Aktivität festgestellt,

beendet die Systemhauptplatine diese Power

Management-Betriebsart.

Monitor FLP Activity Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Aktivitit des 1

FLP (Disketten-Kontrollers) überwacht wird.

Anmerkung: Wird bei der Option Aktivität festgestellt,

beendet die Systemhauptplatine diese Power

Management-Betriebsart.

Monitor I/O

Dieser Wert legt den überwachten I/O Adreßbereich

1

Address

fest. Einstellmöglichkeiten: von 100h bis 3FFh.

Anmerkung: Wird bei der Option Aktivität festgestellt,

beendet die Systemhauptplatine diese Power

Management-Betriebsart.

Monitor I/O

Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Aktivität in

1

Region Activity

einem programmierbaren I/O-Adreßbereich

überwacht wird. Anmerkung: Wird bei der Option

Aktivität festgestellt, beendet die Systemhauptplatine

diese Power Management-Betriebsart.

Monitor IDE

Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Aktivität von

1

Activity

IDE überwacht wird. Falls Enabled, fängt der Timer zu

zählen an, sobald keine Aktivität festzustellen ist.

Anmerkung: Wird bei der Option Aktivität festgestellt,

beendet die Systemhauptplatine diese Power

Management-Betriebsart.

Monitor IRQXX

Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Aktivitätdes

1

IRQxx (xx: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 und 15)

überwacht wird. Einstellmöglichkeiten: Enabled oder

Disabled. Anmerkung: Wird bei der Option Aktivität

festgestellt, beendet die Systemhauptplatine diese

Power Management-Betriebsart.

Monitor ISA

Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Aktivität von

1

Master&DMA

ISA Master und DMAs überwacht wird. Anmerkung:

Activity

Wird bei der Option Aktivität festgestellt, beendet die

Systemhauptplatine diese Power Management-

Betriebsart.

Monitor KBD

Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Aktivität von

1

Activity

KBD (der Tastatur) überwacht wird. Anmerkung: Wird

bei der Option Aktivität festgestellt, beendet die

Systemhauptplatine diese Power Management-

Betriebsart.

Monitor LPT Port

Mit dieser Option legen Sie fest, ob die die Aktivität

1

Activity

der LPT Schnittstelle überwacht wird.

Einstellmöglichkeiten: Enabled oder Disabled.

Anmerkung: Wird bei der Option Aktivität festgestellt,

beendet die Systemhauptplatine diese Power

Management-Betriebsart.

Monitor PCI Master Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Aktivität des 1

x

PCI Master x überwacht wird. Falls Enabled, beginnt

der Timer zu laufen, sobald an den überwachten

Eingängen keine Aktivität festzustellen ist. Diese

Funktion arbeitet in Verbindung mit

den anderen Kontrollfunktionen. Anmerkung: Wird

bei der Option Aktivität festgestellt, beendet die

Systemhauptplatine diese Power Management-

Betriebsart.

Monitor Power

Hier stellen Sie die Bildschirmabstelloption ein.

1

State

Mögliche Einstellungen sind: Susp, Stby Off.

Monitor VGA

Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Aktivität der

1

Activity

VGA-Grafik überwacht wird. Anmerkung: Wird bei der

Option Aktivität festgestellt, beendet die

Systemhauptplatine diese Power Management-

Betriebsart.

Mono/Color

Hier kann zwischen farbiger und schwarz/weißer

2

SYMBIOS SCSI BIOS

Anzeige des SCSI-Konfigurations-Programms gewählt

werden.

Mouse Break

Hier können Sie den Stromsparmodus über die Maus 2

Suspend

einstellen. Einstellmöglichkeiten: Yes, No (COM1),

No (COM2), No (PS/2)

Mouse Controller

Sie haben hier die Möglichkeit den Maus-Controller

3

ein-/auszuschalten. Einstellmöglichkeiten: Auto

Detect (automatische Suche und Aktivierung),

Enabled (IRQ12 ist belegt), Disabled (IRQ12 ist frei).

Mouse Left

Haben Sie diese Option aktiviert, können Sie den PC

5

mit der linken Maustaste aufwecken.

Mouse Power On

Unter dieser Option legen Sie fest mit welcher Taste

1

Function

das System geweckt wird. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Left-Button, Right-Button

Mouse Right

Haben Sie diese Option aktiviert, können Sie den PC

mit der rechten Maustaste aufwecken.

Mouse Support

Wenn Sie eine PS/2 Schnittstelle für die Maus haben, 1,4

oder Mouse

schalten Sie hier auf Enabled. Der Datenfluss wird

Support Option

schneller, aber Sie brauchen einen eigenen IRQ.

Mouse Wake-up-

Hier können sie festlegen wie das System mit der

1

Function

Maus aktiviert werden kann. Einstellmöglichkeiten:

Disabled (Default), Left-Button, Right-Button

MP Capable bat

Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Athlon MP

2

identify:

Prozessor identifiziert werden. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled (Standart).

MP Version

Unter dieser Option wird die Version der Multi-

3

Prozessor-Spezifikation ausgewählt. Mögliche

Einstellungen: 1.1, 1.4 Verändern Sie die

werkseitige Einstellung (1.4) nicht. Wenn Sie ein

älteres Betriebssystem für Doppelprozessoren

benutzen, stellen Sie diese Option bitte auf 1.1.

MPS 1.4 Support

Hier können Sie den Support 1.4 der MultiProcessor

2

Spezifikation aktivieren/deaktivieren.

MPS Revision

Diese Option unterstützt den Einsatz von mehreren

1

CPUs (MPS=Multiprozessorsystem).

Einstellmöglichkeiten: 1.1, 1.4

MPS Configuration

In diesem Untermenü können Sie diverse

5

Einstellungen für den Multi Prozessor Betrieb

vornehmen.

MPS Table Version Mit diesem Feld können Sie wählen, welche MPS

1

(Multi-Processor Specification)-Version Sie für das

Betriebssystem verwenden wollen. Sie müssen die

von Ihrem Betriebssystem unterstützte MPS-Version

wählen. Wenden Sie sich an den Anbieter Ihres

Betriebssystems, wenn Sie nicht wissen, welche

Version Sie benutzen sollen. Einstellungen: 1.4, 1.1

MPS Version

Falls Ihr System den Einsatz von mehreren CPUs

2

Control for OS

unterstützt, dann sollte diese Option

(MPS=Multiprozessorsystem) auf Enabled stehen.

MPS Version Ctrl

Diese Option legt fest, welche MPS-Version (Multi-

5

For OS oder MPS

Processor Specification) dieses Board anwendet.

Version Control OS Einstellmöglichkeiten: 1.1 und 1.4 Wenn Sie ein älteres Betriebssystem verwenden sollten Sie 1.1

einstellen ansonsten auf unbedingt auf 1.4 belassen

um Hardwarefehlermeldungen zu vermeiden.

MPU - 401

Unter dieser Option kann eine Midi-Schnittstelle

2

aktiviert bzw. deaktiviert werden. Einstellungen:

Enabled, Disabled

MPU - 401 I/O

Sie können hier die I/O-Adresse der MIDI-

2

Address oder MPU

Schnittstelle auf verschiedene Werte einstellen.

401 I/O Base

Address

MPU I/O

Sie können hier die I/O-Adresse der MIDI-

3

Schnittstelle auf verschiedene Werte einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 300h, 310h, 320h, 330h

MPU I/O address

Hier können Sie die I/O-Adresse der MIDI-

3

Schnittstelle kann auf verschiedene Werte einstellen:

310 - 311, 320 - 321, 330 - 331, 300 - 301

MS Port Address

Hier können Sie die Port Adresse für den Memory

5

Stick festlegen. Einstellmöglichkeiten: Disabled, 240,

248, 700 und 800

MS Port IRQ

Hier können Sie den Port IRQ für den Memory Stick

5

festlegen. Einstellmöglichkeiten: 11, 5, 3 und 4

MTRR Mapping

Hier legen Sie die Methode zur Programmierung der

1

Prozessor-MTRRs fest, wenn mehr als 4GB

Systemspeicher verwenbdet werden.

Einstellmöglichkeiten: Continious und Discrete.

belassen Sie es bei der Voreinstellung.

MTRR mapping

Hier wird der MTRR-Abbildungsmodus gewählt. MTRR 5

mode

(Memory-Type and Range Registers) kontrolliert

Zugriff und Adressierung von Speicherbereichen des

Prozessors.

Multi Sector

Hier wird die Anzahl der Sektoren pro

3

Transfers

Übertragungseinheit festgelegt. Diese Option ist mit

der Option Blockmode anderer BIOS vergleichbar.

Optimale Einstellung ist 4 oder 8.

Multi-Media setting Das Untermenü zur Multimedia-Einstellung wird für 2

die Konfiguration verschiedener Multimedia-

Peripheriegeräte verwendet, wie etwa Audio- und

Spielgeräte. Wenn Sie den Schriftzug „Multi-Media

setting" markieren und dann die Enter-Taste drücken,

gelangen Sie zu einem Untermenü mit den diversen

Optionen des Mediabereichs , welche Sie dann

entsprechend einstellen können.

MultiBoot for HDs

Unter dieser Option legen Sie fest ob die Option Hard 3

Disk Boot Device verwendet wird oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Multiple Bit ECC

Diese Option befindet sich im Untermenü Critical

3

Events

Events in Log und zeigt Fehler in der Speichebank an.

Anzeige: Datum, Zeit und Anzahl der Ereignisse.

Multiple Sector

Option für den Block-Mode. Damit werden bei

1,2

Settings

Enabled die Daten von der Festplatte in 512 Byte

großen Blöcken übertragen.

Multiplication

Durch diese Option wird der interne Takt bestimmt.

2

factor oder

Einstellmöglichkeiten: von 2.0 bis 8.0 in 0.5er

Multiplier Factor

Schritten. Wenn Sie den externen Takt mit dem

Multiplier Factor vervielfältigen erhalten Sie den

Prozessortakt. Hier könnten Sie wenn Sie wollen den

Prozessor übertakten. Aber auch hier heißt es

vorsichtig sein. Manche CeleronTM PPGA MMX

Prozessoren haben den Multiplikationsfaktor

verriegelt und das Signal deaktiviert. Somit können

Sie im BIOS keinen höheren Faktor auswählen.

Multiplicator Factor Durch diese Option wird der interne Takt bestimmt.

2

Die Einstellmöglichkeiten variieren je nach CPU-Typ

und Spezifikation. Nehmen Sie unbedingt das

Handbuch zu Hilfe.

Multiplier/Voltage Standard gemäß steht diese Option auf AUTO. Sie 1

Change

können in diesem Untermenü sowohl den

Multiplikator als auch die Spannung für die CPU

einstellen. Beachten Sie unbedingt das Handbuch

bzw. die Prozessorangaben.

Multi-Sector

Unter dieser Option wird automatisch die Höchstzahl

2

Transfers

der Sektoren/Block festgelegt. Sie können hier auch

(Maximum)

eine Einstellung von Hand (Type auf User Type HDD

stellen) vornehmen, da die automatische Ermittlung

nicht unbedingt die schnellste Einstellung ist.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, 2, 4, 8, 16, 32

Sectors, Maximum Beachten Sie unbedingt die

technischen Angaben zu Ihrer Festplatte.

Stand: 24.01.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: N :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

N.O.S. Mode

Sie können hier den Non-Delay Overclocking System- 1

Modus einstellen. Einstellmöglichkeiten: Auto lädt die

optimale Sensivitäts- und

Übertaktungsverhältniseinstellung. Mit Manual

können Sie die Übertaktungskonfiguration manuell

einstellen.

N.O.S. oder N.O.S.

Haben Sie AI N.O.S. aktiviert, dann können Sie hier

5

Option

den maximalen Übertaktungsprozentsatz festlegen.

Einstellmöglichkeiten: Overclock 1%, Overclock 3%,

Overclock 5%, Overclock 8% und Overclock 10%

N.O.S. Overclock

Haben Sie AI N.O.S. aktiviert, dann können Sie hier

5

die Non-delay Overclocking System-

Übertaktungsoptionen einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 3%, 5%, 8%, 10%.

N.O.S. Sensitivity

Haben Sie AI N.O.S. aktiviert, dann können Sie hier

5

die Non-delay Overclocking System-Sensibilität

einstellen. Einstellmöglichkeitenionsoptionen: Normal,

Sensitive, Less-Sensitive.

N/B Strap CPU As:

Unter dieser Option stellt man das dem MCH (Memory 5

Controller Hub) zugeteilte, externe Hardware-Reset

Strap ein. Die Einstellmöglichkeiten sind: PSB400 (für

CPUs mit 100MHz FSB Frequenz), PSB533 (für CPUs

mit 133MHz FSB Frequenz), PSB800 (für CPUs mit

200MHz FSB Frequenz), PSB667 (für CPUs mit

166MHz FSB Frequenz) und By CPU (Voreinstellung).

NA# Enabled

Haben Sie diese Option Enabled, dann ist das

2

Pipelining aktiviert. Das bedeutet, dass der Chipsatz

der CPU schon die nächste Adresse mitteilt, obwohl

der Schreib/Lesezugriff noch läuft. Durch das

Übermitteln der Speicheradresse entstehen somit

keine Verzögerungen mehr.

NB -> SB Width

Option zur Performanceverbesserung zwischen

1

Northbridge und Southbridge, bitte vorsichtig damit

umgehen. Hier können Sie von AUTO auf 8Bit und

16Bt einstellen. Haben Sie Performanceproblem so

stellen Sie versuchsweise auf 16Bit ein.

NB<->SB HT Width Legt die Northbridge zu Southbridge HT-Breite fest.

5

Einstellmöglichkeiten: ↓4 ↑4 ,↓8 ↑8 , ↓16 ↑16

NB Chipset Voltage Unter dieser Option kann die Spannung für den 1

Chipsatz der Northbridge verändert werden.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1.40V, 1.50V, 1.60V

Belassen Sie es bei der Voreinstellung da bei

falscher Bedienung die CPU kaputt gehen kann.

NB Core Voltage

Unter dieser Option können Sie die NB-Kernspannung 5

festlegen. Einstellmöglichkeiten: Auto, 1.208V,

1.393V, 1.563V, 1.748V

NB Core/PCI-E

Sie können hier die NB Core/PCI-E Spannung

5

Voltage

einstellen. Einstellmöglichkeiten: +1.200V, +1.250V,

+1.300V, +1.350V ~ +1.400V.

NB FanEQ Control

Hier kann man die NB Lüfterdrehzahl durch die

5

Kombination der Ober- und Untergrenzwerte der

Temperatur und der Spannung steuern wenn dies

Option auf Enabled steht.

NB Hypertransport Hier legt man die Northbridge Hypertransport-1

Frequency

Frequenz fest. Einstellmöglichkeiten: 200 MHz, 400

MHz, 600 MHz, 800 MHz, 1000 MHz

NB PCIE Frequency Unter dieser Option können Sie die PCI Express-5

(MHz)

Frequenz festlegen. Geben Sie einen

Dezimalwert zwischen 100 und 131 MHz ein.

Einstellmöglichkeiten: 100MHz, 101MHz ~ 131MHz

Die Auswahl einer sehr hohen PCIE-Frequenz kann

dazu führen, dass das System instabil wird.

NB to SB HT

Sie können hier die Northbridge zu Southbridge HT-

5

Frequency

Frequency festlegen. Einstellmöglichkeiten: 200.0 ~

400.0

NB to SB HT

Sie können hier die NB zu SB HT-Spannung

5

Voltage

einstellen. Einstellmöglichkeiten: +1.300V, +1.325V,

+1.350V ~ +1.500V, Auto

NB Voltage

Diese Option legt die Spannung der NB fest. Achten 5

Sie darauf das es bei Falscheinstellung zu

Fehlverhalten, im schlimmsten Fall zu

Hardwareschäden kommen kann.

NB-->SB HT Speed

Diese Option regelt die Bus Frequenz zwischen

5

Northbridge und Southbridge. Belassen Sie es bei

der Voreinstellung AUTO.

NB-->SB HT Width

Diese Option regelt die Bus Breite zwischen

5

Northbridge und Southbridge. Belassen Sie es bei

der Voreinstellung AUTO.

NB-SB Port

Dies ist die Auswahl des Modus zum Konfigurieren

5

Configuration

des NB-SB Port. Belassen Sie diese Einstellung auf

dem Default-Wert.

NCR SCSI BIOS

Aktiviert das BIOS für den NCR-810-SCSI-Controller

2

und sollet Enabled sein, wenn Sie einen NCR-SCSI-

Adapter zum Booten verwenden. Ist aber auch

sinnvoll bei einem NCR-Adapter mit eigenem BIOS.

NCR SCSI BIOS

Da es bei einigen BIOS Platzmangel gibt, schließen

2

and Drivers

diese NCR 53C810 SCSI BIOS im System BIOS nicht

ein. Da manche SCSI-Karten ein eigenes BIOS haben,

verwenden Sie zur besseren Performance deren

Treiber.

NCR-SCSI Support Hiermit werden die Symbios-SCSI-Controller (vormals 2

NCR) unterstützt. Diese SCSI-Controller kosten

weniger als ein Drittel eines Adaptec, und sind etwas

schneller. Fast alle BIOS-Versionen bieten eine

Unterstützung für NCR-SCSI, da diese Controller

normalerweise kein eigenes BIOS besitzen.

NETWORK

Wenn Sie diese Option aussuchen bootet das System 1

vom Netz-Laufwerk.

Network Boot

Mit dieser Option können Sie die Boot-Priorität von

5

Priority

Networking devices auswählen. Drücken Sie <Enter>

zum Aufrufen des jeweiligen Untermenüs. Wählen Sie

mit <Pfeil nach oben> oder <Pfeil nach unten> ein Gerät aus. Zum Aufwärtsbewegen in der Liste

drücken Sie <+>, zum Abwärtsbewegen drücken Sie

<−>. Zum Verlassen dieses Menüs drücken Sie

<ESC>.

Network Controller Mit dieser Option aktivieren oder sperren Sie den LAN 5

Controller.

Network Password Diese Funktion ermöglicht den Schutz des Netzwerkes 1

Checking Option

durch ein Passwort.

New FSB Speed

Je nach CPU können Sie hier können Sie die neue

5

(QDR)

FSB-Geschwindigkeit eingeben. Es gibt nur CPU-

spezifische Vorgaben.

New FSB Speed (QDR) ist

nur vom Benutzer einstellbar, wenn System Clock

Mode auf CPU Precision Tweaker oder CPU/MEM

manual-mode eingestellt ist.

New FSB/DRAM/

Unter dieser Option werden die neuen FSB/DRAM/

1

AGP/PCI clock

AGP/PCI-Taktfrequenzen gemäß der Einstellung unter

'Fixed DRAM/AGP/PCI Frequency'.

New MEM Speed

Je nach installiertem DDR2-Speicher können Sie hier 5

(DDR)

die neue Arbeitsgeschwindkeit vorgeben. New MEM

Speed (QDR) ist nur einstellbar wenn System Clock

Mode auf MEM CPU/MEM manual-mode eingestellt ist.

Next Boot uses

Für diese Option muss zuerst das Feld Diagnostic

3

System auf Enabled stehen und eine IDE-Festplatte

mit der Diagnosesoftware RemoteView installiert sein.

Einstellmöglichkeiten: Boot Option (es wird das erste

im Boot Option (Menu Main) stehende LW zum

Booten verwendet), Diagnostic System (das System

wird von der RemoteView IDE-Festplatte gebootet).

nForce Voltage

Hier kann man die Spannung der NB festlegen.

5

Ziehen Sie das Handbuch zu Rate.

NIC Slot no.

Unter dieser Option steht die Steckplatzbezeichnung 3

(Steckplatznummer), in der die LAN-Baugruppe für

RomPilot eingebaut ist. Keine Einstellmöglichkeit.

No Mask for SBA FE Bei Kompatibilitätsproblemen von VGA-Karten 1

können Sie hier einstellen dass das AGP-

Kalibrierungssignal maskiert wird.

Node Interleaving

Unter dieser Option können Sie festlegen ob

1

Speicherzugriffe auf die diversen Bänke der gleichen

Knoten oder knotenübergreifend verteilt werden

sollen um Zugriffskonflikte zu minimieren.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled.

Node Memory

Hier können Sie das Inteleaving (Speicherbänke

5

Interleaving

parallel schalten zur Verbesserung der Performance)

auf Enabled oder Disabeld stellen.

No-Execute

Die Execution Protection (NX, no execute) soll die

1,2

Memory Protection Auswirkungen von Angriffen über Buffer Overflows, oder No-Execute

Integer Overflows, Heap Overflows, Format-String-

Memory Protect

Schwächen und anderen Fehlern minimieren. Sie

sollten diesen Schutz möglichst aktivieren.

Non- Cacheable

Falls Sie Probleme mit Ihrer Grafikkarte haben, weil

1

Block-0/1 Base

der Bereich zwischen 15 und 16 MB gecacht ist oder

oder Non-

Sie nicht wollen, das ein bestimmter Speicherbereich

Cacheable Block-

gecacht wird, dann können sie hier die

0/1 Size

entsprechenden Einstellungen vornehmen. Mit Base

wird die Anfangsadresse und mit Size die Größe

eingestellt. Einstellmöglichkeiten: Disabled, 16, 32,

64, 128, 256, 512KB, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64MB

Non- Cacheable

Sie können bei dieser Option die Bereiche des

3

Regions

Speichers angeben, die nicht vom Cache

berücksichtigt werden sollen.

Normal CPU Vcore

Hier wird die korrekte Spannung für die CPU

5

angezeigt. Keine Einstellmöglichkeit.

Northbridge

In diesem Untermenü können Sie diverse

1

Configuration

Einstellungen für den Northbridge Chipsatz

vornehmen. gehen Sie damit vorsichtig um bzw.

belassen Sie es bei den Voreinstellungen.

Northbridge

In diesem Untermenü können Sie die HyperTransport 1

Voltage

Spannung sowie die Core/PCIe Spannung mit

diversen Parametern einstellen.

NOS Mode oder N.O. Bei der Option NOS Mode (Non-delay Overclocking 1

S. Mode

System) handelt es sich um die Möglichkeit des

dynamischen Übertaktens. Sie können hier wählen

zwischen Auto (empfehlenswert), Standard, Sensitive

und Heavy Load .

Gehen Sie vorsichtig mit den

Werten um, denn Systemstabilität ist der oberste

Grundsatz.

Novell Keyboard

Hier kann man bei Einsatz von Novell-

4

Management

Netzwerkprodukten und wenn die Tastatur zu

langsam oder unzuverlässig arbeitet, einen Wert

einstellen der das beste Ergebnis erzielt. Muss

ausgetestet werden.

NTSC/PAL

Unter dieser Option legen Sie den verwendeten Video 2

Preference

Translation Interface Typ fest. Einstellmöglichkeiten:

NTSC und PAL

Number of

Sie legen unter dieser Option die Anzahl der am

3

connected SE

Server angeschlossenen Systemeinheiten fest (0 bis

16). Es wird jeweils beim Systemstart überprüft ob

alle zur Gruppe gehörenden Systemeinheiten

vorhanden sind.

Numeric Processor Wenn Sie diese Option aktiviert haben dann sucht das 1

Test

BIOS beim Start nach einem mathematischen

Coprozessor. Der Coprozessor wird beim POST

automatisch erkannt und auch in der

Systemkonfiguration angezeigt.

NumLock

Diese Option betrifft die Zehnertastatur. Folgende

3

Einstellungen sind möglich: Auto (numerischer

Tastenblock wird aktiviert, sofern vorhanden), On

(numerischer Tastenblock ist aktiviert) und Off (vom

numerischen Tastenblock sind lediglich die

Cursorfunktionen aktiviert).

Num Lock State at Wenn der Parameter Num Lock After Boot auf 2,4

Bootup oder Num

Enabled gesetzt ist, funktioniert der eingebettete

Lock After Boot

Tastenblock beim Einschalten oder beim Neustart als

numerischer Tastenblock.

NV Lan

Hier können Sie die entsprechenden Einstellungen für 5

das Onboard GIGABYTE LAN vornehmen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled, Enabled

NV Lan Address

Hier können Sie die MAC (NV) Adresse eingeben.

5

Input

NV Lan MAC

Hier können Sie die MAC Adressauswahl aktivieren/

5

Address

deaktivieren.

NV Lan PXE

Hier können Sie die NV LAN Boot Option aktivieren/

5

Bootrom

deaktivieren.

NVIDIA GPU Ex

Diese Option ermöglicht es ihnen bei bestimmten NVIDIA SLI-Graphikkarten 5

die ganz bestimmte Treiber verwenden die leistung zu verbessern. Bringt allerdings nicht viel und deswegen sollten Sie es bei der Voreinstellung belassen.

nVidia MAC LAN

Haben Sie die Option auf Auto stehen, dann wird der 1

nVIDIA LAN Controller automatisch erkannt. Bei

Nichtbenutzung sollten Sie die Option auf Disabled

stellen.

nVidia RAID

Unter dieser Option können Sie die nVidia RAID-

1

Function

Funktion aktivieren bzw. deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled.

NVRAID

In diesem Untermenü können Sie diverse NRAID

5

Configuration

Einstellungen vornehmen

NX-Support oderNX Diese Option ermöglicht den Schutz von ausführbaren 1,3

Memory Protection Speicherbereichen(Virenschutz). Diese Funktion ist nur wirksam, wenn sie vom Betriebssystem

unterstützt wird. Einstellmöglichkeiten: Enabled -

Ermöglicht dem Betriebssystem, das Execute Disable

Feature des Prozessors einzuschalten. Disabled -

Verhindert, dass das Betriebssystem das Execute

Disable Feature des Prozessors einschalten kann.

NX Technology

Mit dieser Option kann man die Seitenschutz

1

Technologiefunktion "No-Execution" aktivieren bzw.

deaktivieren.

Stand: 04.05.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist. Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen können das alles

vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: O :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

O/S Boot Timeout

Diese Option ist nur verwendbar bei Betriebssystemen mit

3

Servermanagement Agenten. Sie aktivieren hier die

Zeitüberwachung für den Fall dass das Betriebssystem keine

Verbindung mit dem Servermanagement BIOS aufnimmt. In

diesem Fall wird ein Neustart veranlasst. Verfügt das

Betriebssystem über keinen Servermanagement-Prozess ist

die Option auf jeden Fall zu deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Zeitüberwachung aktiviert),

Disabled (Zeitüberwachung deaktiviert).

OffBoard PCI IDE

Hier stellen Sie ein, ob und in welchem Slot ein OffBoard PCI- 1

Card

IDE-Controller eingebaut ist. Der OnBoard IDE-Controller

wird abgeschaltet wenn ein OffBoard PCI-IDE-Controller

verwendet wird. Einstellmöglichkeiten: Auto (Default), Slot1, Slot2, Slot3, Slot4, Slot5, Slot6

Offboard PCI IDE

Mit dieser Option weisen Sie beiden IDE-Kanälen des

1,2

Primary IRQ oder

zusätzlich installierten PCI-IDE-Controllers einen PCI-

Offboard PCI IDE

Interrupt (dem primären IDE-Kanal INTA und dem

Secondary IRQ

sekundären IDE-Kanal INTB) zu. Einstellungen: Disabled (es

wird kein PCI-Interrupt zugewiesen), Hardwired (es werden

die Interrupts des Controllers verwendet), INTA, INTB, INTC

und INTD Die Option sollte eingeschaltet sein, wenn Sie eine solche Karte eingebaut haben.

Offboard PCI/ ISA Unter dieser Option teilen Sie dem BIOS mit, ob und wenn ja 1,2

IDE Card

wo ein zusätzlicher IDE-Controller installiert ist.

Einstellungen: absent ( kein zusätzlicher Controller

installiert), Auto (das BIOS sucht selbst ob ein zusätzlicher Controller installiert ist), ISA (für den ISA-Bus wurde ein

zusätzliche Controller installiert), Slot 1 bis 4 (hier geben Sie an in welchem Slot der PCI-IDE-Controller arbeitet.

Offboard Primary/ Für einen zusätzlich installierten IDE-Controller legen Sie 1,2

Secondary

hier den IDE-Kanal fest, der dem Controller zugeordnet

werden soll. Einstellungen: Disabled (keine Zuweisung),

Primary (der primäre IDE-Kanal wird dem IDE-Controller

zugewiesen), Secondary (der sekundäre IDE-Kanal wird dem

IDE-Controller zugewiesen), Both (beide IDE-Kanäle werden

dem IDE-Controller zugewiesen).

Offboard SCSI

Haben Sie diese Option Enabled, dann können Sie die

2

integrierten SCSI Optionen verwenden. Einstellmöglichkeit:

Enabled, Disabled

On board IDE-1

Der Onboard IDE-1 bzw. 2 Controller kann hier als "Enable"

2

Controller und On

oder "Disable" eingestellt werden.

board IDE-2

Master Drive Mode: Über die Einstellung AUTO erkennt das

Controller

BIOS automatisch den PIO-Modus der Festplatte um die

Datentransferrate einzustellen. Modus 0 ~ Modus 4: Sie

können hier den installierten Modus der Festplatte

spezifizieren um die Datentransferrate einzustellen.

Slave Drive Mode: Über die Einstellung AUTO erkennt das

BIOS automatisch den PIO-Modus der Festplatte um die

Datentransferrate einzustellen. Modus 0 ~ Modus 4: Sie

können hier den installierten Modus der Festplatte

spezifizieren um die Datentransferrate einzustellen.

On Board USB

Über diese Option wird der USB-Controller der Platine

2

Controller

gesteuert. Wenn Sie kein USB Gerät haben stellen Sie diese

Option auf Disabled und gewinnen Sie damit einen freien

IRQ.

On Chip IDE

Hier können Sie einstellen ob Sie den Onboard IDE-

2

Controller

Controller verwenden wollen oder nicht.

On Chip IDE First

Wenn Sie diese Option Enabled haben, können Sie den

2

Channel

primären IDE-Controller des Boards verwenden. Bei

Verwendung eines ATAPI-CD-ROM-Laufwerkes und

Integration in den sekundären IDE-Kanal, wird der Zugriff

auf die Festplatte nicht gebremst.

On Chip IDE

Wenn Sie diese Option Enabled haben, können Sie den

2

Second Channel

sekundären IDE-Controller des Boards verwenden. Bei

Verwendung eines ATAPI-CD-ROM-Laufwerkes sollten Sie

dieses in diesem Kanal betreiben.

ONB SCSI BIOS

Hier können Sie einstellen ob die SCSI OnBoard Funktion für 2

First

SCSI Funktionen an einen anderen SCSI Controller

übergeben werden soll. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

ONB Primary SCSI Hier können Sie den primären SCSI Channel der OnBoard 2

Term

SCSI Termination aktivieren/deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

ONB Secondary

Hier können Sie den sekundären SCSI Channel der OnBoard 2

SCSI Term

SCSI Termination aktivieren/deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

ONB VGA BIOS First Hier können Sie dem Onboard VGA BIOS Priorität einräumen 2

bzw. nicht. Einstellmöglichkeiten: No, Yes

Onboard (10/100) Unter dieser Option können Sie die Onboard LAN Funktion 5

Lan

aktivieren/deaktivieren.

Onboard 1st/2nd n Sie können hier den integrierten NVIDIA®LAN-Controller 5

Vidia LAN

aktivieren bzw. deaktivieren.

Onboard 6Ch H/W Unter dieser Option können Sie die Onboard Soundkarte 5

Audio

aktivieren/deaktivieren.

Onboard AC´97

Unter dieser Option wird eine eventuell auf dem Board im

1

Audio

AMR-Slot vorhandene Soundkarte eingeschaltet. es handelt

sich dabei um einen in der Nähe des AGP-Slots wenig

genutzten kleinen Slot.

Onboard AC97

Ist diese Option auf Auto gestellt, dann sucht das BIOS

2

Audio Controller

selbstständig nach einem Audiogerät und falls erkannt, wird

es automatisch den Onboard-Audio-Controller aktivieren.

Sollte nur auf Disabled stehen wenn es Probleme gibt.

Onboard AC97

Ist diese Option auf Auto gestellt, dann sucht das BIOS

2

Modem Controller

selbstständig nach einem Modem und falls erkannt, wird es

automatisch den Onboard-Modem-Controller aktivieren.

Sollte nur auf Disabled stehen wenn es Probleme gibt.

Onboard ATA

Hier können Sie einstellen das der ATA 100 IDE-Kontroller-

2

device first

Chip ATA/100 Controller Onboard als erstes LW

angesprochen wird. Einstellmöglichkeiten: yes/no

Onboard ATA/

Haben Sie keine HDD an IDE3 oder IDE4 angeschlossen und 5

RAID Device

die Option auf Enabled stehen, erhalten Sie die

Meldung:"MBUltra133(PDC20276) BIOS is not installed

because there are no drives attached" Sie können die

Meldung ignorieren bzw. die Option auf Disabled stellen.

Haben Sie jedoch IDE3 und/oder IDE4 belegt stellen Sie auf

Enabled.

OnBoard ATA133

Diese Option steuert den integrierten RAID-Controller. Das

1

RAID

Feld wird nur eingeblendet, wenn Ihre Hauptplatine die IDE

RAID-Funktion unterstützt. Einstellmöglichkeiten: Disabled,

Enabled

On-board ATA133

Unter dieser Option können Sie den integrierten ATA133

1

RAID-Chip

RAID-Controller aktivieren bzw. deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled

Onboard Audio

Unter dieser Option können Sie den Audio-Controller ein-

3

oder ausschalten. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Onboard Audio

Wer einen AC'97 Audio-Controller auf seinem Board hat,

2

Chip oder Onboard kann diesen hier ein- oder ausgeschalten.

Audio Device

Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled Verwenden Sie

hingegen ein anderes Modem, sollten Sie AUTO und wenn

das nicht klappt Disabled einstellen.

Onboard Chip SATA Unter dieser Option können Sie Einstellungen für die S-ATA 5

IDE-Schnittstelle vornehmen.

Einstellmöglichkeiten: Disabled - Deaktivierung des S-ATA-

Controllers. Enabled - Aktivierung des S-ATA-Controllers.

Onboard CIR I/O

Unter dieser Option können Sie die Adresse für den Onboard 2

Consumer IR-Anschluss einstellen. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, 2E0-2E8H, 3E0-3E8H

Onboard CIR IRQ

Unter dieser Option können Sie den IRQ für den Onboard

2

Consumer IR-Anschluss einstellen. Einstellmöglichkeiten:3,

4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 und 15

OnBoard CREATIVE Hier können Sie den Creative Audio Chip aktivieren/

1

AUDIO

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Onboard Debug LED Hier kann man das Debug LED einschalten bzw. ausschalten. 5

Onboard Devices

In diesem Untermenü können die einzelnen Anschlüsse

1

Configuration

(extern und Onboard) konfiguriert werden.

Onboard Display

Sie sollten diese Option bei Verwendung der Onboard VGA

2

Cache Setting

Funktion unverändert auf der Standardeinstellung belassen,

weil es sonst zu Darstellungsproblemen kommen kann.

Onboard Ethernet

Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die

Chip

Netzwerk-Steuereinheit auf der Platine.

Onboard FDC/ FDD Unter dieser Option können Sie den Onboard-1,2

Controller oder

Diskettenlaufwerk Controller ein-/ausschalten. Falls Sie

Onboard FDC

einen besseren Controller installieren wollen, dann müssen

Controller

Sie die Option deaktivieren.

Onboard FDC

Wählen Sie Auto, um die Laufwerke automatisch vom Bios

1

erkennen zu lassen.

Onboard FDC Swap Unter dieser Option können Sie die Zuweisung der 3

A: B:

Laufwerksbuchstaben zu Ihrem Diskettenlaufwerk wechseln

SWAP AB ist gleichbedeutend mit dem Anschluss des Kabels

in umgekehrter Reihenfolge. No Swap lässt alles beim alten.

Onboard FDD

Hier kann man einen Diskettenlaufwerk-Controller der sich

2

Controller

auf der Hauptplatine befindet ein-/ausschalten.

Onboard FDC Swap Hier können Sie die beiden Diskettenlaufwerke vertauschen. 2

A & B

Dazu brauchen Sie das PC-Gehäuse nicht öffnen.

Onboard Floppy

Haben Sie die Option Enabled, dann wird der

1

Controller

Diskettencontroller des Boards verwendet. Wenn Sie einen

zusätzlichen Controller oder SCSI-Hostadapter installiert

haben, dann sollten Sie diese Option auf Disabled stellen.

Onboard Floppy

Wenn Sie die Programming Option auf manual stehen haben, 1

Drive

können Sie den Diskettencontroller ein- /ausschalten.

Onboard Game Port Unter dieser Option stellen Sie die Adresse für den Onboard- 2

Gameport ein. Einstellmöglichkeiten: Disabled, 200H-207H,

208H-20FH

Onboard Game/

Hier können Sie die Adresse des Gameports auswählen bzw. 1

Midi Port

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Disabled, 200/300,

200/330, 208/300 und 208/330

Onboard GbE LAN1 Hier können Sie den integrierten MAC LAN-Controller 1

aktivieren oder deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Onboard GbE LAN2 Hier können Sie den integrierten PCI Express Gigabit LAN1

Controller aktivieren oder deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Onboard Giga-RAID Hier können Sie den Onboard Giga-RAID Controller 2

aktivieren bzw. deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

OnBoard 1394

Hier können Sie die Onboard IEEE 1394 Funktion ein- bzw.

alle

Controller oder

ausschalten. Diese Option brauchen Sie nur, wenn Sie

Onboard H/W

Videoschnitt machen wollen und Daten aus einem DV-

1394 oder Onboard Camcorder einlesen möchten oder wenn Sie eine Firewire-1394 Device oder

Festplatte nutzen. Bei Nichtbedarf deaktieren Sie diese

OnBoard 1394

Option und aktivieren sie diese erst wieder wenn sie benötigt Control

wird. Sie sparen Ressourcen.

OnBoard 2nd

Hier können Sie den zweiten PCI Express Gigabit LAN

1

PCIEX GbE LAN

Controller aktivieren/deaktivieren.

Onboard H/W ATA/ Hier können Sie die Onboard ATA/RAID Funktion ein- bzw.

2

RAID

ausschalten.

Onboard H/W

Hier können Sie die Onboard ATA/RAID Funktion ein- bzw.

2

GIGARAID

ausschalten.

Onboard H/W LAN

Hier können Sie die Onboard LAN Funktion ein- bzw.

2

ausschalten.

Onboard H/W LAN1 Enabled: Die Onboard H/W LAN Funktion ist aktiviert.

2

(Standard)

Disabled: Die Option ist deaktiviert.

Onboard H/W LAN2 Enabled: Die Onboard H/W LAN2 Funktion ist aktiviert.

2

(Standard)

Disabled: Die Option ist deaktiviert.

Onboard H/W SATA Hier wird die Onboard H/W SATA Funktion aktiviert bzw.

2

deaktiviert (Enabled, Disabled)

Onboard H/W

Haben Sie ihr ATA Laufwerk korrekt angeschlossen und

5

Serial ATA

erhalten Sie die Fehlermeldung: "Primary Channel: Drive not found oder Secondary Channel: Drive not found", dann

können Sie die Meldung ignorieren oder aber die Option auf

Disabled stellen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Onboard I/O Chip

In diesem Untermenü können Sie diverse

2

Setup

Controlleranschlüsse und Ports einstellen.

OnBoard IDE

Wenn der IDE-Controller am PCI-Bus busmasterfähig sein

1

soll, aktivieren Sie diese Option. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Enabled, Primary, Secondary und Both (Default).

On-board IDE

Sie können unter dieser Option den IDE- Laufwerks-

3

Adapter

Controller des Notebooks ein-/ausschalten.

Einstellmöglichkeiten: Primary ( LW wird über den primären

IDE-Kanal betrieben, IRQ14 ist belegt.), Secondary (LW wird

über den sekundären IDE-Kanal betrieben, IRQ15 ist

belegt.), Disabled (Der IDE-Laufwerks-Controller im

Notebook ist ausgeschaltet.).

Onboard IDE Bus

Aktiviert kann der IDE-Controller als Busmaster auf dem PCI- 1

Master

Bus agieren. Für bessere Übertragungswerte sollte diese

Option aktiviert sein

Onboard IDE

Unter dieser Option können Sie die beiden Onboard IDE

5

Channel 1/2

Channel deaktivieren um somit den Zugriff auf einen

externen Channel zu ermöglichen. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

Onboard IDE

Unter diesem Menü kann man diverse IDE Einstellungen

2

Device Setup

vornehmen.

Onboard IDE Drive

Wenn Sie die Programming Option auf manual stehen haben, 1

können Sie den IDE Controller (primärer/sekundärer IDE

Controller) ein- /ausschalten.

Onboard IDE

Unter dieser Option können Sie den IDE-Betriebsmodus

5

Operate Mode

entsprechend ihres Betriebssystems wählen. Wenn Sie

Windows 2000/XP verwenden, dann wählen Sie den

erweiterten Modus (Enhanced). Bei älteren Betriebssystemen

wählen Sie den Kompatiblen Modus.

Onboard IDE RAID Unter dieser Option können Sie den integrierten ATA133

1,5

Chip oder Onboard RAID-Controller aktivieren bzw. deaktivieren.

IDE RAID

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled.

Onboard IDE-1

Sie können hier entscheiden, ob Sie den Onboard IDE-

2

Controller

Controller verwenden wollen oder nicht.

Onboard IDE-2

Unter dieser Option können Sie den Controller ein-/

2

Controller

ausschalten.

Onboard IEEE1394 Diese Option schaltet einen auf dem Board befindlichen 2

Controller

IEEE1394 Controller ein oder aus. Einstellmöglichkeiten:

Enabled und Disabled

Onboard IR

Der integrierte Infrarot-Controller (IR-Controller) kann unter 2

Controller

dieser Option aktiviert oder deaktiviert werden.

Onboard IR

Die zweite integrierte Schnittstelle kann auch als

2

Function

Infrarotanschluss (IR) verwendet werden. Folgende

Einstellmöglichkeiten: Disable (ausgeschaltet), IrDA (HPSIR) und ASK IR (Amplitude Shift Keyed IR).

Onboard Ir Port

Haben Sie diese Option Enabled, öffnet sich ein Untermenü

1

für diverse Ir-Einstellungen.

Onboard IR Port

Falls Sie Infrarotgeräte benutzen wie z.B. Tastatur oder

1

Support

Maus, können Sie hier die Unterstützung aktivieren,

vorausgesetzt Ihr Chipsatz unterstützt die Funktion.

Onboard JMB363

Sie können hier den Onboard befindlichen JMB363 Serial

1

Serial-ATA

ATA-Controller deaktivieren bzw. seine Funktion auswählen.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, RAID und IDE

Onboard LAN

Hier können Sie den Onboard LAN-Controller ein bzw.

2

ausschalten. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Wenn Sie die Schnittstelle nicht brauchen, so

deaktivieren Sie die hier. Sie erhöhen damit die Performance und die Stabilität Ihres Systems.

Onboard Lan

Haben Sie diese Option auf AUTO stehen, so wird

3

(nVIDIA)

automatisch die MAC Lan (nVIDIA)-Unterstützung

ausgewählt.

Wenn Sie die Schnittstelle nicht brauchen,

so deaktivieren Sie die hier. Sie erhöhen damit die

Performance und die Stabilität Ihres Systems.

Onboard Lan

Haben Sie diese Option auf AUTO stehen, so wird

3

(3COM)

automatisch die MAC Lan (3COM)-Unterstützung ausgewählt.

Onboard LAN Boot Unter dieser Option können Sie das optionale ROM im 1

Rom (für MAC LAN)

integrierten LAN-Controller aktivieren bzw. deaktivieren.

Diese Option wird allerdings nur dann angezeigt, wenn Sie

die Option MAC LAN Enabled haben.

Wenn Sie die

Schnittstelle nicht brauchen, so deaktivieren Sie die hier. Sie erhöhen damit die Performance und die Stabilität Ihres

Systems.

Onboard LAN Boot Unter dieser Option können Sie das optionale ROM im 1

Rom (für LAN-

Gigabit LAN PHY aktivieren bzw. deaktivieren. Diese Option

Controller)

wird allerdings nur dann angezeigt, wenn Sie die Option

Onboard LAN Enabled haben.

Onboard LAN Boot Falls ihr PC über einen PCI LAN-Controller verfügt, stellen 2

Rom

Sie hier Enabled ein, ansonsten Disabled.

Onboard LAN1

Unter dieser Option können Sie den Onboard LAN-Chip ein-

5

Control oder

bzw. ausschalten. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Onboard LAN2

Wenn Sie die Schnittstelle nicht brauchen, so

Control

deaktivieren Sie die hier. Sie erhöhen damit die Performance und die Stabilität Ihres Systems.

Onboard LAN chip

Unter dieser Option können Sie den Onboard LAN-Chip ein-

5

bzw. ausschalten. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Wenn Sie die Schnittstelle nicht brauchen, so

deaktivieren Sie die hier. Sie erhöhen damit die Performance und die Stabilität Ihres Systems.

Onboard LAN

Unter dieser Option können Sie den LAN-Controller ein- bzw. 2, 5

Control oder

ausschalten. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Onboard LAN

Wenn Sie die Schnittstelle nicht brauchen, so

Controller

deaktivieren Sie die hier. Sie erhöhen damit die Performance und die Stabilität Ihres Systems.

Onboard LAN

Unter dieser Option Aktivieren/Deaktivieren Sie die Onboard- 5

Device

LAN-Schnittstelle.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Wenn Sie die

Schnittstelle nicht brauchen, so deaktivieren Sie die hier. Sie erhöhen damit die Performance und die Stabilität Ihres

Systems.

Onboard Lan MAC

Unter dieser Option können Sie die Netzwerkadresse

5

Adress Input

eingeben. prüfen Sie die NID des Motherboards. Sie sollten

die Adresse nur ändern wenn es zu Fehlermeldungen kommt.

OnBoard LAN

Mit dieser Option wird der integrierte LAN-Options-ROM

5

Option ROM

aktiviert/deaktiviert.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Onboard LAN

Diese Option ermöglicht es ihnen den PC über den LAN-

2

Power Up

Anschluss zu wecken. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

Onboard LAN

Hier aktivieren oder deaktivieren Sie das integrierte LAN, um 1

Resume

ein Aufweckereignis zu generieren. Für diese Funktion ist ein ATX-Netzteil erforderlich, das das +5VSB-Kabel mit

mindestens 1 A versorgt. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Onboard LAN1

Hier können Sie einstellen ob vom Onboard LAN1 gebootet

2

Boot ROM

werden kann oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled (Standard).

Onboard LAN2

Hier können Sie einstellen ob vom Onboard LAN2 gebootet

2,5

Boot ROM

werden kann oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled (Standard).

Wenn Sie nur eine Schnittstelle

brauchen, so deaktivieren Sie die hier. Sie erhöhen damit die Performance und die Stabilität Ihres Systems.

Onboard Legacy

Diese Menüpunkte kontrollieren die Onboard Legacy Audio-

2

Audio

Lösung. (Emulation der althergebrachten Soundstandards).

Sound Blaster

Emulation des Soundblaster

Standards

SB I/O Base Address Soundblaster I/O-Adresse

SB IRQ Select

Wahl des Soundblaster Interrupts

SB DMA Select

Wahl des Soundblaster DMA-Kanals

MPU-401

Emulation des MPU-401

MPU-401 I/O

Address

MPU-401 I/O-Adresse

Game Port (200-

207H)

Onboard Legacy

Der auf dem Board integrierte Chipsatz verfügt über einen

2

Audio Support

SoundBlasterPro-Controller. Falls Sie diesen benutzen wollen muss die Option aktiviert sein. Falls Sie eine andere

Soundkarte verwenden wollen, dann stellen Sie Disabled ein.

Hinter dieser Option verstecken sich noch diverse andere

Einstellmöglichkeiten.

Onboard Marvell

Diese Option aktiviert bzw. deaktiviert den integrierten

5

LAN

NVIDIA® Gigabit LAN-Controller. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Enabled.

Onboard Marvell

Diese Option aktiviert bzw. deaktiviert den integrierten

5

LAN Boot ROM

NVIDIA® LAN boot ROM. Einstellmöglichkeiten: Disabled,

Enabled.

Onboard MC´97

Hier wird ein eventuell auf dem Board befindliches Modem

1

Modem

im AMR-Slot, der sich in der Nähe des AGP-Slots befindet,

eingeschaltet. AMR bedeutet Audio Modem Raiser.

Onboard MIDI I/O

Unter dieser Option stellen Sie die Adresse für den Onboard- 2

MIDI-Anschluss ein. Einstellmöglichkeiten: Disabled, 330H-

331H, 300H-301H

Onboard MIDI IRQ

Unter dieser Option stellen Sie den IRQ für den Onboard-

2

MIDI-Anschluss ein. Die Option ist nur verfügbar wenn Sie

die Option Onboard MIDI I/O Disabled haben.

Einstellmöglichkeiten: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 und 15

Onboard Midi Port

Unter dieser Option können Sie die I/O-Basis-Port-Adresse

1

für den integrierten Midiport angeben.

Onboard NV LAN

unter dieser Option können Sie den OnBoard NVIDIA Gigabit 5

LAN Kontroller aktivieren/deaktivieren.

Onboard Parallel

Konfiguration des Arbeitsmodus der parallelen Schnittstelle. 1,2

Mode oder

Einstellungen: Standard, SPP (Standard Parallel Port) oder

Onboard Parallel

Normal (Sorgt für Kompatibilität zum alten undirektionalen

Port Mode

Modus, also in eine Richtung, Centronics-Port), Extended

(Festlegung des bidirektionalen Modus, also in beide

Richtungen), EPP (Enhanced Parallel Port, Übertragung mit

bis zu 1MB pro Sekunde. Wird üblicherweise für Geräte wie

CD-ROM, Band- oder ZIP-Laufwerk verwendet.), ECP

(Enhanced Capability Port, Übertragung mit bis zu 2MB pro

Sekunde bei zusätzlicher Verwendung eines DMA-Kanals und

einem 16 Byte großem Pufferspeicher. Kommt bei Druckern

zum Einsatz.), EXP/EPP (Diese beiden Modi werden als

Submodi verwendet und parallel angeboten. Es wird der

jeweilige Port zur Verfügung gestellt.).

Onboard Parallel

Unter dieser Option wird der Mode des Parallel Port

2

Port Mode

festgelegt. Einstellmöglichkeiten: Normal ( Standard Mode.

IBM PC/AT Kompatibler bidirektionaler Parallel Port.), EPP

( Enhanced Parallel Port mode), ECP (Extended Capabillities

Port Mode), EPP+ECP ( ECP Mode & EPP Mode), Onboard

Legacy Audio (Aktiviert bzw. Deaktiviert Legacy Audio),

Sound Blaster (Aktiviert bzw. Deaktiviert Sound Blaster

kompatibles Gerät), SB I/O Base Address (Sound Blaster I/O

Resourcen Einstellung), SB IRQ Select (Legacy Audio IRQ

Einstellung), SB DMA Select ( Sound Blaster DMA Kanal

Auswahl), MPU-401 (Aktiviert bzw. Deaktiviert die MPU-401

Funktion). MPU-401 I/O Address (Integrierter MPU-401

kompatibler MIDI I/O Port, Einstellungsmöglichkeiten: 300-

303H, 310-313H, 320-323H, 330-333H). Game Port (200-

207H) (Aktiviert bzw. Deaktiviert die integrierte Joystick

Unterstützung).

Onboard Parallel

Unter dieser Option können Sie den IRQ und die Adresse für 1,2

Port

den parallelen Port einstellen. Folgende

Steuerungsmöglichkeiten: Disabled, 3BCh/IRQ7, 278h/IRQ5,

378h/IRQ7. Parallel Port Mode: EPP1.7, EPP1.9, ECP, ECP

+ECP1.7, ECP+ECP1.9, Normal (SPP), sowie ECPDMA (ECP

Mode Use DMA) ECPDMA13.

Onboard Parallel

Hier werden die Einstellungen des Parallelports

2

Port

vorgenommen: Adresse 378h IRQ 7 ( LPT1 bei Benutzung

von 2 Parallelports, LPT2 bei Benutzung von 3 Parallelports), Adresse 278h IRQ 5 ( LPT1 bei Benutzung von 2

Parallelports, LPT2 bei Benutzung von 3 Parallelports),

Adresse 3BCh IRQ 7 ( LPT1 bei Benutzung von 3

Parallelports), Disabled (Es wird kein Onboard Parallel Port verwendet.).

Onboard Parallel

Es gibt einen integrierten parallelen Anschluss am Super-E/A- 2

Port

Chipsatz, der Standard-, ECP- und EPP-Funktionen bietet.

Folgende Einstellungen sind möglich.

Disabled

3BCH/IRQ7

278H/IRQ5

378H/IRQ7

Zeilen-

Zeilen-

Zeilen-

Drucker-

Drucker-

Drucker-

Anschluss 0

Anschluss 2

Anschluss 1

Onboard

Parallel

SPP

EPP

ECP

Mode

Standard

Enhanced

Extended

Parallel Port

Parallel Port

Capability Port

Wenn Sie den integrierten Parallelanschluss nur als

Standardparallelanschluss verwenden wollen, wählen Sie

SPP aus. Wenn Sie den integrierten Parallelanschluss

gleichzeitig in den EPP-Modi betreiben wollen, wählen Sie

EPP aus. Wenn Sie ECP auswählen, wird der integrierte

Parallelanschluss nur im ECP-Modus betrieben. Wenn Sie

ECP+EPP auswählen, unterstützt der integrierte

Parallelanschluss den ECP und EPP-Modus gleichzeitig. Beim

ECP-Modus muss ein DMA-Kanal verwendet werden.

Wählen Sie daher den integrierten parallelen Anschluss mit

der ECP-Funktion aus. Nach der Auswahl wird folgende

Meldung angezeigt: "ECP Mode Use DMA". Jetzt kann der Benutzer den DMA Kanal 3 oder 1 auswählen. Der

integrierte Parallelanschluss erfüllt die EPP Spezifikationen.

Wenn der Benutzer den integrierten Parallelanschluss mit

EPP-Funktion auswählt, wird folgende Meldung auf dem

Bildschirm angezeigt: "EPP Mode Select". Jetzt kann entweder die Spezifikation EPP 1.7 oder EPP 1.9 gewählt

werden.

Onboard Parallel

Konfiguration des Arbeitsmodus der parallelen Schnittstelle. 1

Port Address

Einstellungen: Disabled (Schnittstelle ist aktiviert), 738h

(Schnittstelle wird LPT1), 278h (Schnittstelle wird LPT2).

Onboard Parallel

Konfiguration der parallelen Schnittstelle. Einstellungen:

1

Port IRQ

Disabled (kein Interrupt), IRQ5 (Interrupt 5 für den

parallelen Anschluss), IRQ7 (Interrupt 7 für den parallelen

Anschluss).

Onboard PCI

Hier können Sie ein Untermenü öffnen, in welchem sich die

1

Controller

Onboard Controller aktivieren/deaktivieren lassen: LAN

Controller, Serial ATA Controller, 1394 Controller, Audio

Controller Stellen Sie diese Optionen auf Enabled, um die

Controller dieser 4 PCI Geräte zu aktivieren. beachten Sie

das sich die Optionen von Board zu Board unterscheiden

können.

Onboard PCI Device Hier handelt es sich um ein Untermenü in welchem diverse 5

Parameter für eingebaute PCI-Geräte eingestellt werden

können.

Onboard PCI

Unter diesem Menü können Sie diverse Onboard

2

Device Setup

Einstellungen für USB Optionen, diverse Ports und LAN

Anschlüsse vornehmen.

Onboard PCI IDE

Hier können Sie beide Onboard-IDE-Controller aktivieren/

2

Enable

deaktivieren. Eingaben: Primary IDE Channel (der primäre

IDE-Controller ist aktiv, der sekundäre nicht und damit ist

IRQ 15 frei), Secondary IDE-Channel (der sekundäre IDE-

Controller ist aktiv, der primäre nicht und damit ist IRQ 14

frei), Both (beide IDE-Controller sind aktiviert), Disabled

(beide IDE-Controller sind deaktiviert und damit IRQ14 und

IRQ15 frei).

Onboard PCI SCSI

Falls diese Option vorhanden ist und auf Enabled steht, wird 2

Chip

der Onboard-SCSI-Chip aktiviert, der die entsprechenden

Ressource (also IRQ und DMA-Kanal) belegt.

OnBoard PCIEX

Hier können Sie den entsprechenden PCI Express Gigabit

1

GbE LAN oder

LAN Controller aktivieren/deaktivieren.

OnBoard PCIEX

GbE LAN_1 oder

OnBoard PCIEX

GbE LAN_2

Onboard

In diesem Untermenü können Sie diverse Onboard Geräte

2

Peripheral

einstellen. So z.B. das Onboard Modem, den Audio

Resource Control

Controller, die Game Port Function usw.

Onboard Primary/ Hier konfigurieren Sie die beiden IDE-Controller die sich auf 1

Secondary PCI IDE dem Board befinden. Einstellungen: Disabled (beide IDE-Kanäle sind ausgeschaltet), Primary (der primäre Kanal ist

eingeschaltet, der sekundäre nicht), Secondary (der

sekundäre Kanal ist eingeschaltet, der primäre nicht), Both

(beide IDE Kanäle sind aktiviert). Bei deaktiviertem Kanal

wird ggf. IRQ 14 oder 15 frei und kann anderweitig

verwendet werden.

Onboard Printer

Unter dieser Option bestimmen Sie den Modus der

2

Mode

parallelen Onboard Schnittstelle. Einstellmöglichkeiten: EPP

(Extended Parallel Port), ECP (Extended Capabilities Port),

Extended und Compatible.

Onboard Promise

Stellen Sie diese Option auf (RAID) ein, um den Promise IDE 2

Chip

Controller für RAID 0 oder RAID 1 zu aktivieren. Die

Voreinstellung ist (ATA 100) für den normalen IDE-Betrieb.

Einstellmöglichkeiten: ATA 100, RAID und Disabled

OnBoard Promise

Unter dieser Option können Sie den integrierten Promise IDE 1, 2

Control oder

RAID-Controller ggf. aktivieren oder deaktivieren. Die

OnBoard Promise

Einstellungen lauten Enabled (Standard) und Disabled.

Controller

Onboard Promise

Diese Option wird verwendet um den integrierte Promise IDE 1

IDE

zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, AS S-ATA, AS Raid.

Onboard PS-2

Mit dieser Option wird die Mausschnittstelle aktiviert/

2

Mouse

deaktiviert. Haben Sie Enabled eingestellt, wird die

Schnittstelle über IRQ12 gesteuert.

Onboard RAID ROM Haben Sie diese Option auf Enabled stehen, können Sie mit 5

dem Boot-ROM des On-Chip Serial ATA RAID das System

starten.

OnBoard RAID

Damit können Sie den integrierten IDE RAID-Controller

1, 5

(Optional) oder

aktivieren oder deaktivieren. Das Feld ist optional. Es wird Onboard RAID

nur eingeblendet, wenn Ihre Hauptplatine die IDE RAID-

Device

Funktion unterstützt. Einstellungen: Disabled und Enabled

Onboard SATA

Unter dieser Option können Sie das integrierte Serial ATA

1

Boot ROM

Boot ROM aktivieren. Um Serial ATA RAID Konfigurationen

erstellen zu können, setzen Sie diese Option auf Enabled.

Onboard S-ATA

Mit dieser Option legen Sie die Funktion für On-Chip Serial

5

Controller

ATA fest. Einstellmöglichkeiten: Disabled: Deaktiviert den

Serial ATA Controller; Auto: Lässt das BIOS den Serial ATA

Controller automatisch einrichten; Combined Mode: Parallel

ATA und Serial ATA werden kombiniert. Unterstützt bis zu 4

IDE-Laufwerke; Enhanced Mode: Aktiviert Parallel ATA und

Serial ATA. Unterstützt bis zu 6 IDE-Laufwerke; SATA Only:

SATA arbeitet im Legacy-Modus. Haben Sie Enhanced

Mode oder Combined Mode aktiviert, ändert sich für das

Betriebssystem die Reihenfolge der Festplatten. Oftmals wird dann bei der Neuinstallation des Bootmanagers dieser auf

der falschen Festplatte eingerichtet und es wird ein korrektes Booten verhindert. Sie sollten dann im Menü Boot mit der

Reihenfolge der Fesplatten experimentieren um alles korrekt

auf die Reihe zu bekommen. Mit der Option PATA IDE Mode

lässt sich die Reihenfolge auch manuell bestimmen.

Onboard SATA

Unter dieser Option können Sie die SATA (Serial ATA) -

5

Control oder

Schnittstelle aktivieren/deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Onboard SATA

Enabled, Disabled.

Controller

Onboard S-ATA

Unter dieser Option können Sie die Serial ATA -Schnittstelle 2

Device

aktivieren/deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

Onboard SATA2

Unter dieser Option können Sie die SATA (Serial ATA) -

5

Control

Schnittstelle aktivieren/deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Onboard SATA-II

Hier legen Sie den Modus des integrierten Silicon Image

1

Controller

3132 Serial ATA Controllers fest. Stellen Sie dieses Element auf SATA2 Mode ein, um die Hotplug-Funktion für externe

Geräte zu aktivieren und die Systemunterstützung für den

RAID-Modus zu deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: SATA2

Mode, RAID Mode, Disabled

Onboard SCSI oder Wenn Sie auf Ihrem Board einen SCSI-Hostadapter haben, 1,2

Onboard SCSI

können Sie hier das Adaptec 7895/7890 BIOS auf dem

Device

Motherboard aktivieren. Einstellungen: Enabled (der

Onboard SCSI-Hostadapter wird verwendet), Disabled (der

Onboard SCSI-Hostadapter wird nicht verwendet).

Onboard SATA Type Hier können Sie den Typ des integrierten Serial ATA 5

auswählen. Einstelloptionen: IDE Controller, RAID Controller, AHCI Controller

Onboard SCSI BIOS Unter dieser Option können Sie einstellen ob ein installierter 2

SCSI Controller automatisch erkannt werden soll oder nicht.

Ein automatisch erkannter SCSI Controller kann damit auch

nachträglich deaktiviert werden. Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled.

Onboard SCSI

Zur Aktivierung/Deaktivierung des SCSI-Controllers auf der

2

Controller

Hauptplatine.

Onboard Serial

Konfiguration der seriellen Schnittstelle Einstellungen: IRQ4 1,2

Port1

(wird verwendet für den ersten seriellen Anschluss),

Disabled (es wird kein Interrupt verwendet).

Einstellmöglichkeiten: Auto, 3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4

oder 2E8/IRQ3

Onboard Serial

Hier wird die erste Schnittstelle des Boards konfiguriert. Zu 2

Port 1/2

einer Schnittstelle gehören immer die Port-Adresse und

Interrupt. Da es sich hierbei nicht um PCI-Komponenten

handelt, dürfen keine Doppelbelegungen stattfinden. Sie

sollten hier die Grundeinstellung belassen und nur

Veränderungen vornehmen, wenn es zu Problemen kommt.

Sie können aber auch alternativ intelligente

Schnittstellenkarten verwenden (Cyclades), die auf nur

einem Interrupt bis zu acht! Ports bereitstellen und dies mit Hilfe einer RISC-CPU verwalten.

Onboard Serial

Hier wird die Adresse für den ersten seriellen Anschluss

2

Port 1 oder

(COM1)festgelegt. Einstellungen: Adresse 3F8h IRQ4

Onboard Serial

(Schnittstelle COM1), Adresse 2F8h IRQ3 (Schnittstelle

Ports

COM2), Adresse 3E8h IRQ4 (Schnittstelle COM3), Adresse

2E8h IRQ3 (Schnittstelle COM4), Disabled (die Schnittstelle

ist deaktiviert).

Onboard Serial

Mit diesen Optionen werden die I/O-Port-Basisadressen der 1

Port A/B

integrierten seriellen Schnittstellen A (COM A) und B (COM

B) spezifiziert. Wählen Sie Auto, kann AMIBIOS die

korrekten I/O-Port-Basisadressen automatisch bestimmen.

Einstellungen: Auto, 3F8/COM1, 2F8/COM2, 3E8/COM3, 2E8/

COM4 und Disabled

On-Board Serial

Wählen Sie 3F8, wenn das BIOS die Komponente

1

Port A/ On-Board

automatisch erkennen soll.

Serial Port B

Verfügt die ISA-Karte über ...

... setzen Sie den On-Board Serial Port

auf...

COM1

COM2

COM3

COM4

(I/

(I/

(I/

(I/

Port 1

IRQ

O:3F8H) O:3F8H) O:3E8H) O:3E8H)

Assigned

Port 2

IRQ

Assigned

Disabled

x

Disabled

x

x

x

COM3

4

COM4

3

x

x

COM1

4

COM2

3

x

x

COM2

3

COM3

4

x

x

COM1

4

COM4

3

x

COM4

3

Disabled

x

x

COM3

4

Disabled

x

x

COM2

3

Disabled

x

x

COM1

4

Disabled

x

x

x

x

x

COM1

4

COM2

3

x

x

x

COM2

3

COM3

4

x

x

x

COM1

4

COM3

4

x

x

x

COM1

4

COM2

3

x

x

x

COM1

4

COM2

3

On-Board Sound

Unter dieser Option schalten Sie den Audio-Controller auf

1,3

oder On-Board

der Systembaugruppe ein oder aus. Einstellmöglichkeiten:

Stereo Sound

Enabled, Disabled. Diese Einstellung ist nur Optional mit der on-Board-Soundkarte sichtbar!

Onboard Serial

Hier wird die Adresse für den ersten seriellen Anschluss

1

Port1/ Adress

festgelegt (COM1 und COM3 möglich). Einstellungen: Auto

(Schnittstelle wird vom BIOS festgelegt), 3F8h (Schnittstelle COM1), 3E8h (Schnittstelle COM3), Disabled (die

Schnittstelle ist deaktiviert). Sie sollten hier auf AUTO

stellen, damit das BIOS eigenständig die Adresse ermittelt

und nur bei Konflikten sollten Sie eine Adresse aus den

angebotenen wählen.

Onboard Serial

Hier stellen Sie die serielle Schnittstelle 1 ein und legen die 1

PortA

Schnittstellenadresse fest. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Disabled, 3F8h/COM1, 2F8h/COM2 (Default), 3E8h/COM3

und 2E8h/COM4

Onboard Serial

Hier stellen Sie die serielle Schnittstelle 2 ein und legen die 1

PortB

Schnittstellenadresse fest. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Disabled, 3F8h/COM1, 2F8h/COM2 (Default), 3E8h/COM3

und 2E8h/COM4

Onboard Serial

Aktivierung des schnellen FIFO (First In Firsts Out) Puffers 1

Port1 FIFO

der seriellen Schnittstelle die eine Übertragungsleistung von 115.200 Baud bietet und für schnelle Modems zwingend

vorgeschrieben ist.

Onboard Serial

Hier können Sie den IRQ für die serielle Schnittstelle

1

Port 1/2 IRQ

festlegen Im Regelfall ist dies IRQ4 für Port 1 und IRQ3 für Port 2.

Onboard Serial

Hier wird die Adresse für den zweiten seriellen Anschluss

2

Port 2

(COM1) festgelegt. Einstellungen: Adresse 3F8h IRQ4

(Schnittstelle COM1), Adresse 2F8h IRQ3 (Schnittstelle

COM2), Adresse 3E8h IRQ4 (Schnittstelle COM3), Adresse

2E8h IRQ3 (Schnittstelle COM4), Disabled (die Schnittstelle

ist deaktiviert). Bei älteren Karten kann es manchmal mit

der Verteilung von Ressourcen zu Problemen kommen. Sie

sollten diese dann mit COM1 bzw. COM2 konfigurieren und

die Onboardanschlüsse auf COM3 und COM4.

Onboard Serial

Konfiguration der seriellen Schnittstelle Einstellungen: IRQ3 1

Port2

(wird verwendet für den zweiten seriellen Anschluss).

Disabled (es wird kein Interrupt verwendet).

Onboard Serial

Hier wird die Adresse für den zweiten seriellen Anschluss fest 1

Port2 Adress

(COM2 und COM4 möglich). Einstellungen: Auto

(Schnittstelle wird vom BIOS festgelegt), 2F8h (Schnittstelle COM2), 2E8h (Schnittstelle COM4), Disabled (die

Schnittstelle ist deaktiviert).

Onboard Serial

Aktivierung des schnellen FIFO (First In Firsts Out) Puffers 1

Port2 FIFO

der seriellen Schnittstelle die eine Übertragungsleistung von 115.200 Baud bietet und für schnelle Modems zwingend

vorgeschrieben ist.

Onboard Serial

Hier legen Sie fest wie der zweite serielle Anschluss

1

Port2 Mode

verwendet werden soll. Einstellungen: Normal (Anschluss

über den normalen SubD-Stecker), IrDA (Infrarot-

Schnittstelle).

BIOS EHCI Hand-

Unter dieser Option können Sie das integrierte Serial ATA

1

Off

Boot-ROM aktivieren bzw. deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled. Diese Option steht nur Verfügung wenn SATA (RAID) aktiviert ist.

Onboard Si191 LAN Hier aktivieren/deaktivieren Sie den seriellen OnBoard Si191 1

Device

LAN-Controller

OnBoard Sil3132

Hier können Sie zwischen dem SATA and RAID Modus

1

Mode

wählen. Einstellmöglichkeiten: SATA, RAID.

OnBoard Sil3132

Hier können Sie den Sil3132 RAID Chip aktivieren/

1

RAID

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Eanbeld, Disabled. Wird er nicht benötigt, können Sie Disabled einstellen.

OnBoard Sil3531

Unter dieser Option können Sie den integrierten Silicon

1

eSATA

Image® Sil3531 External SATA-Controller aktivieren oder

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Onboard Smart

Unter dieser Option können Sie den Smart Card Reader der

2

Card Reader

sich auf dem Board befindet aktivieren (Enabled) bzw.

deaktivieren (Disabled).

Onboard SuperIO

Hier können Sie die Funktion des Power Knopfes einstellen.

2

Device

Einstellmöglichkeiten: Disabled (der Schalter funktioniert

normal Ein/Aus) Break/Wake: Der Schalterdruck schickt

den PC lediglich in den Suspend Mode (Schlafmodus).

Onboard TI1394

Hier können Sie, wenn vorhanden die IEEE 1394-

2

Device

Schnitttstelle aktivieren/deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Onboard TV-out

Unter dieser Option legen Sie das integrierte TV-Out-Format 1

format [PAL]

fest.

Einstellmöglichkeiten: PAL und NTSC

Onboard UART

Unter dieser Option können Sie die Adresse und den IRQ für 2

den UART-Chip, der die Kommunikation über die serielle

Schnittstelle (ausschließlich) beschleunigt, vergeben.

Onboard UART 2

Bei manchen Boards besteht die Möglichkeit den 2. seriellen 2

Mode

Port auch für Infrarot-Datenübertragungen zu verwenden.

Onboard UART1/2

Mit dieser Option werden die beiden seriellen Schnittstellen 2

konfiguriert, die auf dem Mainboard integriert sind. Eine

manuelle Einstellung von Portadresse und Interrupt ist mit

den Optionen " 3F8/IRQ4", "2F8/IRQ3", "3E8/IRQ4" und

"2E8/IRQ3" möglich. Die Voreinstellung "Auto" konfiguriert die Schnittstellen automatisch. Mit "Disabled" wird die jeweilige Schnittstelle ausgeschaltet.

Onboard USB oder

Über diese Option wird der USB-Controller der Platine

1

OnBoard USB

gesteuert.

Wenn Sie kein USB Gerät haben stellen Sie

Function

diese Option auf Disabled und gewinnen Sie damit einen

freien IRQ.

Onboard VESA IDE Wenn auf der Hauptplatine ein VESA-IDE-Controller 2

Port

integriert ist, kann man den ausschalten um einen Add-On-

Controller zu verwenden, oder das System so konfigurieren

das beide Controller gemeinsam verwendet können.

Onboard VESA IDE- Zur Konfiguration der Zugriffsgeschwindigkeit der primären 2

1 WS

und sekundären Festplatte.

Onboard VESA IDE- Zur Konfiguration der Zugriffsgeschwindigkeit der primären 2

2 WS

und sekundären Festplatte.

Onboard VGA

Unter dieser Option legen Sie fest ob Sie die eingebaute

2

Grafikkarte verwenden oder eine externe AGP- oder PCI VGA-

Karte. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Onboard VGA (für

Haben Sie diese Option Enabled, dann finden Sie hier

2

Untermenü)

weitere Einstellmöglichkeiten: NTSC/PAL Preference,

Synchronous Display und Displa Device Priority

Onboard VGA

Unter dieser Option können Sie der Onboard VGA mehr

2

Shared Memory

Speicherplatz zuweisen. Einstellmöglichkeiten: 1MB, 8MB

OnBoard VIA 1394

Hier können Sie den IEEE1394 Controller aktivieren/

1

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled. Wenn Sie ihn nicht benötigen, dann sollten Sie ihn auf Disabled

stellen.

OnBoard VT6308

Unter dieser Option können Sie den integrierten VIA®

1

1394

VT6308 IEEE 1394a-Controller aktivieren

oder deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Onboard VT6410

Hier können Sie den boardeigenen RAID Controller aktivieren 1

RAID Controller

bzw. deaktivieren.

OnBoard WIFI

Hier können Sie den boardeigenen Wi-Fi Controller aktivieren 1

Controller

bzw. deaktivieren.

Onboard\GBE LAN1 Unter dieser Option können Sie den integrierten PCI Express 1

Gigabit LAN-Controller konfigurieren. Einstellmöglichkeiten: Disabled, Auto.

Onbrd IEEE1394-

Unter dieser Option können Sie einen eventuell vorhandenen 5

Controller

Onboard IEEE1394-Controller aktivieren oder deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Onbrd USB-2.0-

Hier können Sie den Onboard-USB 2.0-Controller aktivieren

5

Controller

bzw. deaktivieren.

OnChip 1394

Hier konfigurieren Sie, falls vorhanden den Onboard-

2

FireWire-Anschluss. Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled

On-Chip ATA(s)

Dieses Untermenü erlaubt es Ihnen, einzustellen wie der

1

Operate Mode

RAID-Kontroller konfiguriert werden soll.

Einstellmöglichkeiten: Legacy Mode: Sie benutzen

traditionell IRQ 14 und IRQ 15; Native Mode: Sie benutzen

die verfügbaren IRQs.

OnChip Audio

Hier können Sie den OnBoard Audiochip aktivieren bzw.

5

Controller

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

On-Chip Channel

Der Peripherie-Controller auf dem Mainboard enthält eine

5

0/1

IDE-Schnittstelle, die zwei IDE-Kanäle unterstützt. Wählen

Sie Enabled (Standard), um jeden IDE-Kanal separat zu

aktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

On-Chip VGA

Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den in den 5

Chip integrierten VGA-Controller.

On-Chip VGA Turbo Hier können Sie den Turbo-Modus des Onboard-Grafikchips 2

Mode

Aktivieren/Deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Enabled, Disabled

On-Chip Video

Diese Option bestimmt die Menge an Systemspeicher, die

5

Memory Size

vom AGP-Gerät belegt werden kann. Die Eingabemaske ist

ein Teil des PCI-Speicherbereiches, der als Grafikspeicher

ausgewiesen wird.

On-Chip Frame

Unter dieser Option können Sie den Frame Buffer anpassen. 2,5

Buffer Size oder On- Diverse Einstellmöglichkeiten. Zur Performanceverbesserung chip Frame Buffer

können Sie hier die einzelnen Möglichkeiten austesten.

Size

Achten Sie auf Systemstabilität und gehen Sie nur

schrittweise vor.

On-Chip IDE

Diese Option steuert den On-Chip-IDE-Controller.

1

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Primary, Secondary, Both

Onchip IDE

Unter dieser Option aktivieren Sie die IDE Ports.

2

Channel 10/11

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled. Wenn Sie

Laufwerke an einen dieser Ports anschließen wollen, muss

dieser aktiviert sein.

OnChip IDE

Der integrierte Peripheriegeräte-Controller besitzt eine IDE

2

Channel0 und

Schnittstelle, die zwei IDE-Kanäle unterstützt. Wählen Sie

Onchip IDE

Enabled , um jeden Kanal separat zu aktivieren. Die

Channel1

Einstellungen lauten: Enabled und Disabled

OnChip IDE-1

Sie können diese Optionen auf Enabled bzw. Disabled

2

Controller oder

stellen. Bei Enabled kann man in diversen Untermenüs u.a.

OnChip IDE-2

Master Drive PIO Mode, Slave Drive PIO Mode, Master Drive

Controller

Ultra DMA und Slave Drive Ultra DMA einstellen. Näheres bei

den jeweiligen Optionen.

On Chip IDE

Sie können diese Option auf Disabled setzen um eine

5

Channel 0/1

bessere Performance zu erhalten. Achten Sie aber auf

Stabilität.

OnChip IDE-Device Falls Sie nur SCSI- oder SATA-Festplatten verwenden, können SIe diese Option deaktivieren. Dadurch beschleunigt

sich eventuell der Start des PC ein wenig weil nicht mehr

nach den Geräten gesucht werden muss.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

OnChip LAN Boot

Wenn Sie eine bootbare Datei auf dem lokalen Netzwerk

2

ROM

haben, dann wird diese, falls die Option auf Enabled steht,

geladen. Sie haben zwei Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

OnChip Lan

Stellen Sie die Option auf to] damit das BIOS automatisch

5

(nVIDIA)

den nVIDIA LAN

Controller entdeckt und aktiviert. Einstellmöglichkeiten: Auto und Disabled.

OnChip LAN

Hier können Sie die Option für den eingebauten LAN-

2

Controller

Chipsatz einstellen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

On-Chip Local Bus

Mit Hilfe dieser Option, wenn denn vorhanden, können Sie

2

IDE

den Enhanced IDE-Controller mit bis zu vier IDE Geräten

belegen (2 pro Kanal). Falls Sie eine E-IDE Karte verwenden, sollten Sie die Option ausschalten.

On-Chip Primary

Ein-/Ausschalten des primären IDE-Ports am EIDE-Controller. 2

IDE

OnChip Primary

Wenn Sie diese Option Enabled haben, können Sie den

2

PCI-IDE

primären IDE-Controller des Boards verwenden. Bei

Verwendung eines ATAPI-CD-ROM-LW und Integration in

den sekundären IDE-Kanal, wird der Zugriff auf die

Festplatte nicht gebremst.

On-Chip Primary

Unter diesen Optionen können Sie den integrierten primären 2

PCI IDE und On-

und sekundären IDE-Controller aktivieren oder deaktivieren.

Chip Secondary

Als Standard sind beide Controller aktiviert (Enabled). Sie

PCI IDE

können dann bis zu vier EIDE-Geräte benutzen. Wählen Sie

die Einstellung "Disabled" (Deaktiviert) aus, falls Sie dem System einen anderen Festplatten-Controller hinzufügen

möchten.

ONChip RAID1

Diese Option aktiviert bzw. deaktviert die auf dem Chip

1

Function

integrierte RAID-Funktion. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

ONChip RAID2

Einstellmöglichkeiten: By RAID1

1

Function

OnChip SATA Boot Hier können Sie die Bootpriorität von SATA (Serial ATA) 1

ROM

einstellen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

On-Chip SATA

Diese Option legt die Funktion für On-Chip Serial ATA fest.

5

Controller

Disabled: Deaktiviert den Serial ATA Controller, Auto: Lässt das BIOS den Serial ATA Controller automatisch einrichten,

Combined Mode: Parallel ATA und Serial ATA werden

kombiniert. Unterstützt bis zu 4 IDE-Laufwerke.

Enhanced Mode: Aktiviert Parallel ATA und Serial ATA.

Unterstützt bis zu 6 IDE-Laufwerke.

SATA Only: SATA arbeitet im Legacy-Modus. Diese Option ist

nur verfügbar, wenn das Element [SATA Mode] (SATA-

Modus) auf [IDE] eingestellt wurde.

IDE-

IDE-

IDE

IDE-

IDE-

IDE-

IDE-

IDE-

Modus

Kanal 1 Kanal 1 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 3 Kanal 4 Kanal 4

Master

Slave

Master

Slave

Master

Slave

Mster

Slave

Enhanced

IDE1

IDE1

Kein

Kein

SATA1

SATA3

SATA2

SATA4

Master

Master

Combined

IDE1

IDE1

SATA2

SATA4

Kein

Kein

Kein

Kein

Master

Master

SATA Only SATA1

SATA3

SATA2

SATA4

Kein

Kein

Kein

Kein

Die Option Enhanced Mode (Erweitert-Modus) unterstützt

nicht Windows 98/ME.

On-Chip SATA

Hier können Sie Einstellungen zum SATA Mode vornehmen.

2,5

Mode oder OnChip

Disabled: (die Funktion ist deaktiviert), AUTO: (Das BIOS

SATA

wählt die richtige Einstellung (Standard)), Combined: ( Set

On-Chip SATA Mode wird kombiniert. Sie können bis zu 4

Festplatten am Motherboard anschließen; 2 für SATA und die

anderen für PATA IDE).

Enhanced: Sie können bis zu 6 Festplatten anschließen. Non-

Combined: SATA simuliert den PATA Mode.

OnChip Primary/

Siehe Onchip Primary PCI-IDE und OnChip Secondary PCI-

2

Secondary PCI IDE IDE. Einstellungsvorschlag Enabled um möglicherweise bis zu vier EIDE-Geräte zu benutzen.

OnChip Secondary Wenn Sie diese Option Enabled haben, können Sie den 2

PCI-IDE

sekundären IDE-Controller des Boards verwenden.

Bei

Verwendung eines ATAPI-CD-ROM-LW sollten Sie dieses in

diesem Kanal betreiben.

OnChip Serial ATA

Serial ATA Serial ATA

5

Port 1

Port 2

(SATA1)

(SATA2)

Beschreibung

Modus 1 IDE-1 Master IDE-1 Slave

SATA1 dient als IDE-

1 Master

SATA2 dient als IDE-

1 Slave

OnChip IDE-1

Controller deaktiviert

Modus 2 IDE-1 Slave

IDE-1 Master SATA1 dient als IDE-

1 Slave

SATA2 dient als IDE-

1 Master

OnChip IDE-1

Controller deaktiviert

Modus 3 IDE-2 Master IDE-2 Slave

SATA1 dient als IDE-

2 Master

SATA2 dient als IDE-

2 Slave

OnChip IDE-1

Controller deaktiviert

Modus 4 IDE-2 Slave

IDE-2 Master SATA1 dient als IDE-

2 Slave

SATA2 dient als IDE-

2 Master

OnChip IDE-1

Controller deaktiviert

Modus 5 Logische

Logische

SATA1 dient als IDE-

IDE-1

IDE-2

1

SATA2 dient als IDE-

2

OnChip IDE-1 und

IDE-2 Controller

deaktiviert

Modus 6 Logische

Logische

SATA1 dient als IDE-

IDE-2

IDE-1

2

SATA2 dient als IDE-

1

OnChip IDE-1 und

IDE-2 Controller

deaktiviert

Modus 7 IDE-3 Master IDE-4 Master SATA1 dient als IDE-3

SATA2 dient als IDE-

4

OnChip IDE-1 und

IDE-2 Controller

aktiviert

Modus 8 IDE-4 Master IDE-3 Master SATA1 dient als IDE-4 Master

SATA2 dient als IDE-

3 Master

OnChip IDE-1 und

IDE-2 Controller

aktiviert

On-Chip Serial ATA Hier kann man die SATA Optionen einstellen: Disabled, Auto 5

( wenn das System SATA und IDE -Laufwerke findet, dann

werden Sie automatisch als Master/Slave zugeordnet),

Combined Mode (Diese Option erlaubt es ihnen sowohl von

IDE als auch SATA LW zu booten. Sie müssen lediglich

manuell das SATA LW als Master/Slave einstellen. Und zwar

im Serial Port0 Mode bzw. Serial ATA Port1 Mode.

Höchstgrenze 4 LW), Enhanced Mode (Unter dieser

Einstellung können Sie mit IDE bzw. SATA LW booten.

Höchstgrenze 6 LW.), SATA Only (Diese Option setzt

automatisch das SATA LW als Primary Master und Secondary

Master. Ist das LW im Master Mode eingestellt, dann kann

man kein IDE LW im Master Mode betreiben. Die Serial ATA

Port0 Mode und Serial ATA Port1 Mode - Felder sind nicht

konfigurierbar.)

OnChip Modem

Unter dieser Option haben Sie die Möglichkeit, wenn auf dem 2

Board vorhanden, das Modem zu aktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

On Chip PCI Device Hier öffnen Sie ein Untermenü in welchem sich diverse 3

Einstellmöglichkeiten zum USB, LAN - und Audio Controller

befinden.

OnChip Sound

Wenn das Board über eine eingebaute Soundkarte verfügt,

2

sollte diese Option auf Enabled stehen. Verwenden Sie

hingegen eine andere Soundkarte, muss die Option auf

Disabled gestellt werden.

OnChip USB oder

Unter dieser Option haben Sie die Möglichkeit USB, wenn auf 1,2

OnChip USB2

dem Board vorhanden, ein- bzw. auszuschalten. Falls Sie

einen Controller mit höherer Leistung einbauen, dann

müssen Sie diese Option deaktivieren (In diesem Fall steht

die Option USB Keyboard Support nicht mehr zur

Verfügung.).

OnChip USB

Hier können Sie einstellen, welche USB - Ports Sie

2

Controller

verwenden möchten.

On-Chip Video

Unter dieser Option können Sie die Größe des

2

Window Size

Systemspeichers festlegen die von AGP Karten verwendet

wird. Einstellmöglichkeiten: 64MB, 32MB, Disabled und Back

to 64MB

Operating

Wenn das Motherboard auf den JumperFree™- Modus

2

Frequency Setting

eingestellt ist, dann kann man hier die externe Frequenz der CPU einstellen. Falls Sie Änderungen an den Optionen CPU

Clock Multiplier oder CPU Frequency vornehmen wollen,

wählen Sie User Define. Falls Sie Standard einstellen, dann

kann die Option Clock Multiplier nicht verändert werden und

CPU Frequency wird automatisch auf einen festwert

eingestellt.

Operating Mode

Hier wählen Sie den Promise RAID Controller

1

Operationsmodus,. Einstellmöglichkeit: RAID bzw. Onboard

IDE Operate Mode.

Operation Mode

Mit dieser Option stellen Sie die Betriebsart des parallelen 2

Anschluss ein.

Einstellung

Funktion

Standard Parallel

Ein-Weg-Betrieb mit normaler

Port (SPP)

Geschwindigkeit

Standard and

Zwei-Weg-Betrieb mit normaler

Bidirectional

Geschwindigkeit

Enhanced Parallel

Bidirektionaler Betrieb des parallelen

Port (EPP)

Anschluss mit Höchstgeschwindigkeit

Extended

Betrieb des parallelen Anschluss im

Capabilities Port

bidirektionalen Modus und mit einer

(ECP)

Geschwindigkeit, die höher ist als die

maximale Übertragungsrate

OPT Fan… Control

Unter diesen Optionen können Sie diverse Einstellungen für

1

OPT Fan… Duty

die im Betrieb befindlichen Lüfter einstellen bzw. es werden Cycle

vorhande Werte ohne Einstellmöglichkeit angezeigt. So z.B.

OPT Fan… Speed

Lüftergeschwindigkeitskontrollmodus, Arbeitszyklus des

OPT FAN…Target

Lüfters, CPU/MB-Temperatur erkennen. Zur Nutzung dieser

Temperature

Funktionen müssen die Temperatursensorkabel an

dieoptionalen Lüfter angeschlossen werden. Näheres dazu

finden Sie in ihrem Handbuch.

Empfehlenswert ist es

alles bei der Voreinstellung zu belassen und vorsichtig

Änderungen vorzunehmen wenn es Probleme mit der

Temperatur gibt.

Optical Drive AAM

Mit der Option Optical Drive Auto Acoustic Management

5

(AAM) können Sie die Geräusche des optischen Laufwerks

verringern. Mit [Silent] minimieren Sie die

Laufwerksleistung, haben aber die geringsten Geräusche.

Einstellmöglichkeiten: Medium - ist die Standardeinstellung, mit Disable erreichen Sie die beste Laufwerksleistung.

Optimal Defaults

Mit dieser Option stellen Sie die nach Meinung des

1

Herstellers optimalen Werte ein. Allerdings muss man

wissen, das hier sehr großer Wert auf Stabilität gelegt wird und weniger auf Performance.

Optimization Mode

Mit Hilfe dieser Option können Sie die Systemleistung

1

verbessern.

Bei Problemen sollten Sie auf die

Voreinstellung (Normal) zurück kehren.

Einstellmöglichkeiten: Normal, Turbo1 und Turbo2.

Option ROM Scan

Haben Sie einen Adapter BIOS-Erweiterung, legen Sie hier

2

fest, ob das BIOS des Adapters in diesem PCI-Steckplatz

vom System-BIOS gestartet wird. Um von einem Adapter (z.

B. SCSI, LAN) ein Betriebssystem laden zu können, muss

der zugehörige Adapter von einem BIOS gesteuert werden.

Einstellmöglichkeiten: Enabled: Falls der Adapter in dem PCI-Steckplatz über ein BIOS verfügt, wird dieses bei der

Initialisierung durch das System-BIOS gestartet. Disabled:

Das BIOS des Adapters wird nicht gestartet.

OS Select For

Wer mit OS/2 arbeitet und mehr als 64 MB RAM hat, sollte

2

DRAM > 64 MB

die Option auf OS/2 stellen.

oder OS Selection

for DRAM > 64MB

OS/2 Onboard

Diese Option wird nur gebraucht wenn Sie die OS/2 Version

2

Memory >64M

3.0 (Warp) bis Fix Level 17 verwenden und falls mehr als 64

KB MByte RAM eingesetzt werden.

OTES1 FAN Speed

Diese Optionen zeigen die Geschwindigkeit der Lüfter an, die 5

und OTES2 FAN

mit den OTES1 und OTES2 verbunden sind. OTES steht

Speed

dabei für Outside Thermal Exhaust System. Diese Bezeichnung soll bedeuten, dass bei diesem System die

warme Luft nach außen geleitet wird.

Other ATAPI Device Diese Option wird für nicht aufgeführte IDE2

Diskettenlaufwerke verwendet.

Other Boot Device

Diese Option dient zur Auswahl zwischen Network

2

Select

(Netzwerk) und SCSI Boot Device.

Other Memory

Hiermit ist der Speicher zwischen 640KB und 1MB

2

angesprochen (der gesamte Adapter-ROM-Bereich). Die

Größe beträgt genau 384KB und es wird damit die Lücke

zwischen der Angabe von Base Memory und Extended

Memory geschlossen.

Overclock Options

Sie können die CPU übertakten. dafür stehen ihnen außer

1

den voreingestellten 5% noch diverse weitere Optionen zur

Verfügung die den FSB beeinflussen. Vor einer Veränderung

der Werte sollten Sie sich ausführlich mit dem Handbuch

beschäftigen um Schäden zu vermeiden.

Output Delay Value Hier können Sie die Verzögerung des Datenausgang-Strobes 1

im Speicher einstellen. Die Eingabe erfolgt hexadezimal mit

mindest 0000 und maximal 03FF.

Over NB Core

Hier können Sie die Spannung der Northbridge beeinflussen. 1

Voltage 1.2V

Belassen Sie es unbedingt bei der Voreinstellung.

Over PCIE Voltage Hier können Sie die Spannung des PCI Express beeinflussen. 1

1.8V

Belassen Sie es unbedingt bei der Voreinstellung.

Over Shut Down

Hier kann die Temperaturobergrenze für den Prozessor

2

Temperature

festgelegt werden. Gehen Sie sorgfältig damit um, um

Schaden zu vermeiden.

Overclock Mode

Steht die Option auf AUTO, dann werden alle CPU Werte

1

automatisch eingelesen. Darüber hinaus gibt es die

Möglichkeit folgende Optionen frei einzustellen: CPU

Frequency (MHz) und PCI Frequency, CPU Frequency (MHz),

PCIE Frequency (MHz) und PCI Frequency. Gehen Sie

sorgfältig damit um, um Schaden zu vermeiden.

Overclock Options

Sie können die CPU übertakten. dafür stehen ihnen außer

1

den voreingestellten 5% noch diverse weitere Optionen zur

Verfügung die den FSB beeinflussen. Vor einer Veränderung

der Werte sollten Sie sich ausführlich mit dem Handbuch

beschäftigen um Schäden zu vermeiden.

Overclock Profile

Mit dieser Option werden stabile Optionen geladen, wenn Sie 1

ihr System übertakten.

Over-Voltage CPU

Haben Sie diese Option Enabled, so wird die CPU VCORE

1

VCORE

Spannung um 200mV erhöht. Gehen Sie sorgfältig damit

um, um Schaden zu vermeiden.

Over-Voltage

Haben Sie diese Option Enabled, so wird die HyperTransport 1

HyperTransport

Spannung von +1.2V auf +1.3V erhöht. Gehen Sie

sorgfältig damit um, um Schaden zu vermeiden.

Over-Voltage NB

Haben Sie diese Option Enabled, so wird die NB VCORE

1

VCORE

Spannung von +1.2V auf +1.3V erhöht. Gehen Sie

sorgfältig damit um, um Schaden zu vermeiden.

Over-Voltage SB

Haben Sie diese Option Enabled, so wird die SB VCORE

VCORE

Spannung von +1.5V auf +1.6V erhöht. Gehen Sie

sorgfältig damit um, um Schaden zu vermeiden.

Stand: 09.12.2008

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist. Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen können das

alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: P :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

P2C/C2P Concurrency Diese Option regelt ob der CPU-Bus während des 2

gesamten PCI-Betriebes belegt ist oder nicht.

Sie

sollten es austesten ob Enabled oder Disabled für ihr

System besser ist. Die WINTV Hauppauge verlangt z.B.

Enabled.

Page Idle Timer

Wenn von der CPU keine Anfragen an die DRAMs

2

erfolgen, wird nach der abgelaufenen Zeit die Page,

also die Speicheradresse, vom DRAM-Controller

geschlossen und der Refresh-Zyklus eingeleitet.

Page Mode

Haben Sie die Option auf Enabled stehen, lässt der

2

DRAM-Controller keine Verzögerung zwischen zwei

aufeinander folgenden CAS-Zyklen zu. Mit Disabled

wird ein Host-Bus-Taktzyklus zwischen zwei

aufeinander folgenden CAS-Zyklen eingefügt.

Page Mode Read WS

Um den Zugriffszyklus im Page Mode zwischen dem

2

Chipsatz und dem Hauptspeicher zu regulieren, können

Sie hier Wait-States einfügen.

Pager

Haben Sie diese Option Enabled, dann wird im

3

Fehlerfall eine Nachricht (Server- Nr.) an einen Pager

gesandt. Es muss aber hierzu ein Modem installiert sein

das unter der im Feld Pager Interface Addr.

eingestellten Adresse angesprochen werden kann. Mit

Disabled ist die Option deaktiviert.

Pager Configuration

Über diese Option rufen sie das Untermenü auf, in

3

welchem die Einstellungen für die

Fehlerfernübermittlung vorgenommen werden können.

Zum Beispiel Pager und/oder Modem.

Pager Interface Addr. Im Feld Pager muss Enabled stehen, sonst können Sie 3

diese Option nicht verwenden. Festgelegt werden die

Adressen 3F8h, 2F8h, 3Eh8 oder 2Eh8. Die serielle

Schnittstelle an der das Modem angeschlossen ist muss

auf die gleiche Adresse eingestellt sein.

Pager No

Hier erfolgt der Eintrag der Telefonnummer des Pagers 3

(max. 12 Stellen, keine Buchstaben oder

Sonderzeichen).

Pager Type

Einstellmöglichkeiten: Signal (Pager kann keine

3

Nachrichten anzeigen), Numeric (Pager kann nur

Zahlen anzeigen) Alphanumeric (Pager kann Zahlen

und Buchstaben anzeigen).

Paging Mode Control

Unter dieser Option haben Sie zwei

2

Einstellmöglichkeiten: Close und Open. Damit können

Sie den Paging-Modus öffnen oder schließen.

Sie

sollten es bei der Standardeinstellung belassen.

Palette Snooping

Haben Sie diese Option aktiviert, wird dem PCI Bus

1

mitgeteilt das eine ISA Grafik Karte vorhanden ist.

Damit kann diese korrekt arbeiten. Haben sie keine ISA

KArte ingesetzt, lassen Sie die Option auf Disabled.

Parallel

Unter dieser Option stellen Sie die Adresse und den

3

IRQ der parallelen Schnittstelle ein.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Schnittstelle ist auf die

angezeigte Adresse und IRQ eingestellt, es gibt weitere

Zeilen für die Konfiguration), Auto (automatische

Einstellung auf Adresse und IRQ), Disabled

(Schnittstelle ausgeschaltet), PnP OS (Schnittstelle

wird vom Betriebssystem konfiguriert).

Parallel Adress

Unter dieser Option legt man die Basis-I/O-Adresse

2

und den Interrupt für die parallele Schnittstelle fest.

378h, IRQ 7; 278h, IRQ 5; 3BCh, IRQ 7 Die parallele

Schnittstelle benutzt die ausgewählte Adresse und den

ausgewählten Interrupt.

Parallel ATA Mode

Diese Option bestimmt den Funktionsmodus des IDE1-

5

Anschlusses.

IDE-1: Der "IDE1"-Anschluss arbeitet als Primary

Master (Primärer Master) und Primary Slave (Primärer

Slave). Die "SATA2" und "SATA4" Anschlüsse arbeiten als Secondary Master (Sekundärer Master) und

Secondary Slave (Sekundärer Slave). Die übrigen

"SATA1" und "SATA3" Anschlüsse sind deaktiviert.

IDE-2: Der "IDE1"-Anschluss arbeitet als Secondary Master (Sekundärer Master) und Secondary

Slave (Sekundärer Slave). Die "SATA1" und "SATA3"

Anschlüsse arbeiten als Primary Master

(Primärer Master) und Primary Slave (Primärer Slave).

Die übrigen "SATA2" und "SATA4"

Anschlüsse sind deaktiviert.

Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Beziehungen

zwischen IDE- und SATA-Anschlüssen.

IDE-

IDE-

IDE-

IDE-

PATA IDE-

IDE-

IDE-

IDE-

IDE-

Kanal

Kanal

Kanal

Kanal

Modus

Kanal 1 Kanal 1 Kanal 2 Kanal 2

Master

Slave

Master

Slave

3

3

4

4

Master

Slave

Master

Slave

IDE1

IDE1

Primary

Master Master SATA2 SATA4

Kein

Kein

Kein

Kein

IDE1

Secondary

SATA1 SATA3

IDE1

Master Master

Kein

Kein

Kein

Kein

Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Element

On-Chip SATA (On-chip SATA) auf

Combined Mode (Kombiniert Modus) eingestellt wurde.

Parallel Drive

Unter dieser Option werden die Diskettenzugriffe für

3

Servicezwecke auf die parallele Schnittstelle umgeleitet

(egal wie Parallel oder Parallel Mode eingestellt ist).

Einstellmöglichkeiten: Auto (wenn an der parallelen

Schnittstelle ein LW erkannt wird (Pin 24 auf logisch

high) werden alle Diskettenzugriffe automatisch auf die

Parallele Schnittstelle umgeleitet. Disabled (keine

Umleitung).

Parallel Mode

Sie können unter dieser Option einstellen wie die

3

parallele Schnittstelle betrieben werden soll.

Einstellmöglichkeiten: Output only, Bi-direktional, EPP

und ECP

Empfehlenswert ist ECP oder EPP.

Parallel Port

Unter dieser Option stellen Sie Adresse und Interrupt

3

der parallelen Schnittstelle ein. Einstellmöglichkeiten:

378h, IRQ7, 278h, IRQ5, 3BCh, IRQ7, 378h, IRQ5

(parallele Schnittstelle ist auf die angegebene Adresse

und Interrupt eingestellt.), Auto (parallele Schnittstelle

stellt sich automatisch auf eine mögliche Kombination

(Adresse, Interrupt) ein.), Disabled (parallele

Schnittstelle ist ausgeschaltet.).

Parallel Port

Unter dieser Option wird, wenn sie Enabled ist, der

2

Energiespartimer aktiviert, wenn am Parallel Port

(Druckeranschluss) keine Aktivitäten festgestellt

werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Parallel Port Adress

Wenn Sie die Programming Option auf manual stehen

1

haben, können Sie folgende Einstellungen für die LPT-

Ports 1 bis 3 vornehmen: Disabled, 278h, 378h, 3BCh

Allerdings wird die Adresse automatisch gesetzt,

auch wenn Sie Disabled eingestellt haben.

Parallel Port: Base I/ Hier wird die Basisadresse für die parallele Schnittstelle 3

O adress

festgelegt. Einstellmöglichkeiten: 378h, 278h (es wird

die ausgewählte Adresse benutzt).

Parallel Port DMA

Diese Option benötigen Sie nur wenn die Einstellung

1

unter Parallel Port Mode ECP lautet. Ist für Parallel Port

Auto eingestellt, bestimmt das BIOS den DMA-Kanal für

die Parallele Schnittstelle automatisch.

Parallel Port DMA

Wenn Sie den ECP-Mode eingestellt haben, dann

1

Channel oder Parallel vergeben Sie hier den DMA-Kanal.

Port DMA-Kanal

Einstellmöglichkeiten: DMA0, DMA1 und DMA3 Nur ECP

benötigt einen DMA.

Parallel Port EPP Type Ist diese Option vorhanden, kann man zwischen EPP1.7 2

und dem neueren EPP1.9 wählen.

Parallel Port

Diese Option legt die Betriebsart der integrierten

1

Extended Mode

Parallelschnittstelle fest. Die Einstellungen sind SPP

(Standard Parallel Port), EPP (Enhanced Parallel Port)

oder ECP (Extended Capabilities Port).

Parallel Port:

Hier wird der Interrupt für die parallele Schnittstelle

3

Interrupt

festgelegt. Einstellmöglichkeiten: IRQ7, IRQ5 (es wird

der ausgewählte IRQ benutzt).

Parallel Port IRQ

Unter dieser Option wählen Sie den IRQ für die

1

Parallele Schnittstelle. Einstellmöglichkeiten: 5 oder 7.

Parallel Port Mode

Es gibt die Einstellung normal (Standard) und

1

Extended. Haben Sie Extended eingestellt wird die

Schnittstelle für bidirektionale Operationen aktiviert.

Bei modernen Boards kommt der ECP/EPP ebenfalls als

Port Mode in Betracht. Sie sollten diese Möglichkeit

nutzen, wenn Sie externe LW oder Scanner im Einsatz

haben.

Empfehlenswert ist ECP/EPP.

Parallel Port Mode

Sie können unter dieser Option einstellen wie die

1,2

parallele Schnittstelle betrieben werden soll.

Einstellmöglichkeiten sind SPP, EPP 1.7 und 1.9, ECP

und ECP/EPP

Empfehlenswert ist ECP/EPP.

Parallel Port Mode

Sie können unter dieser Option festlegen wie die

2, 5

parallele Schnittstelle verwendet wird.

Einstellmöglichkeiten: ECP und EPP (schnellere

Datenübertragungsraten von 2 und 2,4 Mbyte/s.

Voraussetzung für ECP und EPP sind Geräte, die diese

Modi unterstützen. Außerdem muss im Feld Parallel die

Adresse 378h oder 278h eingestellt sein.), Bi-

Directional (Daten können sowohl ausgegeben als auch

empfangen werden.), EPP (Schneller

Übertragungsmodus (bis zu 2 Mbyte/s), in dem Daten

sowohl ausgegeben als auch empfangen werden

können. Erfordert ein Gerät, das den EPP-

Übertragungsmodus (Enhanced Parallel Port)

unterstützt.), ECP (Schneller Übertragungsmodus (bis

zu 2,4 Mbyte/s), in dem Daten sowohl ausgegeben als

auch empfangen werden können. Erfordert ein Gerät,

das den ECP-Übertragungsmodus (Enhanced Capability

Port) unterstützt.), Output Only (Daten können

ausgegeben, aber nicht empfangen werden.), PntMode

(Der Parallel Port arbeitet im bipolaren (zweipolig)

Modus).

Parity

Symbios-Hostadapter erzeugen grundsätzlich Parität.

2

SYMBIOS SCSI BIOS

Einige SCSI Geräte tun dies jedoch nicht. Aus diesem

Grund kann die Paritätsprüfung hier deaktiviert

werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Wenn die Paritätsprüfung deaktiviert ist, wird bei

einer Neuzuordnung der Geräte nach einem Disconnect

(automatisches Trennen) gleichwohl die Parität

überprüft. Aus diesem Grund muss auch die Disconnect-

Funktion für alle Geräte deaktiviert werden. Falls ein

Gerät die Paritätsprüfung beim Disconnect nicht

unterstützt, kann die Datenübermittlung nicht beendet

werden, da die Neuzuordnung blockiert ist.

Parity Check

Unter dieser Option kann man einstellen ob das Parity-

1

Bit des Speichers ausgewertet werden soll. damit sollen

Speicherfehler erkannt werden. Empfohlene Einstellung

Disabled.

Parity Mode

Hier können Sie festlegen ob für DRAM-Module eine

3

Paritätsprüfung erfolgen soll. Falls das BIOS feststellt,

dass wenigstens ein DRAM-Modul kein Paritätsbit

besitzt, wird die Prüfung ausgeschaltet.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Parity (Wird eine

Bitverfälschung erkannt, erfolgt eine Fehlermeldung.)

und ECC (Eine Bitverfälschung wird korrigiert, bei

mehreren erfolgt eine Fehlermeldung).

Parking Cylinder oder Hier wird die Landzone, der sogenannte Parkzylinder 3

Park Cyl

definiert. An dieser Position setzt der Festplattenkopf

auf, wenn der Festplattenmotor abgestellt wird.

Passive Release

Diese Option sorgt für Kompatibilität zu PCI 2.1 Damit

1,2

blockiert eine ISA-Steckkarte als Busmaster den PCI-

Bus nicht, was eine deutliche Steigerung der

Performance bringt. Stellen Sie Enabled ein und nur

wenn ältere ISA-Karten Probleme bereiten stellen Sie

auf Disabled.

Password Check

Bei Always wird immer gefragt und für den Zugang in

1

das BIOS-Setup stellen Sie Setup ein.

Password Check

Hier legt man fest ob auf ein Passwort geprüft wird

3

(ing) Option

oder nicht.

Password checking

Hier können Sie die Passwortabfrage auswählen.

2

Einstellmöglichkeiten: Disabled, On boot (während des

Bootens) und Always (immer). Ein vergessenes

Passwort bei Laptops und Notebooks wird teuer, da

man den Rechner einschicken muss. da hilft kein

Universalpasswort und auch nicht das herausnehmen

der Batterie.

Password Checking

Unter dieser Option verhindern Sie ein unerlaubtes

3

During Resume

hochfahren des Systems aus dem Suspend heraus.

Wenn Sie ein Passwort eingerichtet haben, dann wird

dies Option automatisch aktiviert und beim verlassen

des Suspend-Modus in den Normalbetrieb das Passwort

abgefragt.

Password Encryption

Sie können unter dieser Option festlegen, ob das unter 3

Password eingegebene Passwort verschlüsselt

übertragen wird. Einstellmöglichkeiten: Off, On

Password Entry

Hier legt man fest wann nach einem Passwort gefragt

3

wird.

Password for

Unter dieser Option können Sie ein Passwort für die

1

PowerOn

Power On Funktion eingeben.

Password on boot

Hier legt man fest ob das Passwort bereits beim Booten 3

eingeschaltet ist.

Password Setting

Hier können Sie ein Passwort zum Starten des Systems 2

(System) oder für den BIOS Zugang (Setup) einrichten.

Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, können

Sie in die Security Option (BIOS Features Setup Menu)

gehen, und den Security level zur Verhinderung des

unbefugten Zugangs auswählen. Die Passworteingabe

verlangt eine Bestätigung. manchmal Confirm bzw. Y/

N. Beachten Sei das die Y-Taste unter DOS auf der Z-

Taste liegt.

P-ATA Channel

Mit dieser Option können Sie den parellelen ATA-Kanal 1

Selection

auszuwählen. Einstellmöglichkeiten: Primary,

Secondary, Both.

PATA IDE Mode

Diese Optionen bestimmen den Funktionsmodus des

5

IDE1-Anschlusses.

Primary: Der "IDE1"-Anschluss arbeitet als [Primary Master] (Primärer Master) und [Primary Slave]

(Primärer Slave). Die "SATA2" und "SATA4" Anschlüsse arbeiten als [Secondary Master] (Sekundärer Master)

und [Secondary Slave] (Sekundärer Slave). Die

übrigen "SATA1" und "SATA3" Anschlüsse sind deaktiviert.

Secondary: Der "IDE1"-Anschluss arbeitet als

[Secondary Master] (Sekundärer Master) und

[Secondary Slave] (Sekundärer Slave). Die "SATA1"

und "SATA3" Anschlüsse arbeiten als [Primary Master]

(Primärer Master) und [Primary Slave] (Primärer

Slave). Die übrigen "SATA2" und "SATA4" Anschlüsse sind deaktiviert.

Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn das

Element [On-Chip Serial ATA] (Onchip Serial ATA) auf

[Combined Mode] (Kombiniert Modus) eingestellt

wurde.

PATA IDE-

IDE-

IDE-

IDE-

IDE-

IDE-

IDE-

IDE-

IDE-

Modus

Kanal 0 Kanal 0 Kanal 1 Kanal 1 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 3

Master

Slave

Master

Slave

Master

Slave

Master

Slave

Primary

IDE1

IDE1

Master

Master

SATA2

SATA4

Kein

Kein

Kein

Kein

Secondary

SATA1

SATA3

IDE1

IDE1

Master

Master

Kein

Kein

Kein

Kein

P-ATA Keep Enabled

Mit dieser Option können Sie das integrierte P-ATA zu

1

aktivieren/deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Yes, No.

Pause On Config

Sie können hier in Stufen von 2 bis 14 Sekunden

1

Screen

festlegen, wie lang das BIOS nach Anzeige der

Systemzusammenfassung wartet oder mit Disabled

nicht. Für Konfigurationen die Sie vornehmen wollen

(aber nur dann), ist diese Option vorteilhaft, weil Sie

nicht immer Pause drücken müssen um zu sehen was

Sache ist.

PC Health Status

Unter diesem Menüpunkt finden Sie alle Daten wie

2,5

System/CPU-Temperatur, System/CPU-Lüfterdrehzahl,

diverse Spannungen. Es gibt (keine)

Einstellmöglichkeiten (ist boardabhängig)

PC Power Cycles

Hier wird die Taktfrequenz angezeigt.

5

PC Reset Button

Hier kann man die Taktfrequenz auf die

5

Cycles

Grundeinstellung zurück setzen.

PC Up Time

Hier stellt man die Zeit (nach Std./min.)ein, nach

5

welcher der PC runterfährt.

PC Up Time Total

Hier stellt man die Zeit ( z.B. 12.30) zu welcher der PC 5

runterfährt.

PC98 Power LED

Wenn Sie diese Option auf Enabled gestellt haben,

1

dann wechselt die Betriebsanzeige (LED) beim Wechsel

in den Schlafmodus auf gelb.

PCCard Controller

Unter dieser Option wird die Reihenfolge der PC-Card-

3

Select

Controller festgelegt. Diese Einstellung ist nur wirksam,

wenn ein QuickPort angeschlossen ist. Wenn der

QuickPort nicht angeschlossen ist, wird der Controller

im Notebook immer auf die kompatible Adresse 3E0h

konfiguriert. Einstellmöglichkeiten: External/Internal

(Der Controller im QuickPort Plus/QuickPort S wird auf

die kompatible Adresse 3E0h konfiguriert. Dem

Controller im Notebook wird eine sekundäre Adresse

zugeordnet.), Internal/External (Der Controller im

Notebook wird auf die kompatible Adresse 3E0h

konfiguriert. Dem Controller im QuickPort Plus/

QuickPort S wird eine sekundäre Adresse zugeordnet.),

External only (Der Controller im QuickPort Plus/

QuickPort S wird auf die kompatible Adresse 3E0h

konfiguriert. Der Controller im Notebook wird

ausgeschaltet.).

PCI 1/PCI 5 IRQ

Hier erfolgt die Zuweisung der entsprechenden IRQs.

2

Assignment

Einstellmöglichkeiten: Auto (automatische Zuweisung),

3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 auf PCI 1/PCI 5

einstellen.

PCI 2 Access 1 Retry

Bei Aktivierung wird PCI 2 getrennt, wenn eine

2

maximale Anzahl von Wiederholungsversuchen ohne

Erfolg durchgeführt wurde (Standard). Bei

Deaktivierung wird PCI 2 solange nicht getrennt, bis

der Zugriff beendet ist. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

PCI 2 IRQ Assignment Hier erfolgt die Zuweisung der entsprechenden IRQs.

2

Einstellmöglichkeiten: Auto (automatische Zuweisung),

3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 auf PCI 2 einstellen.

PCI 2.1 Compilance

Hier wird die PCI-2.1 - Kompatibilität aktiviert. Sie

2

sollten diese Option die die Voraussetzung für PCI-

Caching ist, nur bei älteren PCI-Karten ausschalten, die

nicht PCI-2.1 kompatibel sind.

PCI 2.1 Support

Mit dieser Version des PCI-Standards unterstützt der

5

PCI-Bus 64 Bit, die Taktraten 33 MHz und 66MHz und

neben den normalen 5V jetzt auch 3,3 V Spannung.

Dafür gibt es jetzt für die einzelnen Voltzahlen und

Taktraten verschiedene Steckplätze. Es gibt zwar eine

Abwärtskompatibilität, dennoch sollten Sie bei

Problemen mit der PCI Karte die Option auf Disabled

stellen.

PCI 2.1 Support

Einige Hersteller legen die Punkte Passive Release und 2

Delayed Transaction unter dieser Option zusammen.

Beim Konfigurieren beachten Sie die Angaben bei den

einzelnen Optionen. Diese Option können Sie

einschalten, außer Sie haben noch ältere PCI-Karten

eingebaut.

PCI 2/PCI 6 IRQ

Hier erfolgt die Zuweisung der entsprechenden IRQs.

2

Assignment

Einstellmöglichkeiten: Auto (automatische Zuweisung),

3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 auf PCI 2/PCI 6

einstellen.

PCI 3 IRQ Assignment Hier erfolgt die Zuweisung der entsprechenden IRQs.

2

Einstellmöglichkeiten: Auto (automatische Zuweisung),

3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 auf PCI 3 einstellen.

PCI 4 IRQ Assignment Hier erfolgt die Zuweisung der entsprechenden IRQs.

2

Einstellmöglichkeiten: Auto (automatische Zuweisung),

3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 auf PCI 4 einstellen.

PCI Arbitration Mode Wenn Sie diese Option auf Rotate stellen, dann wird 2

oder PCI Arbit. Rotate der Reihe nach die Priorität bei der Benutzung des PCI-Priority

Bus weitergereicht. Für das Pipelining ist diese Option

besonders wichtig. Der Vorgang heißt Arbitration

(Entscheidung, Vermittlung).

PCI Arbiter Mode

PCI-Arbitrage ist die Art, wie die Geräte Zugang zum

2

PCI-Bus erhalten. Sowohl im Mode1, wie auch im

Mode2 wird versucht die benötigte Zeit zur

Datenübermittlung zu minimieren. Falls es Probleme

mit dem Mode1 gibt, sollten Sie es mal mit dem Mode2

versuchen.

PCI Burst oder PCI

Wenn Sie diese Option einschalten, wird - sofern dies

2

Bursting oder PCI

möglich ist - der sehr schnelle Burst-Mode (alles in

Memory Burst Write

einem Schub) zu Datenübertragung aktiviert. Dazu

muss alllerdings die Option PCI 2.1 Support deaktiviert

sein.

PCI Burst Mode oder

Der PCI Burst Modus ist auch für PCI-Karten wichtig,

1,2

PCI Burst to Main

jedoch auf neueren Boards fast nicht mehr zu finden.

Memory

Wenn ja, dann sollte er Enabled sein. Bei älteren

PCI-Karten die den PCI-Standard 2.1 nicht

beherrschen, kann es eventuell zu Problemen kommen.

PCI Burst Write oder

Wenn Sie diese Option Enabled haben (das bringt der

2,3

PCI Burst Write

Grafikkarte Geschwindigkeitsvorteile), dann werden

Combining

mehrere nacheinander ausgeführte Schreibzugriffe auf

den PCI-Bus zu einem Burst zusammengefasst. Die

Aktivierung ist dringend angeraten.

PCI Bus Parity

Unter dieser Option regeln Sie die Paritätsüberwachung 3

Checking

de PCI-Bus. Falls Sie PCI-Baugruppen verwenden, die

die PCI-Bus-Richtlinien nicht erfüllen, können Sie diese

Option ausschalten. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

PCI Bus Frequency

Unter dieser Option wird die PCI Busfrequenz

2

festgelegt. Einstellmöglichkeiten: Ext. Clock/3, Ext.

Clock/4, 44MHz (fest), 37MHz(fest) und 33MHz(fest).

PCI Bus Parity

Falls Sie PCI-Baugruppen verwenden, die die PCI-Bus-

3

Checking [HB0]/

Richtlinien nicht erfüllen, können Sie diese Option

[HB1]

ausschalten. Sie können hier differenziert abschalten

und zwar für die PCI-Steckplätze 1 und 2 (Slot 4 und 5)

bei HB0 (Host Bridge 0) und für PCI-Steckplätze 3 bis 6

(Slot 6 bis 9) bei HB1 (Host Bridge 1).

PCI Bus Park Option

Sie können unter dieser Option festlegen, ob eine PCI-

2

Einheit am PCI-Bus "parken" darf. Welche PCI-Einheit für E/A-Arbeiten den Zugang zum Bus erhält,

entscheidet grundsätzlich der PCI-Kontroller. Haben Sie

die Option eingeschaltet, dann bekommt eine PCI-

Einheit kurzfristig das Exklusivrecht am Bus.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

PCI Bus Parking

Diese Option erlaubt einer PCI-Komponente den Bus

2

sehr lange für sich zu reservieren, was allerdings mehr

Probleme bringt, als es Geschwindigkeit herausholt.

PCI Byte Merge

Unter dieser Option wird bestimmt ob einzelne Byte

2

Zugriffe auf den PCI-Bus zusammengefasst werden.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

PCI Card Support for Diese Option aktiviert bzw. deaktiviert die SMBus -

5

SMBus

Funktion für PCI-Steckplätze mit PCI 2.3 -Spezifikation.

PCI CLK

Durch die Auswahl von Asynch oder Synch, bestimmen 2

Sie ob der Taktzyklus des PCI-Bus sich asynchron oder

synchron zur Systemuhr verhält.

PCI Clock

Hier legen Sie die PCI-Busfrequenz fest. Mit dieser

5

Option können Sie Ihren PCI-Takt zur besseren

Systemstabilität auf eine bestimmte, feste Frequenz

einstellen.

Informieren Sie sich unbedingt im

Handbuch, weil bei einer Falscheinstellung großer

Schaden entstehen kann.

PCI Clock/CPU FSB

Unter dieser Option stehen Ihnen drei Optionen zur

2

Clock

Verfügung: 1/2, 1/3 und 1/4. Damit ist es möglich die

PCI-Taktung einzustellen. Diese korreliert mit der von

Ihnen eingestellten CPU FSB-Taktung. Wenn Sie z.B.

die CPU FSB-Taktung auf 100MHz einstellen und 1/3 in

dieser Option wählen, dann ist die PCI-Taktung 33.3

MHz. Von einer Übertacktung rate ich ab da sowohl

der FSB, CPU FSB Clock und AGP Clock beeinflusst

werden.

PCI Clock Auto

Unter dieser Option können Sie die automatische

1

Detection

Erkennung des PCI Taktes ein- bzw. ausschalten.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

PCI Clock Frequency

Hier können Sie die Taktfrequenz des PCI-Bus

2

einstellen. Einstellmöglichkeiten: CPUCLK/1.5;

CPUCLK/3,14; CPUCLK/2 Dadurch kann der PCI-Bus

zwischen 0 und 33 MHz arbeiten.

Empfehlenswert

ist es bei der Standardeinstellung von CPUCLK/1.5 zu

bleiben.

PCI clock Sync. to

Unter dieser Option können Sie die PCI Frequenz auf

5

CPU

die CPU abstimmen.

Beachten Sie unbedingt die

Angaben im Handbuch.

PCI Clock

Diese Option steht üblicherweise auf AUTO und dort

1

Synchronization Mode sollten Sie sie auch belassen. Alle Einstellmöglichkeiten, die von Board zu Board

unterschiedlich sind, beeinflussen ggf. auch die CPU.

PCI Concurrency

Hier können Sie festlegen ob nur eine PCI-Einheit

2

(Disabled) oder mehrere (Enabled) am PCI-Bus aktiv

sein können. Enabled erhöht die Performance.

PCI Configuration

Unter dieser Option rufen Sie das Menü zur Einstellung 3

für PCI-Geräte auf.

PCI Cycle Cache Hit

Haben Sie Normal eingestellt, wird der Cache während 2

WS

der normalen PCI-Buszyklen aufgefrischt, während bei

Fast das Refresh ohne PCI-Zyklen vor CAS erfolgt.

PCI Delayed

Mit dieser Option wird der Geschwindigkeitsunterschied 2

Transaction oder PCI zwischen PCI- und ISA-Bus ausgeglichen (der PCI-Bus Delay Transaction

braucht bei der Datenübertragung nicht auf den

langsameren ISA-Bus warten). Der PCI-Standard 2.1

unterstützt größere Bursts im Umfang von 32Bit.

Zur Optimierung des Systems sollte diese Option

auf Enabled stehen.

PCI Device, Slot #n:

Unter dieser Option legen Sie die zusätzliche Anzahl an 3

Default Latency Timer Taktzyklen fest, in denen eine PCI-Master Baugruppe am PCI-Bus über die Spezifikation hinaus aktiv sein

kann. Einstellmöglichkeiten: Yes (der vorgegebene

Wert von der PCI Baugruppe wird übernommen, der

unter Latency Timer eingestellte Wert wird ignoriert),

No (der vorgegebene Wert von der PCI Baugruppe wird

ignoriert und der unter Latency Timer eingestellte Wert

bestimmt die Taktzyklen).

PCI Device, Slot #n:

Für die Verwendung dieser Option muss die Option PCI 3

Latency Timer

Device, Slot #n: Default Latency Timer auf No stehen.

Einstellmöglichkeiten: 0000h bis 0280h (Anzahl der

Taktzyklen).

PCI Dynamic Bursting Bei aktivierter Option wird zur Datenübertragung am 2

PCI-Bus nach Möglichkeit das PCI-Burst Protokoll

verwendet. damit ist die Übertragung größerer

zusammenhängender Datenmengen mit einem einzigen

Befehl möglich. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Enabled ist empfehlenswert.

PCI Dynamic

Haben Sie diese Option aktiviert, kann das System

2

Decoding

einen ausgeführten PCI-Befehl speichern. Dies ist

vorteilhaft wenn aufeinander folgende Befehle in den

gleichen Adressbereich fallen, denn dann wird der

Zyklus automatisch als ein PCI-Befehl interpretiert.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

PCI Express bus (NB) Hier können Sie die Frequenz für den PCIEXP2 Slot 5

einstellen. Belassen Sie es bei der Voreinstellung

Hyperclk GPU. Zumindest sollten Sie sich aber im

Handbuch informieren.

PCI Express Clock

Unter dieser Option können Sie die PCI-Express-

1,5

oder PCI Express

Frequenz einstellen. Die Einstellmöglichkeiten variieren

Frequency

von AUTO über diverse Taktungen und von Board zu

Board. Sehen Sie unbedingt im Handbuch nach. Sie

sollten es bei der Einstellung belassen, da es zur Zeit

keine Vorteile bringt die Taktfrequenz zu erhöhen.

PCI Express

In diesem Setup-Untermenü können Sie den PCI

1

Configuration

Express skonfigurieren.

PCI Express PM

In diesem Setup-Untermenü können Sie den PCI

5

Function

Express PME konfigurieren.

PCI Express PME

Mit dieser Einstell-Option aktivieren oder sperren Sie

5

den PCI Express PME

PCI Express Port 1

Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die

5

PCI Express-Anschlussfunktion. Verwenden Sie keine

PCI-Express Geräte dann sollten sie die Option

deaktivieren.

PCI Express relative

Hier kommen Sie in das Untermenü um die Option

5

items

Maximum Payload Size einzustellen.

PCI Express Root

In diesem Untermenü aktivieren oder deaktivieren Sie

5

Port Func

die PCI Express-Anschlussfunktionen. Verwenden Sie

keine PCI-Express Geräte dann sollten sie die Option

deaktivieren.

PCI Express

Sie können hier festlegen ob die PCIE Frequenz

5

Selectable

automatisch ermittelt wird oder ob Sie mit Hilfe von

'Fixed PCIE Freq' einen festen Wert vorgeben.

PCI Express Slot

Diese Option aktiviert oder deaktiviert die

5

entsprechenden PCI Express-Anschlussfunktionen für

die einzelnen Slots.

PCI Fast Back to Back CPU-Schreibbefehle werden nach dem PCI Burst-2

Write

Protokoll bearbeitet, dadurch wird die Systemleistung

gesteigert.

PCI Frame Buffer

Hinter dieser Option verbirgt sich eine kombinierte

1

USCW

Schreib- und Pufferstrategie für Pentium-II Chips die

den USWC-Speichertyp (Uncachable Speculatable Write

Combining) unterstützen.

Sie sollten an dieser

Option nicht herumspielen, da Sie ggf. ein instabiles

System bekommen.

PCI IDE BusMaster

Die Option aktiviert den IDE-Busmasterbetrieb und

1,5

damit den DMA-Betrieb einer Festplatte. Die Option

sollte Enabled sein, das beschleunigt zum Beispiel den

Zugriff auf Festplattendaten, und es werden CPU-

Ressourcen gespart.

Ist diese Einstellung aktiviert, öffnen Sie in

Windows über "Start, Systemsteuerung, System" im

Register "Hardware" den Geräte-Manager. Öffnen Sie den Bereich "IDE ATA/ATAPI Controller" - die

Bezeichnung kann je nach Mainboard etwas abweichen.

Klicken Sie doppelt auf "Primärer IDE-Kanal" und

wählen Sie "Erweiterte Einstellungen". Hier muss nun bei "Aktueller Übertragungsmodus" die Einstellung

"Ultra-DMA-Modus" zu finden sein. Festplatten sollten sich typischerweise im Ultra-DMA-Modus 5 (Ultra100)

befinden, CD- und DVD-Laufwerke und -Brenner im

Modus 2 (Ultra33).

PCI IDE Card 2nd

Verfügbar sind unter dieser Option Enabled/Disabled.

2

Channel

Da dieser Steuerkanal über den IRQ15 angesprochen

wird, müssen Sie die Funktion aktivieren, damit das

BIOS über den IRQ15 auf diesen Kanal zugreifen kann.

PCI IDE Card Present Mit dieser Option legen Sie fest, in welchem Steckplatz 1

on

sich ein PCI IDE Kontroller befindet.

Einstellmöglichkeiten: Slot 1, Slot 2, Slot 3, Slot 4 oder

BIOS Auto detect (Falls diese Einstellung gewählt ist,

dann "PCI On Board IDE" auf disabled setzen.)

PCI IDE Card

Es gibt PCI-Geräte welche einen oder zwei IRQs

1

Primary/ Secondary

benötigen. Diese Option stellt die Möglichkeit zur

IRQ

Verfügung, diese für zusätzliche IDE-Karten

festzulegen.

PCI IDE IRQ

Mit dieser Option stellen Sie die Betriebsart ein, in

1

welche der PCI-Interrupt arbeitet. Die Einstellungen

sind Edge oder Level. ( trifft nur auf einen zusätzlichen

PCI IDE Kontroller zu).

PCI IDE IRQ Map To

Falls Sie beide IDE-Controller Ihres Boards verwenden, 2

dann legen Sie hier fest ob die IRQs 14 und 15 auf den

ISA- oder den PCI-Bus abgebildet (gemappt) werden

sollen. Einstellungen: Map to PCI (für IDE-

Komponenten) und Map To ISA (für ISA-IDE-

Controller). In manchen BIOS gibt es noch folgende

Einstellungen: PCI-Auto (das BIOS erkennt selber), PCI-

SlotX (Bei manchen älteren Karten müssen Sie dem

BIOS mitteilen in welchem Steckplatz sich die Karte

befindet,) und ISA (Falls Sie eine ISA-Karte

verwenden, wird so der IRQ auf diesen Steckplatz

umgeleitet.)

PCI IDE Prefetch

Wenn Sie immer wieder über Schreib/Lese-Fehler auf

2

Buffers

der Festplatte schimpfen, können Sie, wenn Sie einen

CMD-640-I/O Chip verwenden, den eingebauten Puffer

zur Geschwindigkeitssteigerung abschalten.

PCI IEEE 1394a

Unter dieser Option können Sie den OnBoard PCI IEEE

5

1394 Kontroller aktivieren/deaktivieren.

PCI Interrupt

Hier wird festgelegt welcher PCI-Interrupt auf welchen 3

Mapping INTx#

ISA-Interrupt geschaltet wird. Einstellmöglichkeiten:

Auto (automatische Zuordnung gemäß der PnP-

Richtlinien), Disabled (es wird kein PCI-Interrupt für die

PCI-Baugruppe im entsprechenden PCI-Steckplatz

zugeordnet), IRQ03, IRQ04, IRQ05, IRQ06, IRQ07,

IRQ09, IRQ10, IRQ11, IRQ12, IRQ14, IRQ15 (der PCI-

Interrupt wird auf den ausgewählten ISA-Interrupt

geschaltet). Achten Sie auf IRQ-Kollisionen.

Slot 1

Slot2

Slot3

Slot4

INT

INT

INT

INT

PCI

A B C D A B C D A B C D A B C D

Interrupt

Mapping

INTA#

v z y x

INTB#

x v z y

INTC#

y x v z

INTD#

z y x v

v

bei monofunktionalen Baugruppen

v x [y] [z]

bei multifunktionalen Baugruppen

PCI Interrupt

Unter dieser Option legt man fest, welcher PCI-

2

Mapping INTx#

Interrupt auf welchen ISA-Interrupt geschaltet wird.

(PRIMERGY)

Eine multifunktionale PCI-Baugruppe kann bis zu vier

(A, B, C, D) PCI-Interrupts verwenden. Eine

monofunktionale PCI-Baugruppe kann nur einen PCI-

Interrupt (A) verwenden. Wenn Sie eine andere

Einstellung als Auto verwenden, ist die Plug&Play-

Funktionalität des System-BIOS für PCI-Baugruppen

ausgeschaltet. Die genaue Zuordnung der PCI-

Interrupts finden Sie in dem zugehörigen Technischen

Handbuch zur Systembaugruppe. Auto Die PCI-

Interrupts werden automatisch gemäß den Plug&Play-

Richtlinien zugeordnet. Disabled Für die PCI-Baugruppe

in dem zugeordneten PCI-Steckplatz wird kein PCI-

Interrupt verwendet. IRQ03, IRQ04, IRQ05, IRQ06,

IRQ07, IRQ09, IRQ10, IRQ11, IRQ12, IRQ14, IRQ15

Der PCI-Interrupt wird auf den ausgewählten ISA-

Interrupt geschaltet. Sie dürfen keinen ISA-Interrupt

auswählen, der von einer Komponente der

Systembaugruppe (z. B. Controller) oder ISA-

Baugruppe verwendet wird.

PCI IRQ Activated By Falls vorhanden, stehen hier Level und Edge zur 2

Verfügung. Normgerechte PCI-Karten unterstützen in

der Regel Interrupts mit einer Signalhöhen-Auflösung

(die sogenannte Level-Triggerung). daher können sich

mehrere PCI-Karten auch eine einzelne Interrupt-

Leitung teilen. Karten die sich nicht an diese

Spielregeln halten, bekommt man mit der Einstellung

Edge in den Griff. PCI 2.1 braucht zwingend Level-

triggered PCI-Karten. Nur sehr exotische und alte

Karten bestehen auf Edge. Wer mit einer PCI-Fritzcard

arbeitet und häufig mit Abstürzen konfrontiert wird,

sollte mal die Einstellung Level verwenden.

PCI IRQ Configuration Über diese Option rufen Sie das Untermenü auf, in dem 2

Sie die Einstellungen für die PCI-Interrupts vornehmen

können. Je nach Anzahl der PCI-Interrupts ist das

Untermenü mit einem Scroll-Balken versehen. Nähere

Angaben entnehmen Sie bitte ihrem Handbuch.

PCI IRQ Line x /

Hier wird festgelegt, welche ISA-Interrupts für die

3

device

einzelnen PCI-Steckplätze verwendet werden.

Für monofunktionale PCI-Baugruppen wird für den

INTA# dem jeweiligen PCI-Steckplatz folgende PCI

IRQ Line zugeordnet:

PCI-Steckplatz

Slot Slot Slot Slot Slot Slot

2

3

4

5

6

7

PCI IRQ Line

1

2

3

5

6

7

Für multifunktionale PCI-Baugruppen wird für den

INTA# bis INTD# dem jeweiligen PCI-Steckplatz

folgende PCI IRQ Line zugeordnet:

PCI-Steckplatz

Slot Slot Slot Slot Slot Slot

2

3

4

5

6

7

PCI IRQ Line INTA#

1

2

3

5

6

7

PCI IRQ Line INTB#

2

3

4

6

7

8

PCI IRQ Line INTC#

3

4

1

7

8

5

PCI IRQ Line INTD#

4

1

2

8

5

6

Sie können zwar den PCI-Baugruppen gleichzeitig

denselben Interrupt zuordnen, sollten dies jedoch

wegen Performanceverlusten unterlassen. Haben Sie

die Option Auto ausgeschaltet, dann geht die PnP-

Fähigkeit verloren.

PCI IRQ line n

Hier legen Sie fest, welcher PCI-Interrupt auf welchen

3

ISA-Interrupt geschaltet wird. Damit die Änderung

wirksam wird, müssen Sie das Notebook nach Beenden

des BIOS-Setup neu starten. Ein multifunktionales PCI-

Gerät kann unter Umständen alle PCI-Interrupts

verwenden. Wenn Sie eine andere Einstellung als Auto

Select verwenden, ist die Plug&Play-Funktionalität des

BIOS-Setup für PCI-Geräte ausgeschaltet.

Einstellmöglichkeiten: Auto Select, Disabled, IRQ03,

IRQ05, IRQ09, IRQ10, IRQ11, IRQ12, IRQ14, IRQ15

Sie dürfen keinen ISA-Interrupt auswählen, der von

einem anderen Gerät verwendet wird.

PCI IRQ line 1,2 oder Unter dieser Option können Sie festlegen, welcher PCI- 3

PCI IRQ line 1,2,3

Interrupt auf welchen ISA-Interrupt geschaltet wird.

dadurch kann eventuell eine multifunktionale PCI-

Baugruppe alle PCI-Interrupts verwenden.

Einstellmöglichkeiten: Auto Select ( automatische

Zuordnung des PCI-Interrupt gemäß den Plug & Play-

Richtlinien), 3, 4, 5, 7, 10, 11 (Vorsicht bei der

Auswahl), Disabled (Für die PCI-Baugruppe in dem

zugeordneten PCI-Steckplatz wird kein PCI-Interrupt

verwendet. Nur dann wählen, wenn Sie sicher sind,

dass die PCI-Baugruppe keinen Interrupt benötigt.)

Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Falls Sie Auto Select nicht verwenden, ist die Plug &

Play-Funktionalität des System-BIOS für PCI-

Baugruppen ausgeschaltet. Für monofunktionale PCI-

Baugruppen ist dem PCI-Steckplatz 1 der PCI-Interrupt

line 1 und dem PCI-Steckplatz 1 der PCI-Interrupt line

2 zugeordnet.

PCI IRQ Map To

Hier regeln Sie die klassische Zuordnung der IRQs 14

2

und 15. Hier lässt sich bei manuell der Slot einer PCI-

Controller-Karte oder mit ISA die Vergabe an einen ISA-

Controller einstellen.

PCI IRQ Resource

Hier kommen Sie in ein Untermenü in welchem die IRQ 2

Exclusion

Einstellungen vorgenommen werden können.

PCI IRQ Sharing

Stellen Sie diese Option auf Yes, können Sie den

2

gleichen IRQ zwei unterschiedlichen Geräten zuweisen.

Zur Deaktivierung dieser Funktion wählen Sie No.

PCI IRQ Trigger

Voraussetzung für die Funktion dieser Option, die die

3

Model

Struktur der Multiprozessortabelle beeinflusst, ist die

Aktivierung Interrupt Routing. Einige Betriebssysteme

benötigen die Einstellung BIOS (z. B. Novell NetWare).

O/S Die Standardversion der Multiprozessortabelle wird

verwendet. BIOS Die angepasste Multiprozessortabelle

wird benutzt.

PCI Latency Timer

Diese Option legt fest, wie lange (in PCI-Ticks) eine

1,2,3

oder PCI Latency

Karte des PCI-Bus noch für sich als Master

Timer Slot 1 bis 4

beanspruchen darf, wenn eine andere PCI-Karte bereits

oder PCI Latency

einen Zugriff angemeldet hat. Sie können hier für jeden

Timer (PCI Clocks)

Slot individuelle Einstellungen vornehmen. Es stehen

Ihnen folgende PCI-Ticks zur Verfügung: -32, 64, 96,

128, 160, 192, 224 und 248.

Empfehlenswert ist 32

oder höher. Bei zu hoher Latenzzeit besteht die

Gefahr das die PCI Grafik- oder Soundkarten nicht

mehr korrekt arbeiten. Award mit 32 ist manchmal

hektisch, AMI mit 66 schon ein Problemfall und Phoenix

mit 40 Takten gerade richtig.

PCI Line Prefetch

Unter dieser Option regeln Sie ob bei einem "PCI-

3

Memory Read" -Kommando zusätzliche Cache-lines

gelesen werden. Wenn Sie diese Option aktivieren,

erhalten Sie eine etwas höhere Performance.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

PCI Line Read

Unter dieser Option legen Sie fest, ob bei einem "PCI

3

Prefetch

Memory Read "-Kommando zusätzliche Cache-Lines

gelesen werden. Normalerweise wird bei

eingeschaltetem PCI Line Read Prefetch eine etwas

höhere Systemperformance erzielt.

Einstellmöglichkeiten: Disabled (Es werden keine

zusätzlichen Cache-Lines gelesen.), Enabled (Bei einem

"PCI Memory Read"-Kommando werden zusätzliche

Cache-Lines gelesen.

PCI Master

Im Power Management stehen Ihnen unter PM Timer

2

Events mit dieser Option zwei Möglichkeiten zur

Verfügung: On, Off. Wenn Sie On eingestellt haben,

weckt jedes Ereignis an einem PCI- Mastersignal den

PC.

PCI Master 0 WS

Unter dieser Option können Sie mit Enabled einstellen, 2

Write oder PCI Master das die Schreibbefehle ohne Waitstates über den PCI-0 Waitstates Write

Bus ausgeführt werden.

Enabled empfiehlt sich auf

jeden Fall zur Performanceerhöhung. Bei Problemen

mit einer zusätzlichen TV-Karte sollte Sie es mit

Disabled versuchen.

Haben Sie jedoch mit PCI Clock

übertaktet, dann sollten Sie diese Option zur

Systemstabilität deaktivieren.

PCI Master Burst

Unter dieser Option bestimmen Sie, wie lange das

2

Read oder PCI Master System auf die Beendigung eines PCI-Burst-Lesezyklus Burst Read/Write

wartet. Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled

PCI Master Burst

Unter dieser Option bestimmen Sie, wie lange das

2

Write

System auf die Beendigung eines PCI-Burst-

Schreibzyklus wartet. Einstellmöglichkeiten: Disabled,

Enabled

PCI Master Bus Time- Wenn aus ihrer PCI SOundkarte knisternde Geräusche 2

Out

kommen, dann sollten Sie es mit einer Veränderung

der Einstellungen versuchen. Einstellungen: Disabled ,

von 1x32 bis 15x32 Bit.

PCI Master Event

Hier entscheiden Sie ob PCI-Aktivitäten vom

5

Powermanagement überwacht werden sollen oder

nicht. Einstellmöglichkeiten: Off und On

PCI Master Pipeline

Es stehen Ihnen hier zwei Einstellmöglichkeiten zur

2

Req:

Verfügung: Enabled, Disabled. Die Voreinstellung ist

Enabled und dabei sollten Sie es belassen.

PCI Master Prefetch

Unter dieser Option können Sie festlegen ob der

2

Prefetch Buffer verwendet wird, um damit den

Prozessor, beim Datentransfer von einem Speicherplatz

zum anderen , durch vorübergehende

Datenspeicherung zu entlasten. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

PCI Master Read

Lassen Sie diese Einstellung so wie sie ist. Sie können

2

Caching

hier Enabled einstellen wenn sie einen Athlon Prozessor

verwenden und wenn Sie einen Duron Prozessor

verwenden muss die Option Disabled sein.

PCI Master Read

Habe Sie die Option Enabled, verwendet der PCI-Bus

5

Caching

einen teil des schnellen Level 2 Cache des Prozessors

um die Daten zu puffern. Aktivieren Sie die Option nur

dann, wenn ihr Prozessor über einen großen (512KB,

1024KB oder mehr) L 2 Cache verfügt. Unter

Umständen kann es auch zu geschwindigkeitseinbussen

kommen. Dann nehmen Sie die Einstellung zurück.

PCI Master Read

Unter dieser Option lässt sich der PCI Master-

2

Prefetch

Lesevorgriff aktivieren/deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Wenn

nicht bereits eingestellt, sollten Sie diese Option

aktivieren.

PCI Master Write

Haben sie diese Option auf On gestellt, dann können

2

Buffer

maximal vier DWORD-Daten zum Prozessor

geschrieben werden, ohne dass der PCI-Bus

unterbrochen wird. Habe Sie die Einstellung Off

gewählt, dann wird der Schreibpuffer nicht benötigt.

Der Prozessor-Lesezyklus endet dann, wenn der PCI-

Bus an den Prozessor ein Signal sendet, dass der Bus

für die Datenaufnahme bereit ist.

PCI Mem Line Read

Je nach Einstellung werden ganze Zeilen oder nur Teile 2

der Daten aus dem Cache eingelesen.

PCI Mem Line Read

Wenn Sie die Option auf PCI Mem Line Read auf

2

Prefetch

Enabled gestellt haben, können Sie hier noch einstellen

das bis zu drei weiteren Zeilenadressen im voraus

eingelesen werden.

PCI Mstr DEVSEL#

Unter dieser Option stellen sie die Zeitspanne bis zum

2

Time-Out

Timeout ein. Für den Fall das der Prozessor einen

Masterzyklus initiiert, der eine Adresse benötigt, welche

sich nicht innerhalb des PCI/VESA- bzw. ISA-Speichers

befindet, beobachtet das System den DEVSEL-Pin um

auf eine Zyklusanforderung eines Gerätes zu warten.

Einstellmöglichkeiten: 3, 4, 5, 6 PCICLK

PCI Mstr Timing Mode Vom System wird der Zugang zum PCI-Bus in der 2

Reihenfolge des Eingangs der Signale verwaltet. Falls

man die Priorität umdreht, bekommt das Gerät die

niedrigste Priorität zugewiesen und jedes folgende

Gerät wird eine Stufe höher gesetzt.

Einstellmöglichkeiten: 0, 1

PCI OnBoard IDE

Mit dieser Option kann der PCI on-board-2-Kanal IDE

1

Kontroller aktiviert oder deaktiviert werden.

PCI Onboard IDE

Mit dieser Option stellen Sie die PIO Geschwindigkeit

1

Speed Mode

des PCI OnBoard IDE Kontrollers ein.

Einstellmöglichkeiten: Mode 1, Mode 2, Mode 3 und

Disabled.

PCI Onboard

Mit dieser Option kann der sekundäre PCI OnBoard IDE 1

Secondary IDE

Kontroller aktiviert oder deaktiviert werden.

PCI Parity Checking

Hier wird festgelegt ob auf dem PCI-Bus eine

3

Paritätsprüfung stattfindet.

PCI PIRQ [A-D]#

Mit dieser Option beeinflussen Sie die Zeitsteuerung für 2

das Powermanagement. Haben Sie die Option auf

Enabled stehen, beginnt ein Countdown, der

unterbrochen wird sobald das INTA~INTD Signal aktiv

wird. Es erfolgt eine Rücksetzung auf Null.

PCI PME From Soft-

Ein Eingangssignal an PME der PCI Karte weckt das

5

Off

System aus dem Ruhezustand

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

PCI PME Wake Up

Hier können Sie festlegen ob der PC über eine PCI

5

Karte aufgeweckt wird wenn sie angesprochen wird.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

PCI/PnP ISA IRQ

Diese Option reserviert Interrupts, die von nicht

3

Resource Exclusion

Plug&Play- fähigen ISA-Baugruppen benutzt werden.

PCI/PnP ISA Memory Diese Option reserviert Speicherbereiche, welche nicht 3

Region Exclusion

von PnP-fähige Baugruppen benutzt werden. Keine

Einstellmöglichkeiten.

PCI PnP ISA IRQ

Diese Option reserviert Interrupts, welche nicht von

3

Resource Exclusion

PnP -fähige Baugruppen benutzt werden. Keine

Einstellmöglichkeiten.

PCI Post-Write Fast

Aktivieren Sie diese Option, wird ein schneller Puffer

2

beim Schreiben auf den PCI-Bus benutzt.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

PCI Postet Write

Damit der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Bus

2

Buffer

und CPU kompensiert werden müssen Sie durch

Aktivierung dieser Option dafür sorgen, dass die

Datenübertragung vom PCI-Bus gebuffert wird bevor

die CPU auf die Infos zugreift.

PCI Pre-Snoop

Unter dieser Option befindet sich die Pre-snooping

2

Technik, bei der der PCI-Master die Burst-Zyklen zum

Speichern in einer Seitengrenze von 4KB ausführt.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

PCI Primary IDE IRQ

Mit dieser Option könne Sie einstellen welchen

1

Interrupt der primäre PCI Kontroller verwendet.

Einstellmöglichkeiten: INTA, INTB, INTC oder INTD.

(Diese Einstellung trifft nur auf einen zusätzlichen PCI

IDE Kontroller zu).

PCI Preempt Timer

Unter dieser Option legen Sie die Zeitspanne fest,

2

bevor ein PCI-Master den Bus verwenden kann, wenn

eine Serviceanfrage gestellt wird. haben Sie die Option

Disabled, wird verhindert dass der Bus während einer

Servicebehandlung anderweitig benutzt werden kann.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, 5, 12, 20, 36, 68, 132,

260 LCLKs

PCI Read Burst WS

Unter dieser Option bestimmen Sie, wie lange das

2

System auf die Beendigung eines PCI-Burst-Lesezyklus

wartet. Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled.

PCI Read Caching

Unter dieser Option können Sie den PCI-Lese-Cache

1

freigeben bzw. sperren. Je nach Konfiguration ihres PCs

sollten Sie hier testen ob Enable oder Disable besser ist.

PCI Secondary IDE

Unter dieser Option bestimmen Sie welchen Interrupt

1

IRQ

der sekundäre PCI Kontroller verwendet.

Einstellmöglichkeiten: INTA, INTB, INTC oder INTD.

(Diese Einstellung trifft nur auf einen zusätzlichen PCI

IDE Kontroller zu).

PCI Skew Adjust

Belassen Sie diese Option unbedingt auf dem

2

voreingestellten Wert.

PCI Slot 1 ~ Slot 5

Hier bestimmen Sie, welcher IRQ den PCI-Karten im

2

INT Assignment

jeweiligen Steckplatz zugewiesen werden soll.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,

14 und 15

PCI SLOTS

Diese Option führt zum Konfigurationsmenü in dem Sie 3

Configuration

die Einstellungen für die PCI-Steckplätze vornehmen

können.

PCI Slot 1 bis 4

Sie legen hier die IRQs für die einzelnen PCI-

1,2

Preference oder PCI

Steckplätze fest. Sie können dies entweder dem BIOS

Slot 1 bis 4 IRQ

über die Option Auto überlassen, Default beibehalten

Priority

oder selber machen. Wenn die IRQs knapp werden,

können Sie so mehreren Slots einen gemeinsamen IRQ

zuweisen und damit das Interrupt-Sharing zu

aktivieren. Beachten Sie aber die Kollisionsgefahr bei

gleichzeitiger Benutzung. Normalerweise hat Slot 1 die

höchste Priorität.

PCI Slot IDE 2nd

Wenn Sie in Ihrem PC nur den ersten IDE-Kanal

2

Channel

benutzen, können Sie den IRQ15 freischalten, indem

Sie den zweiten IDE-Kanal deaktivieren. Diese

Option ist in zwei Fällen unbedingt zu aktivieren:

Erstens wenn das Motherboard nur über einen IDE-Port

verfügt und für zwei weitere Drives eine zusätzliche

2fach-PCI- Controllersteckkarte

eingebaut wird. Der zweite Fall ergibt sich, wenn ein

zweiter Port des 4fach-EIDE-Controllers zugunsten

eines zusätzlichen 2fach-EIDE-Controllers in einem

Steckplatz deaktiviert wurde.

Das kann durchaus Sinn machen: Krankt der

Motherboad-EIDE-Controller daran, daß er beim

Secondary Port nur die alten langsamen PIO-Modes

unterstützt, sollten "Speedsüchtige” der Leistung der

dritten und vierten Platte zuliebe in diesem Fall auf eine

zusätzliche Controllerkarte ausweichen, die einen

Secondary Port mit voller

PIO-Leistung bietet.

PCI Slot x Latency

Unter dieser Option können Sie die für die in den PCI-

1

Timer

Slot steckenden Karten die Verzögerungszeit eingeben.

Je schneller der Bus arbeitet umso kleiner sollte der

eingestellte Wert sein.

PCI SLOT1 to 6

Hier können Sie festlegen, welcher IRQ den PCI-

2

Onboard LAN INT

Geräten am ausgewählten Steckplatz zugewiesen wird.

Assignment

Einstellmöglichkeiten: Auto, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14

und 15

PCI Slot1/Slot6 IRQ

Mit dieser Option wird für jeden PCI-Slot die IRQ-

1

Priority oder PCI

Leitung spezifiziert. Einstellungsmöglichkeiten: 3, 4, 5,

Slot2/Slot5 IRQ

7, 9, 10, 11, Auto. Wenn Sie Auto wählen, kann das

Priority oder PCI

BIOS die IRQ-Leitung für die einzelnen PCI-Slots

Slot3 IRQ Priority

automatisch festlegen.

oder PCI Slot4 IRQ

Priority

PCI Streaming

Diese Option sollten Sie einschalten, wenn Ihr

1,2

Board bzw. der Chipsatz gepuffertes Schreiben ins

DRAM erlauben. Aufeinanderfolgende PCI-Zugriffe

werden dadurch direkt hintereinander ausgeführt. Die

Übertragung der Daten erfolgt Blockweise und nicht

einzeln. PCI Streaming ist in seiner Wirkungsweise eine

Kombination von PCI Burst Mode und PCI Master 0 WS

Read/Write.

PCI to CPU Delay

Wie lange muss der Prozessor auf das ADS Signal

2

ADSJ

warten.

PCI to CPU Posting

Schreibvorgänge vom PCI zur CPU werden gebuffert.

2

Das bedeutet, dass der Bus weiterschreiben kann,

während die CPU bereits andere Aufgaben erledigt.

PCI to DRAM Buffer

Hier können die Schreibbefehle des PCI-Bus zum

2

Hauptspeicher gebuffert (zwischengespeichert) werden.

Damit wird bei Aktivierung und gleichzeitiger

AKtivierung des PCI Memory Burst Write die

Performance erhöht. Wenn Sie dann noch die

Latenzzeiten unter PCI Latenzy Timmer anheben gibt

es mehr Stabilität.

PCI to DRAM

Hier wird das Pipelining zwischen PCI und DRAM

2

Pipelining oder PCI to aktiviert. Diese Option sollte eingeschaltet sein, damit DRAM Pipeline

die Übertragung nicht auf den einfachen Transfer per

Schreibzyklus beschränkt ist. Diese Option können Sie

aber auch probeweise in anderen Kombinationen

einschalten, da auf den meisten Chipsätzen Puffer für

derartige Schreibvorgänge vorhanden sind. dadurch

wird der PCI-Bus weniger gebremst.

PCI to DRAM Prefetch Hier können die Schreibbefehle des PCI-Bus zum 2

Hauptspeicher gebuffert (zwischengespeichert) werden.

Damit wird die Performance erhöht.

PCI to ISA Write

Falls der Prozessor als Bus-Master für den Zugang zum 2

Buffer

Speicher oder zur E/A fungiert, regelt diese Option die

Verwendung eines sehr schnellen Post-Write-Puffers.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

PCI to L2 Write Buffer Mit dieser Option können Sie den Buffer zwischen PCI 2

und Cache aktivieren (Enabled).

PCI VGA Palette

Sie können hier je nach verwendeter Grafikkarte

3

Snooping

zwischen Disabled (Defaultwert) oder „Enabled"

wählen.

Wenn Sie eine Grafik- und PCI-MPEG-

Decoderkarte zusammen verwenden, sollten Sie

Enabled eingestellt haben.

PCI#2 Access #1

Über diese Option wird der PCI #2 Access #1 Retry

2

Retry

ein-/ausgeschaltet. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled Ist die Option Disabled, gibt es kein Zeitlimit

wie lange der AGP-Bus auf den PCI-Bus zugreifen kann.

Ansonsten wird der Zugriff der "toten Zeit" nach einer bestimmten Zeit gestoppt.

Für ältere Karten gilt

Disabled, ansonsten sollte die Option auf Enabled

stehen. Falls Sie allerdings mehrere sehr langsame

Karten (Sound- oder Netzkarte) in ihrem Rechner

haben, dann sollten Sie die Option auf Disabled stellen,

damit das System nicht ausgebremst wird.

PCI/PNP ISA DMA

Im Menü hinter dieser Option können Sie ISA DMA-

2

Resource Exclusion

Einstellungen vornehmen.

PCI/PnP ISA IRQ

Im Menü hinter dieser Option können Sie ISA IRQ-

2

Resource Exclusion

Einstellungen vornehmen.

PCI/PnP ISA Memory Im Menü hinter dieser Option können Sie ISA Memory-2

Region Exclusion

Einstellungen vornehmen.

PCI/PnP ISA UMB

Im Menü hinter dieser Option können Sie ISA UMB-

2

Resource Exclusion

Einstellungen vornehmen.

PCI/VGA Act-Monitor Ist diese Option Enabled, dann wird der PC aktiviert, 2

sobald PCI-Karte oder Monitor aktiv werden.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

PCI/VGA Palette

Diese Funktion ermöglicht es dem BIOS, die Farbtabelle 1,2,3

Snoop

einer PCI-Grafikkarte zu ermitteln um dann diese

Informationen im Bedarfsfall an die Videokarte

BIOS

weiterzugeben. Wer in seinem Rechner zusätzlich eine

ISA-Karte, wie z.B. eine MPEG-Karte eingebaut hat und

bei dem die Farbwiedergabe nicht stimmt, der sollte

diese Option einschalten. Normalerweise wird aber bei

MPEG- oder anderen ISA-Karten die Option Disabled.

Haben Sie eine nicht 100%ig VGA-kompatible

Grafikkarte sollten Sie die Option auf Enabled stellen.

Bei Einsatz einer AGP- oder PCI-Karte stellen Sie

Disabled ein. Bei älteren TV-Karten kann Enabled

helfen Probleme wie Farbverfälschungen, zu beseitigen.

Sie sollten prüfen die Option zu deaktivieren.

PCI/VGA Palette

Dieses Option bestimmt, ob MPEG ISA/VESA VGA-

5

Snoop

Karten mit PCI/VGA kooperieren können.

Einstellmöglichkeiten: Enabled: MPEG ISA/VESA VGA

Karten kooperieren mit PCI/VGA. Disabled: MPEG ISA/

VESA VGA Karten kooperieren nicht mit PCI/VGA.

PCI/VGA Snooping

Wird von Multimedia-Videokarten verwendet.

2

PCI1/2 Master 0 WS

Durch Einstellung dieser Optionen auf Disabled können 2

Write

Sie festlegen, dass die Schreibvorgänge von PCI1/2 auf

dem PCI - Bus um einen Waitstate verzögert werden

sollen.

PCI1/2 Post Write

Um den Geschwindigkeitsunterschied zwischen CPU

2

und PCI - Bus auszugleichen, wird ein Puffer

verwendet. Mit diesen Optionen können Sie den Puffer

ein- und ausschalten.

PCIE Clock

Diese Option bestimmt die PCI-Express-Frequenz.

5

PCI1/PCI2 Post Write Es stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: Enabled 5

und Disabled. Die Standardeinstellung ist Enabled.

Wenn diese Funktion auf Enabled gestellt ist, wird die

Datenübertragung von der CPU zum PCI-Bus gepuffert,

um die Lese-Latenz des PCI-Master zu minimieren.

PCI Master 1 WS

Auswahl der Wait-States beim Schreiben auf den PCI-

2

Write

Bus.

PCI Streaming

siehe auch: PCI Burst Mode, CPU to PCI Burst Write.

1

Der PCI Burst Modus ist auch für PCI-Karten wichtig,

jedoch auf neueren Boards fast nicht mehr zu finden,

Wenn ja, dann sollte er Enabled sein.

PCI Write Burst

Mit Aktivierung dieser Option werden die

2

Schreibbefehle des PCI-Bus zu Bursts

zusammengefasst um unnötige Zugriffe für kleinere

Datenmengen zu bündeln. dadurch entsteht eine

schnellere Datenübertragung.

PCI Write Burst WS

Um die Geschwindigkeitsunterschiede der Hardware

2

abzufangen, können hier Waitstates zwischen den

Bursts eingelegt werden.

PCI#2 Access #1

Mit dieser Option können Sie den PCI#2 Zugriff #1

2

Retry

aktivieren bzw. deaktivieren. Dies bedeutet, das der

AGP-Bus bei Aktivierung nur eine begrenzte Zeit auf

den PCI-Bus zugreift, während er bei Deaktivierung so

lange zugreift bis er Erfolg hat (Wiederzugriff).

PCI/14H/USB CLK

Unter dieser Option wird der PCI/14H/USB Clock

5

Powerdown

Powerdown aktiviert/deaktiviert. Falsche

Einstellungen können zu Schäden am System führen.

PCI/AGP Frequency

Die Anzeige, keine Einstellmöglichkeit, hängt von der

2

Einstellung unter 'Fixed PCI/AGP-Frequency' ab.

PCI/AGP Frequency

Hier wird lediglich die PCI/AGP Frequenz angezeigt.

5

(Mhz)

Keine Einstellmöglichkeiten.

PCI/AGP Frequency

Diese Option steht nur zur Verfügung wenn die Option

5

fixed

CPU Host Clock Control aktiviert ist.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, 33/67~48/97 (Hier

können Sie diverse Einstellungen für die PCI/AGP

Frequency auswählen. Falsche Einstellungen können

zu Schäden am System führen.

PCI/Concurrent oder Hier können Sie festlegen ob nur eine PCI-Einheit 1, 5

PCI/Peer

(Disabled) oder mehrere (Enabled) am PCI-Bus aktiv

Concurrency

sein können. Enabled erhöht die Performance.

PCI/PNP IRQ

Hier können Sie von Hand Einstellungen an den IRQs

2

Resource Exclusion

von 3 bis 15 vornehmen.

PCI-E Compliancy

Diese Option bestimmt den Modus einer PCI-Express

5

Mode

Addon-Karte.

PCIE Frequency

Unter dieser Option können Sie die PCI Express

1

Frequenz festlegen Mit den Tasten + und - oder über

den Zahlenblock können Sie einen Wert zwischen 100

und 150 eingeben.

PCIE GFX1 Link Width Sie können hier PCI Express Konfigurationen einstellen.

Einstellmöglichkeiten: x1, x2, x4, x8 und x16

Beachten Sie unbedingt die Angaben im Handbuch.

PCIE GFX2 Link Width Sie können hier PCI Express Konfigurationen einstellen.

Einstellmöglichkeiten: x1, x2, x4, x8 und x16

Beachten Sie unbedingt die Angaben im Handbuch.

PCIe Lan Controller

Mit dieser Einstell-Option aktivieren oder sperren Sie

5

den PCIe Lan controller.

PCI-E OverVoltage

Sie können hier die Spannung für den PCI erhöhen:

2

Control

Normal (Standard), +0.1V, +0.2V , +0.3V.

PCIE Reset Delay

Hier können Sie die PCIE Reset Delay-Funktion

5

aktivieren/deaktivieren.

PCIe SATA Controller Mit dieser Einstell-Option aktivieren oder sperren Sie 5

den PCIe SATA Controller.

PCICLK-to-ISA

Diese Option bestimmt das Teilungsverhältnis, mit dem 1

SYSCLK Divisor

der ISA-Bustakt aus dem PCI-Bustakt abgeleitet wird.

Mögliche Einstellungen sind PCICLKI/2, PCICLKI/3 oder

PCICLKI/4.

PCIE Clock Spread

Sie können diese Option aktivieren bzw. deaktivieren.

1

Spectrum

Deaktivieren sollten Sie nur vornehmen wenn es

Kompatibilitätsprobleme gibt.

PCIE Spread

Es gibt hier zwei Optionen: Disabled und Down Spread. 5

Spectrum

Bei EMC (Electronic-Magnetic Compatibility Test) Tests

können Sie diese Werte ändern um dass beste Resultat

zu erhalten. Zu empfehlen ist jedoch, dass Sie die

Optionen nicht ändern, außer bei besonderen Gründen.

Einige Einstellungen können das System instabil

machen, deshalb ist mit Vorsicht vorzugehen.

PCIEx

Diese Option finden Sie im Menü Init Display First. Hier 5

können Sie die PCI-Express-Grafikkarte aktivieren.

PCIEx Clock

Sie können hier die PCI Express Taktfrequenz

5

einstellen, vorausgesetzt Sie haben die Option PCIEx

clock Sync. to CPU aktiviert.

Der Standardwert

wird vom BIOS automatisch erkannt und Sie sollten

ggf. nur Werte im zulässigen Bereich eingeben.

PCIEx clock Sync. to

Unter der Option können Sie die PCI Express

5

CPU

Taktsynchronisation mit der CPU aktivieren bzw.

deaktivieren.

PCIEX16_1 Clock

Sie können hier den Takt des PCI Express_1 festlegen. 5

Einstellmöglichkeiten: auto, 100MHz ~ 200MHz.

PCIEX16_2 Clock

Sie können hier den Takt des PCI Express_2 festlegen. 5

Einstellmöglichkeiten: auto, 100MHz ~ 200MHz.

PCIEX16_1

Unter dieser Option können Sie die PCIEX16_1

5

Frequency (MHz)

Übertaktungsfrequenz festlegen. Einstellmöglichkeiten:

100 MHz, 200 MHz

Belassen Sie es bei den

Voreinstellungen.

PCIEX16_2

Unter dieser Option können Sie die PCIEX16_2

5

Frequency (MHz)

Übertaktungsfrequenz festlegen. Einstellmöglichkeiten:

100 MHz, 200 MHz

Belassen Sie es bei den

Voreinstellungen.

PCIEX16_3

Unter dieser Option können Sie die PCIEX16_3

5

Frequency (MHz)

Übertaktungsfrequenz festlegen. Einstellmöglichkeiten:

100 MHz, 200 MHz

Belassen Sie es bei den

Voreinstellungen.

PCIEX16_2/

Sie können hier die PCIEX16_2/PCIEX1_1-

1

PCIEX1_1 Force

Konfiguration manuell einstellen. Einstellmöglichkeiten:

X2/X1 Mode (compatible), X4/disabled Mode (fast),

Auto

PCI-Express Voltage

Sie können unter dieser Option die Spannung für den

1

PCI-Express festlegen. Einstellmöglichkeiten: +1.20V,

+1.30V, +1.40V und +1.50V

PCIPME Power Up

Haben Sie diese Option Enabled, dann wird der PC bei

2

Control

Aktivitäten am PCI geweckt.

PCMCIA Controller

Sie können hier dem PC-Card-Controller einen PCI-

3

Mode

Interrupt zuweisen. Sie sollten die Option nur ändern,

wenn es bei der Einstellung zu Problemen kommt oder

wenn das Betriebssystem eine Zuweisung verlangt.

Einstellmöglichkeiten: Standard, Native IRQ

PCMCIA Controller

Falls Sie ein Betriebssystem verwenden, das nicht Plug 3

Select

& Play unterstützt und Sie im Menü Advanced für das

Feld Plug&Play O/S den Wert No ausgewählt haben, ist

diese Option aktiviert. Sie können dann auswählen

welcher PC-Card-Controller aktiv ist. Entweder der im

Notebook (Always Enable Onboard) oder im QuickPort

Plus (Auto Select QuickPort+) verwendet werden soll.

PCMCIA I/O Adress

Sie können unter dieser Option wählen , ob der PC-

3

Card-Controller im Notebook oder im QuickPort Plus auf

die kompatible Basis-I/O-Adresse 3E0h konfiguriert

werden soll. Das kann z.B. notwendig werden, wenn

Sie andere PC-Card-Treiber außer Card & Socket

Services verwenden (z. B. Direkt-Enabler).

Einstellmöglichkeiten: PCI (Vergabe der Basis-I/O-

Adresse der PC-Card-Controller vom System-BIOS im

Notebook und im QuickPort Plus.), Legacy/Notebook

(Der PC-Card-Controller im Notebook wird auf die

kompatible Basis-I/O-Adresse 3E0h konfiguriert.),

Legacy/QuickPort+ ( Der PC-Card-Controller im

QuickPort Plus wird auf die kompatible Basis-I/O-

Adresse 3E0h konfiguriert.).

PE0-PE3 Data

Unter dieser Option können Sie die PCI Express 0 zu

5

Scrambling

PCI Express 3 Daten-Scrambling aktivieren bzw.

deaktivieren. Eine Aktivierung führt zur

Performanceverbesserung.

Sie sollten jedoch

vorsichtig damit umgehen.

PECI

PECI ist eine Alternative zum bisherigen System-

Management-Bus (SMB) und kommt beim Einsatz von

Intel Core 2 Duo Prozessoren vor. Über den SMB

werden beispielsweise die SPD-Timing-Daten der

Speicherchips, Akku Ladezustände, Lüfter-und

Temperaturdaten an das BIOS übermittelt. Das PECI

ermöglicht im Vergleich zum SMB deutlich höhere

Transferraten. Eistellmöglichkeiten: Enabled,

Peer Concurrency

Wenn Sie diese Option eingeschaltet (ist optimal)

1,2

haben, beschleunigt das erheblich die PCI Zugriffe. Mit

dieser Option können der Busmaster-Controller und der

Prozessor im PCI-System im Datenzugriff gleichgestellt

werden, was für Audio -, Video- und Netzkarten wichtig

ist, damit der Datentransfer zügiger von statten geht.

PEG Buffer Length

Diese Option steht in engem Zusammenhang mit der

1

Option 'Booting Graphic Adapter Priority'. Sie sollten es

bei der Voreinstellung AUTO belassen, da eine

Erhöhung der Taktfrequenz derzeit nichts bringt, weil

keine PCI-Expresskomponente zur zeit davon profitiert.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Long, Short.

PEG Data Scrambling

Unter dieser Option können Sie die PCI Express Grafik-

5

Daten-Scrambling (Verbesserung der Grafikleistung)

aktivieren bzw. deaktivieren. Einstellmöglichkeiten:

Auto, Enabled, Disabled.

Belassen Sie es möglichst

auf der Voreinstellung, ansonsten könnte es

Grafikprobleme geben.

PEG Force X1

Mit der [Aktiviert]-Einstellung setzt diese Option den

5

PEG-Anschluss auf den x1 Modus herab.

PEG Link Mode

Diese Option steht in engem Zusammenhang mit der

1

Option 'Booting Graphic Adapter Priority'. Sie sollten es

bei der Voreinstellung AUTO belassen, da eine

Erhöhung der Taktfrequenz derzeit nichts bringt, weil

keine PCI-Expresskomponente zur Zeit davon profitiert.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Slow, Normal, Fast, Faster.

PEG Link Mode

Diese Option dient der Leistungsverbesserung ihrer PCI 5

Express Grafikkarte. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Disabled, Normal, Fast, Faster

Eine Einstellung von

Fats bzw. Faster kann zur INstabilität des Systems

führen.

PEG Port

Mit dieser Option können Sie die PCI Express Graphics

1

port function aktivieren bzw. deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

PEG Port/Graphic

Schalten Sie auf jeden Fall auf "PEG" um, wenn Sie 5

Adapter Priority

eine PCI-Express-Grafikkarte besitzen.

PEG Root Control

Diese Option steht in engem Zusammenhang mit der

1

Option 'Booting Graphic Adapter Priority'. Sie sollten es

bei der Voreinstellung AUTO belassen, da eine

Erhöhung der Taktfrequenz derzeit nichts bringt, weil

keine PCI-Expresskomponente zur zeit davon profitiert.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled, Enabled.

PEG/Onchip VGA

Diese Option bestimmt, ob der "Onchip VGA" oder PEG 5

Control

Port beim Starten des Systems initialisiert wird.

Belassen Sie dieses Element in der

Standardeinstellung [Auto].

Pentium 4 Thermal

Diese Option aktiviert/deaktiviert die Überwachung der 1

Monitor

Temperatur des

Pentium 4-Prozessors, um die CPU vor Überhitzung zu

schützen.

Pentium II ® L1/L2

Haben sie diese Option auf Enabled gestellt,

2

beschleunigt dies den Zugriff auf den Cache Speicher.

Das Ergebnis dieser Funktion ist von der CPU und dem

Chipsatz abhängig. Standardgemäß ist die Funktion

Enabled (Aktiviert L1/L2 Cache ECC (Error Checking

und Correction)).

Pentium II Micro

Sie sollten diese Option unbedingt Enabled haben, auch 2

Codes

wenn es etwas Performance kostet. Die Micro Codes

werden benutz um Pentium II-Fehler zu beheben und

für Systemzuverlässigkeit zu sorgen.

Pentium III Serial

Haben Sie diese Option auf Enabled stehen, so

2

Number

erscheint die Seriennummer der Pentium III CPU.

Performance

Diese Option kann die Systemleistung erhöhen.

1

Acceleration Mode

Einstellmöglichkeiten: Auto, Aktiviert

Performance

Unter dieser Option können Sie mit Hilfe der

5

Boosting Engine

Performance Acceleration Technology die Wartezyklen

bei Speicherzugriffen reduzieren und damit die

Performance verbessern. Das gilt aber nur bei 865PE-

Boards und dann nur wenn das neueste BIOS Update

aufgespielt ist. Einstellmöglichkeiten siehe

HerstellerHinweis.

Performance Mode

Unter dieser Option können Sie versuchen die Leistung 1

des Systems zu erhöhen. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Standard, Turbo. Sie können die Einstellung Turbo

testen und wenn das System stabil läuft dabei belassen.

Performance Mode

Mit dieser Option können Sie bei Boards mit dem

5

Springdale Chipsatz den PAT-Modus (Performance

Acceleration Technology) aktivieren. PAT wurde für

Boards mit dem Canterwood Chipsatz spezifiziert.

Damit werden die Wartezyklen bei Speicherzugriffen

reduziert und somit die Performance verbessert. Das

gilt aber nur bei 865PE-Boards und dann nur wenn das

neueste BIOS Update aufgespielt ist.

Beachten Sie bitte das Sie sich vor Verwendung der

empfohlenen Einstellung im Handbuch bzw. beim

Boardhersteller gründlich zu informieren um mögliche

Schäden zu verhindern. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Standard, empfohlen Turbo

Phonering Wake Up

Unter dieser Option stellen Sie ein, ob das System bei

2

Aktivität des Modems aufgeweckt wird oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

PH Limit

Unter dieser Option können Sie das Page Hit Limit

1

einstellen. AMD empfiehlt in seinem Datenblatt 32

Cycles. Einstellmöglichkeiten: 1, 4, 32, 64 Cycles

Periphal

Hier ruft man das Untermenü auf, in dem Sie die

2

Configuration oder

Schnittstellen und Controller einstellen können.

Peripheral Activities

PIO Mode oder PIO

Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Festplatte. 1,2

Wobei ein höherer Modus eine höhere

Datenübertragung bedeutet. Normalerweise steht hier

der Modus AUTO, weil das einstellen diverser Werte nur

dann funktioniert, wenn die Festplatte den eingestellten

Modus auch unterstützt. Zu beachten ist, dass je höher

der PIO-Modus umso kürzer die Datenkabel sein

müssen. Die Übertragungsraten sind:

PIO 0

PIO 1

PIO 2

PIO 3

0.8 - 2 MB/s 2 - 4 MB/s

4 - 5 MB/s

5 - 10 MB/s

PIO 4

PIO 3 /

PIO 4 /

PIO 4 /

DMA 1

DMA 2

UDMA 0

10 bis 16

MB/s

5 - 10 MB/s bis 16 MB/s bis 33 MB/s

PIO 4 /

PIO 4 /

PIO 4 /

PIO 4 /

UDMA 16

UDMA 25

UDMA 33

UDMA 44

bis 16 MB/s bis 25 MB/s bis 33 MB/s bis 44 MB/s

PIO 4 /

UDMA 66

bis 66 MB/s

Pipeline Cache Speed Hier können Sie die Zugriffsgeschwindigkeit für den 2

Second-Level-Cache einstellen. Falls der Cache auf

Ihrem Board aufgelötet ist, stellen sie Faster ein. Wenn

der Cache aber mit einem COAST (Cache On a Stick)

Modul mit dem Board verbunden ist, dann ist die

Einstellung Fast besser.

Pipelined Cache

Sie können hier, je nachdem ob Sie eine oder zwei

2

Timing

Bänke Cache verwenden, fast oder faster einstellen.

Pipelined CAS

Haben Sie die Option auf Enabled stehen, lässt der

2

DRAM-Controller keine Verzögerung zwischen zwei

aufeinanderfolgenden CAS-Zyklen zu. Mit Disabled wird

ein Host-Bus-Taktzyklus zwischen zwei

aufeinanderfolgenden CAS-Zyklen eingefügt.

Pipelining oder

Hier handelt es sich um die Methode zur gleichzeitigen 1,2,3

Pipeline oder Pipe

Bearbeitung von mehreren Befehlen. Sollte im BIOS

Function

aktiviert sein. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

PIRQ 1 Use IRQ No. ~ Hier können Sie wenn notwendig, den in den 2

PIRQ4 Use IRQ No:

entsprechenden PCI Slots installierten Geräten inklusiv

des AGP Slots, einen bestimmten IRQ zuweisen.

Allerdings müssen Sie darauf achten keine

Hardwarekonflikte zu bekommen. Für die Verhältnisse

zwischen dem Hardwarelayout, des PIRQ, der INT#

und der Geräte gilt folgendes.

Signal

PCI Slot PCI Slot PCI Slot PCI Slot

1 und

2

3

4 und

AGP Slot

PCI Slot

5

PIRQ 1

INT A

INT D

INT C

INT B

PIRQ 2

INT B

INT A

INT D

INT C

PIRQ 3

INT C

INT B

INT A

INT D

PIRQ 4

INT D

INT C

INT B

INT A

USB verwendet PIRQ 4; AGP verfügt über INT A und

INT B

Plane Voltage

Wird für ältere CPUs ohne MMX verwendet, wenn in der 2

Option CPU Power Plane die Einstellung Single Voltage

aktiviert ist. Wird für CPUs verwendet die kein MMX

haben und damit nur eine Spannung brauchen.

Plug & Play Aware OS Hier stellen Sie ein ob Ihr Betriebssystem Plug & Play 1

oder Plug & Play O/S

unterstützt. Falls Sie Windows 95/98 installiert haben,

sollten Sie die Steuerung diesem überlassen und die

Option Yes aktivieren.

Plug & Play O/S oder Legt fest, ob die PnP-Einstellungen per Setup oder 1,3

Plug And Play O/S

automatisch zugewiesen werden. Falls es keine

Probleme mit IRQ oder DMA Zuweisungen gibt, sollten

Sie Auto einstellen. Windows 95 ist im übrigen PnP-

fähig.

Playback DMA

Hier kann der DMA-Kanal 2 für Aufnahme kann auf

3

Channel

verschiedene Werte eingestellt werden.

Einstellmöglichkeiten: DMA CH5, DMA CH6

Playback IRQ Channel Unter dieser Option legen Sie den Interrupt für die 3

Wiedergabe (Playback Wave) fest.

Einstellmöglichkeiten:IRQ11, IRQ15

PLL

Unter dieser Option erhalten Sie Infos über die

2

Taktfrequenz mit der der Prozessor betrieben wird. Hier BIOS

gibt's keine Änderungsmöglichkeit.

PLL2 Clock

Unter dieser Option können Sie die PLL2 Taktfrequenz

5

einstellen. Diese Option ist nur verwendbar wenn PCIe

clock Sync. to CPU auf Disabled steht. Mit der Eingabe

taste wählen Sie die gewünschte Taktung aus.

Ansonsten wird der Standardwert vom BIOS

automatisch ermittelt.

PLL1 Spread

Hier wird das PLL1 Spread Spectrum aktiviert bzw.

5

Spectrum

deaktiviert. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

PM Control by APM

Das APM (Advanced Power Management) des

2

oder PM Controlled by jeweiligen Betriebssystems übernimmt das Power-APM

Management Ihres PC. Vorteilhaft ist hierbei, dass

unter Windows95 (bei Windows NT und

OS/2 funktioniert das sowieso), wenn Sie nichts tun,

der HLT-Befehl des Prozessors genutzt wird. Es kommt

dabei sowohl zu großen Stromeinsparungen (beim

OS/2 kühlt sogar der Prozessor ab). Sie sollten die

Option auf Yes bzw. Enabled stellen falls das

Betriebssystem ACPI nicht unterstützt bzw. es nicht

funktioniert. Dann arbeiten BIOS und OS zusammen,

wobei das BIOS die wichtigeren Aufgaben übernimmt.

Die Einstellungen dafür finden Sie meistens im

Powermanagement Setup.

PM Timer Events oder Unter dieser Option werden, wenn Sie die Option Power alle PM Events

Management auf User defined gestellt haben, die

weiteren entsprechenden Einstellungen vorgenommen.

Einstellmöglichkeiten:

Disabled

Auswirkung

IRQ [3-7, 9-15],

Falls IRQ oder NMI Aktivitäten

NMI

vorkommen, zählt der Computer

die verstrichene Zeit von vorn.

VGA Active Monitor Bei I/O Aktivitäten oder VGA

Datenübermittlung, zählt der

Computer die verstrichene Zeit

von vorn.

IRQ8 Break

Es wird die RTC Wake Up

Suspend

Suspend-Funktion unterstützt.

IDE Primary

Bei IDE Primary Master I/O

Master oder IDE

Aktivitäten, zählt der Computer

Secondary Master

die verstrichene Zeit von vorn.

IDE Primary Slave Bei IDE Primary Slave I/O

oder IDE

Aktivitäten, zählt der Computer

Secondary Slave

die verstrichene Zeit von vorn.

Floppy Disk

Falls Floppy Aktivitäten

vorkommen, zählt der Computer

die verstrichene Zeit von vorn.

Serial Port

Falls Serial Port I/O Aktivitäten

vorkommen, zählt der Computer

die verstrichene Zeit von vorn.

Parallel Port

Falls Parallel Port I/O Aktivitäten

vorkommen, zählt der Computer

die verstrichene Zeit von vorn.

Mouse Break

Yes, No (COM1), No (COM2), No

Suspend

(PS/2)

PM Timers

Wenn Sie die Option Power Management auf User

alle

defined gestellt haben, können Sie hier die

gewünschten Einstellungen vornehmen.

Einstellmöglichkeiten. Doze Mode (Schlummermodus),

Standby (Festplatte und Bildschirm werden

abgeschaltet), Suspend Mode (alle Geräte außer der

CPU werden abgeschaltet) und HDD Power Down (es

wird nur die Festplatte abgeschaltet).

PME Event Wake up

Unter dieser Option können Sie die PME Weckfunktion

1

ein- bzw. ausschalten. Einstellmöglichkeiten: Disabled,

Enabled

PME Function Support Ist diese Option ausgeschaltet ("Disabled"), ignoriert 1

das System jedes Power Management Ereignis (PME -

eines, der in den vorherigen Menüpunkten festgelegten

Weckereignisse). Ist diese Option eingeschaltet

("Enabled"), führt ein Power Management Ereignis

(PME) zum Hochfahren des Systems.

PME Resume

Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie PME, 1

um ein Aufweckereignis zu

generieren. Für diese Funktion ist ein ATX-Netzteil

erforderlich, das das +5VSBKabel

mit mindestens 1 A versorgt. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Enabled

PME# Resume from

Ist diese Option deaktiviert, dann reagiert das System

1

Soft Off

nicht mehr auf eingestellte Weckfunktionen im

Energiesparmodus. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

PnP BIOS Auto Config Wenn Sie diese Option im Setup Ihres BIOS finden, 2

dann beauftragen Sie das BIOS die Vergabe der IRQs

auf dem ISA-Bus automatisch vorzunehmen.

PnP OS Installed

Haben Sie diese Option Enabled, dann teilen Sie dem

2

BIOS mit, dass Ihr Betriebssystem Plug & Play-fähig ist

und die Verteilung der Ressourcen selber vornehmen

kann. Falls Sie mit Windows 95/98 arbeiten und die

Einstellungen dort vornehmen wollen, was besser ist,

dann sollten Sie diese Option Disabled haben, weil

Windows sonst die vom BIOS vorgenommenen

Einstellungen nicht korrigieren kann. Für die

Windows 2000 Installation gilt folgende Regel: Für das

Setup muss die Option aktiviert sein. Später können

Sie auf Disabled stellen um Probleme mit ACPI zu

vermeiden.

Pnt Mode

Diese Option (wenn unter Parallel Port Modus

2

vorhanden) erlaubt den bipolaren Druck Modus.

Point Device (PS/2

Unter dieser Option legen Sie fest, ob das Touchpad am 2,3

mouse) oder Pointing Notebook freigeschaltet ist. Einstellmöglichkeiten: Device

Enabled, Disabled. Sie müssen Disabled einstellen,

wenn Sie eine externe serielle Maus verwenden wollen.

Polling Clock Setting

Hier ist die Geschwindigkeit geregelt, mit der das

2

System bei einem Service- Request alle Teilsysteme

abfragt.

Port

hier legen Sie die Schnittstelle für die Kommunikation

2

mit dem Terminal fest. Einstellmöglichkeiten: Disabled,

Serial 1, Serial 2. Die angegebene Schnittstelle wird zur

Kommunikation mit dem Terminal verwendet. Die

Einstellung Disabled schaltet die Terminal-

Funktionalität ab.

Port 64/60 Emulation Haben sie diese Option auf Enabled stehen, können sie 1

mit der USB-Tastatur auch unter Windows NT arbeiten.

Steht die Option auf Disabled funktioniert das USB-

Keyboard unter allen anderen Systemen.

Port 92H Fast A 20 G

Legt fest, ob auf den Speicher oberhalb 1MB

2

zugegriffen wird.

Port Mode

Mit dieser Option wird der Betriebsmodus für die

1

integrierte Parallel-Schnittstelle gewählt: Normal, Bi-

Dir, EPP oder ECP

POST Check LAN

Hier können Sie einstellen ob die

1,5

Cable oder POST

Netzwerkverbindungen einem POST (Power On Self

Check LAN Cable oder Test) unterzogen werden oder. Falls Sie die Option POST Check LAN cable Enabled haben, erhalten Sie eine Mitteilung über den Zustand (Kabelfehler, Kurzschlüsse)der Verbindungen.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

POST Complete

Sie können hier einstellen ob der POST

3

Report

(Einschaltselbsttest) angezeigt wird oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

POST Error Halt

Hier legen Sie fest, ob der Systemstart nach einem

3

erkannten Fehler abgebrochen wird, und das System

anhält. Einstellmöglichkeiten: Halt On All Errors (Das

System wird bei Fehlererkennung angehalten), No Halt

On Any Errors (Das System wird bei Fehlererkennung,

soweit möglich, nicht angehalten).

POST Errors

Wenn Sie diese Option eingeschaltet haben, dann

3

erscheint bei einem Fehler während der POST-Routine

eine Meldung auf dem Bildschirm.

Post write

Der Chipsatz ACC 2046 hat einen eigenen internen

1

Puffer für die DRAM Schreibzyklen. Wenn Sie diese

Option Enabled haben, braucht der Prozessor während

eines externen DRAM-Zyklus nicht warten.

Post Write Buffer

Mi dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den

1

Post Memory Write Buffer. Die Aktivierung dieser

Option erhöht die Leistung des Systems.

Einstellmöglichkeiten: Enabled oder Disabled.

POST Write Combine

Normalerweise werden AGP-Befehle nacheinander

1

ausgeführt. Mit dieser Option können Sie bei

Kompatibilitätsproblemen einstellen das diese

zusammen ausgeführt werden.

POST Write CAS

Hier legen Sie die Anzahl der Prozessorzyklen fest,

2

Active

während das CAS aktiv bleibt, nachdem ein

Schreibzyklus beendet wurde.

Posted PCI Memory

Bei Aktivierung dieser Option werden die

2

Writes

Datenübertragungen vom PCI-Bus gebuffert, bevor der

Hauptspeicher auf die Infos zugreift. Daten werden

damit gebündelter übermittelt, um Verzögerungen zu

vermeiden.

Power Again

Diese Option bestimmt das Startverhalten nach einem

2

Stromausfall. Einstellungen : Power Off (Standard),

Power On, Last State

Power Button

Diese Option finden Sie nur auf ATX Hauptplatinen.

1

Function

Dem Taster der direkt mit dem Board verbunden ist,

können unterschiedliche Aufgaben zugewiesen sein.

Mögliche Einstellungen: On/Off Taster schaltet Rechner

ein/aus, Suspend Taster bringt PC in Suspend Mode

oder in den Arbeitsmodus zurück.

Power Button Lock

Haben Sie diese Option Enabled, kann der PC nicht

5

mehr über den Netzschalter ausgeschaltet werden. Das

ist vor allem sinnvoll wenn der PC ohne Unterbrechung

laufen muss.

Power Button Mode

Sie können hier festlegen, ob das System nach dem

1

Drücken des Stromschalters ind den EIN/AUS oder den

Suspend-Modus versetzt wird. Einstellmöglichkeiten:

On/Off und Suspend.

Power Button

Haben Sie diese Option aktiviert, geschieht folgendes.

2

Override

Drücken Sie den Netzschalter länger als 4 Sekunden

während das System arbeitet, dann geht das System

zum Soft-Off über (Power off by Software).

Power Cycle Delay

Hier legen Sie die Zeit fest, die mindestens

2

verstreichen muss, bis das System nach dem

Ausschalten wieder eingeschaltet werden kann.

Einstellmöglichkeiten: 0 - 15 (Sekunden). Innerhalb

der eingestellten Zeit (in Sekunden) kann das System

nach dem

Ausschalten nicht wieder eingeschaltet werden.

Power Cycle Statistics In diesem Untermenü wird die Leistungszyklusstatistik 5

für jedes Element angezeigt. Keine Einstellmöglichkeit.

Power Down &

In dieser Interrupt-Liste werden diejenigen

2

Resume Events

Komponenten markiert, die den Rechner aus seinem

Suspend-Mode wecken sollen.

Power Down Mode

Es gibt BIOS-Versionen, bei denen man einstellen

2

kann, nach welcher Sparstufe der Monitor abgeschaltet

werden soll.

Power Down SDRAM

Der Chipsatz unterstützt die Möglichkeit, den Speicher

1,2

in den Energiesparmodus zu versetzen. Über die CPU

muss aber dafür Sorge getragen werden, dass der

Inhalt des Speichers erst gesichert wurde.

Power Failure

Hier wird der Systemzustand nach einem durch

3

Recovery

Stromausfall bedingten Neustart festgelegt. Always OFF

Das System schaltet sich ein, überprüft seinen

aktuellen Zustand und schaltet sich wieder ab. Always

ON Das System schaltet sich ein. Previous State Das

System schaltet sich ein, überprüft seinen aktuellen

Zustand und kehrt in den Zustand zurück, in dem es

sich vor dem Stromausfall befand (ON oder OFF).

Disabled Das System schaltet sich nicht ein.

Power Fan Fail Alarm Hier können Sie einstellen ob beim Ausfall des 1

Netzteillüfters Alarm gegeben wird oder nicht.

Power Fan Speed

Anzeige der Drehzahl des Netzteillüfters.

2

Schnarrendes Geräusch, den Lüfter sofort

auswechseln, da defektes Lager.

Power LED in S1 state Hier können Sie Einstellungen für die Power LED

5

vornehmen. Einstellmöglichkeiten: Blinking (im

Standby Modus blinkt die LED), Dual/OFF (bei einer

Single LED wird diese ausgeschaltet, bei einer Dual LED

werden unterschiedliche Farben verwendet.

Power Management

Einstellungen: Disabled (es wird keine

alle

Energiesparfunktion benutzt), Min Saving ( Mit dieser

Einstellung, beginnend ab 40 Minuten haben Sie die

geringste Energieeinsparung), Max Saving (Mit dieser

Einstellung haben Sie die höchste Energieeinsparung

aktiviert. Allerdings gilt dieser Modus nur für SL-

CPUs.), User Define (Hier können Sie individuell

einstellen). Es gibt bei allen Einstellungen je nach BIOS

und Board die unterschiedlichsten Zeiten, sodass eine

vollständige Aufführung hier unmöglich ist.

Empfehlenswert: Disabled im BIOS und dafür unter

Windows das gewünschte aktivieren. Nachstehend

einige Verbrauchswerte, die aber natürlich variieren

und im Laufe der Zeit niedriger (hoffentlich) werden:

Stromersparnis

Gerät

Normal-Modus Stromsparmodus Ersparnis

PC

ca. 45 Watt

ca. 33 Watt

ca. 12 Watt

Monitor ca. 70 Watt

ca. 5 Watt

ca. 65 Watt

Vorschlag für die optimale Einstellung: Fax-

Server

HDD Power Doze Mode Standby Mode Suspend Mode

Down

5 min

2 min

3 min

5 min

Vorschlag für optimale Einstellung: Büro

Workstation

HDD Power

Doze

Standby

Suspend Mode

Down

Mode

Mode

Disabled

3 min

30 min

60 min

Vorschlag für optimale Einstellung Office/

Homepage

HDD Power

Doze

Standby

Suspend Mode

Down

Mode

Mode

Disabled

3 min

15 min

20 min

Power Management

Damit Sie die Stromsparfunktion benutzen können,

2

(Notebook)

muss diese Option aktiviert sein. In dem dann

vorhandenen Untermenü können Sie diverse

Einstellungen vornehmen. Sie könnend das

Energiemenü mit folgenden Einstellungen beeinflussen:

Benutzerdefiniert, Deaktiviert, Min Sparen und Max

Sparen

Power Management / Bei Aktivierung dieser Option werden die INT15h 1,2

APM

Advanced Power Management- Funktionen unterstützt.

Damit werden die Energiesparmaßnahmen nicht vom

System, sondern vom BIOS kontrolliert.

Empfehlenswert: Disabled im BIOS und dafür unter

Windows das Gewünschte aktivieren.

Power Management

Unter dieser Option regeln Sie den Umfang der

3

Mode

Energiesparfunktion. Einstellmöglichkeit: Customize (es

sind die Funktionen wirksam, wie sie unter Standby

Timeout, Suspend Timeout, Hard Disk Timeout,

Standby CPU Speed eingestellt sind.), Maximum Power

Savings, Maximum Performance, Disabled

Power Management

Unter dieser Option regeln Sie den Umfang der

2

Timer

Energiesparfunktion. Einstellmöglichkeiten: Disable, 1,

2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 min und 1h.

Power Management-

Mit dieser Option können Sie den Energiespargrad

2

Option

(oder -typ) festlegen. Es besteht eine Beziehung zu den

folgenden Modi: Doze-Modus, Suspend-Modus und

HDD Power Down. Für die Energieverwaltung stehen

drei Optionen zur Auswahl:

Min Saving

Max Saving

User Define

Minimale

Maximale

Ermöglicht

Energieeinsparung. Energieeinsparung. den

Doze-Modus = 1

Doze-Modus = 1

Benutzern,

Stunde, Suspend-

Min., Suspend-

jeden Modus

Modus = 1 Stunde Modus = 1 Min.

separat zu

und HDD Power

und HDD Power

konfigurieren

Down = Deaktiviert Down = Deaktiviert

Power Off by PWRBTN Hier regeln Sie wie der Power-Knopf reagiert: Delay 4

2

sec.: Sie müssen den Knopf länger als 4 Sekunden

gedrückt halten damit der PC ausgeschaltet wird.

Instant-Off: der PC wird sofort ausgeschaltet.

Power Off Source:

Hier können Sie festlegen, ob das System über einen

3

Keyboard

definierten Ein-/Ausschalter auf der Tastatur

eingeschaltet werden kann. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Power Off Source:

Unter dieser Option können Sie festlegen ob das

3

Power Button

System über den Ein-/Ausschalter an der

Gerätevorderseite eingeschaltet werden kann, wenn die

ACPI-Funktionalität nicht aktiv ist, oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Power Off Source:

Unter dieser Option können Sie festlegen ob das

3

Software

System durch ein Programm (DeskOff, SWOFF) oder

das Betriebssystem (Windows 95, Windows NT mit

Siemens Nixdorf HAL) eingeschaltet werden kann, oder

nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Power ON

Das BIOS fragt vor dem Hochfahren des

3

Betriebssystems nach einem Passwort. Nach drei

erfolglosen Versuchen wird das Notebook angehalten.

Bei Notebooks muss bei vergessenem Passwort

Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen werden und

das ist teuer.

Power On by Alarm

Diese Option benötigen Sie, wenn Sie Ihren PC zu

2

bestimmten Zeiten hochfahren wollen oder müssen. Sie

müssen lediglich den Zeitpunkt festlegen an dem Ihr

System aus dem Soft-Off oder Stromsparmodus

geweckt werden soll. Der RTC-Alarm kann das System

wieder starten. Einstellmöglichkeiten: Monat, Stunde,

Minute und Sekunde

Power On By External haben Sie diese Option Enabled, kann der PC bei 5

Modems

Aktivität eines externen Modems aus dem Ruhezustand

geweckt werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Power On by LAN

Haben Sie diese Option aktiviert, wird das System aktiv 1

sobald sich etwas am LAN tut.

Power On By PCI

Wenn aktiviert können Sie mit dem PCI LAN oder dem

5

Devices

Modem das System einschalten. Voraussetzung ist ein

ATX-Netzteil mit min. 1A auf dem +5V SB-Leiter.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Power On By PCIE

Haben Sie die Option aktiviert, können Sie das System 1

Devices

über ein PCI Express Gerät einschalten.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Power On By PCI/

Hier können Sie festlegen ob das PME über ein S5 von

5

PCIE Devices

PCI/PCIE-Geräten und dem NV Onboard LAN geweckt

werden kann. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Power On by PCI Card Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen, den 2

Systemstart auf Grund von Aktivität einer PCI-Karte

ein- ("Enabled") oder auszuschalten ("Disabled").

Power On by PME/

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das nVidia LAN, 5

Onboard LAN (Nvidia) das OnBord ist, in der Lage sein das System aus dem Ruhezustand zu holen. Das LAN muss mit dem RJ45

Port verbunden sein. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Power On By PS/2

Haben Sie diese Option auf Enabled gestellt, können

1

Devices

Sie das System über ein PCI LAN oder eine

Modemkarte einschalten. Voraussetzung ist ein ATX-

netzteil dass das +5VSB Kabel mit mindestens 1A

versorgt.

Power On By PS/2

Durch Verwendung bestimmter Tasten können Sie das 2

Keyboard

System einschalten. Voraussetzung ist ein ATX-Netzteil

mit min. 1A auf dem +5V SB-Leiter.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, SpaceBar (Leertaste),

CRTL-ESC, Power Taste

Power On By PS/2

Wenn aktiviert können Sie mit der PS/2 Maus das

2

Mouse

System einschalten. Voraussetzung ist ein ATX-

Netzteil mit min. 1A auf dem +5V SB-Leiter.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Power on by RTC

Haben Sie diese Option aktiviert, dann wird das System 2

Alarm

zu dem von Ihnen eingestellten Zeitpunkt (Zeit und

Datum des Monats) hochgefahren. Stellen Sie beim

Datum 0 ein, dann wird das System täglich zum

festgesetzten Zeitpunkt gestartet.

Power On by Ring

Wenn Sie ein externes Modem am Onboard Serial Port 2

angeschlossen haben und das Telefon klingelt, dann

startet das System.

Ein ACPI-PC mit Modem oder ISDN-Karte wird unter

dieser Option so eingestellt, das er bei Anruf aus dem

Sclafmodus aufwacht um ein Fax entgegen zu nehmen.

Das Signal dazu wird vom Modem per PCI-Bus bzw.

USB-Bus an das Betriebssystem gesendet. Wenn ihr PC

über APM Strom spart, dann reagiert er auf die Signale

nur über die serielle Schnittstelle. Damit ein Rechner

mit internem Modem geweckt wird, müssen Sie diese

mit einem Wake-on-Ring Kabel mit dem

entsprechenden Anschluß auf dem Board verbinden

(siehe Handbuch)

Power On by Ring or siehe oben, zusätzlich noch bei Netzwerktätigkeit.

2

WOL

Power On External

Hier können Sie festlegen ob der im Soft-Off-Modus

1

Modems

befindliche PC eingeschaltet wird, wenn das externe

Modem einen Anruf empfängt. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

Der Computer kann erst daten

empfangen bzw. senden, wenn er und seine

Anwendungen voll in Betrieb sind. Daher kann eine

Verbindung nicht gleich hergestellt werden.

Power On Function

Sie haben unter dieser Option vier Möglichkeiten

2

auszuwählen, wie Ihr System eingeschaltet wird.

Button Only (Standard), Keyboard 98, Hot Key, Mouse

Left und Mouse Right. Die Mausfunktionen klappen nur

bei PS/2 Mäusen. Wenn Sie eine ältere Tastatur

verwenden oder keine PS/2 Kompatibilität der Maus

besteht, funktioniert die Option nicht.

Power On Function

Mit dieser Option können Sie die Methode einstellen,

5

mit der Ihr System angeschaltet werden soll.

Password: Wenn Sie Ihr System über ein Kennwort

einschalten wollen, wählen Sie diese Option und

drücken dann Eingabe. Geben Sie ihr Kennwort ein. Sie

können bis zu 5 Zeichen eingeben. Geben Sie dasselbe

Kennwort zur Bestätigung erneut ein und drücken dann

Eingabe.

Hot KEY: Schalten Sie mit einer der Funktionstasten

(<F1> - <F12> ) das System an.

Mouse Move: Mausbewegung zum Einschalten des

Systems.

Mouse Click: Maus-Doppelklick zum Einschalten des

Systems.

Any KEY: Schalten Sie das System mit einer beliebigen

Tastaturtaste an.

Button Only: Schalten Sie das System nur mit dem

Netzschalter an.

Keyboard 98: Schalten Sie das System mit der

Netztaste auf einer “Tastatur 98”-kompatiblen Tastatur

an.

Zur Aktivierung der Funktion “Power On” muss der

Wake-up-Header von USB-PWR1,

USB-PWR2 auf Enabled stehen. Bitte schauen Sie sich

hierzu die Konfiguration von “Wake-up

Header” an Die Maus-Weckfunktion funktioniert nur mit

PS/2-Mäusen, nicht mit der COM-Schnittstelle oder

USB-Mäusen. Einige PS/2-Mäuse können das System

aufgrund von Kompatibilitätsproblemen nicht

aufwecken. Wenn die technischen Daten Ihrer Tastatur

zu alt sind, könnte das Anschalten fehlschlagen.

Power On Memory

Sie sollten diese Option nur bei Speicherproblemen

4

Test

bzw. neuen Speichern auf Test stellen. Ansonsten wird

bei Disabled der Speichertest beim Booten

übersprungen. Dadurch startet der PC schneller.

Power On Source:

Hier legt man fest, ob die Einschaltquellen für ACPI-

3

Betriebssysteme vom BIOS oder vom Betriebssystem

verwaltet werden. BIOS Controlled Die Einschaltquellen

werden vom BIOS verwaltet. ACPI Controlled Die

Einschaltquellen werden vom ACPI-Betriebssystem

verwaltet.

Power On Source:

Unter dieser Option können Sie festlegen ob das

3

Chipcard

System über den Chipkartenleser eingeschaltet werden

kann, oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Power On Source:

Unter dieser Option können Sie festlegen ob das

3

Keyboard

System über den einen speziellen Ein-/Ausschalter auf

der Tastatur eingeschaltet werden kann, oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Power On Source:

Unter dieser Option können Sie festlegen ob das

3

LAN

System über einen Onboard oder zusätzlichen LAN-

Controller eingeschaltet werden kann, oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Power On Source:

Sie können hier festlegen ob das System von einer

3

Remote

ankommenden Nachricht, wie Fax, Telefon oder Modem

eingeschaltet werden kann oder nicht. Dabei kann das

externe Signal über die serielle Schnittstelle 1 oder das

interne Signal über den Steckverbinder ein oder

Modem-on ankommen. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Power On Source:

Unter dieser Option können Sie festlegen ob das

3

Timer

System zeitgesteuert nach einer festgelegten Zeit oder

Zeitdauer eingeschaltet werden kann, oder nicht. dazu

brauchen Sie aber zusätzlich ein geeignetes Programm,

weil die Einschaltzeit nicht über das BIOS geregelt

werden kann. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Power Saving Mode

Unter dieser Option treten, wenn sie auf Enabled steht, 3

alle Stromsparfunktionen in Kraft, es sei denn Sie

hätten sie einzeln deaktiviert.

Power Saving Type

Unter dieser Option können Sie auswählen wie tief Ihr

1

PC im Energiesparmodus schlafen soll. Mögliche

Einstellungen: POS, Sleep, Stop Clock und Deep Sleep

(höchste Stufe).

Power Savings

Hier legen Sie fest, ob und wie die

3

Energiesparfunktionen genutzt werden können.

Customize (Im Powermanagement sind die Funktionen

wirksam, die mit den folgenden Feldern eingestellt

sind. Einstellmöglichkeiten: Maximum Performance/

Maximum Power Savings (Diese Einstellungen rufen

Voreinstellungen auf und bestimmen so den Umfang

der Energieeinsparung.), Disabled

(Energiesparfunktionen ausgeschaltet.).

Power Status Led

Dieser Menüpunkt legt fest, wie das System die Power- 2

LED im Gehäuse benutzt, um den Suspend-Status zu

kennzeichnen. Die Einstellungen sind: Single (Die

Power-LED leuchtet weiter in der gleichen Farbe.) Dual

(Die Power-LED ändert ihre Farbe, um den Suspend-

Status zu kennzeichnen.) Blinking (Die Power-LED

blinkt, um den Suspend-Status zu kennzeichnen.)

Power Supply

Mit dieser Option können Sie zwischen Standard- und

5

benutzerdefinierten Spannungen umschalten.

Default: Das System erkennt den CPU-Typ und wählt

die angemessene Spannung automatisch. Wenn dies

aktiviert ist, zeigt die Option “CPU Vcore Voltage” die

aktuelle Spannungseinstellung, die von der CPU

definiert ist und nicht änderbar ist. Wir empfehlen diese

CPU-Voreinstellung; ändern Sie sie nicht, es sei denn,

CPU-Typ und Spannungseinstellung sind falsch

eingestellt oder können nicht erkannt werden. User

Define: Mit dieser Option können Sie die Spannung

manuell aussuchen. Sie können die Werte für “CPU

Core Voltage” und “DDR Voltage” mittels der Pfeiltasten

ändern.

Power Supply

Mit dieser Option können Sie zwischen Standard- und

2

Controller

benutzerdefinierten Spannungen umschalten.

Einstellmöglichkeiten: CPU Default (Die Spannung wird

automatisch gewählt und wird unter VCore Voltage

angezeigt.). User define (Hier können Sie dann für Core

Voltage, I/O Voltage und DDR Voltage die Werte

ändern.) Wer seinen PC liebt achtet auf korrekte

Einstellung lt. Handbuch!!!

Power Supply

Diese Option ermöglicht Ihnen das Umschalten

5

Controller

zwischen der Standardspannung und

benutzerdefinierten Spannungen. Lassen Sie die

Voreinstellung eingestellt, es sei denn, die aktuellen

Spannungseinstellungen werden nicht oder nicht richtig

erkannt. Die Option "User Define" (Benutzerdefiniert) ermöglicht Ihnen die manuelle Auswahl der folgenden

Spannungen.

CPU Core Voltage: Dieses Feld legt die Kernspannung

der CPU fest.

DDR SDRAM Voltage: Dieses Feld legt die Spannung

der DRAM fest.

nForce Voltage: Dieses Feld legt die Spannung der NB

fest.

HyperTransport Voltage: Dieser Punkt wählt die

Spannung für den LDT-Bus.

VTTMEM Voltage: Hier können Sie die Spannung für

den VTTMEM-Anschluss wählen. Wer seinen PC liebt

achtet auf korrekte Einstellung lt. Handbuch!!!

Power Switch < 4 sec. Bei Einstellung auf Power Off schaltet sich das System 2

automatisch aus, wenn der Ein/Ausschalter gedrückt

wird. Bei Einstellung auf Suspend schaltet das System

zum Suspend, wenn er länger als 4 Sekunden gedrückt

wird schaltet sich das System aus.

Power Switch Type

Mit dieser Option können Sie die Funktionen des

1

Netzschalters festlegen. Wählen Sie On/Off um den PC

ein/aus zu schalten bzw. Suspend um den PC in den

Suspend-Modus zu versetzen.

Power Up by Alarm

Hinter diesem Menü sind die Einstellmöglichkeiten für

2

bestimmte Weckzeiten aus dem Schlafmodus (Tag,

Stunde, Minute, Sekunde

Power Up By PS/2

Haben Sie diese Option auf Enabled gestellt, ist es

5

Keyboard

möglich das System mit einer PS/2 Tastatur zu

aktivieren. Dabei kann eine spezielle Taste festgelegt

werden. Voraussetzung ist ein ATX-Netzteil mit min. 1A

auf dem +5V SB-Leiter. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

Power Up By PS/2

Haben Sie diese Option auf Enabled gestellt, ist es

5

Mouse

möglich das System mit einer PS/2 Maus zu aktivieren.

Voraussetzung ist ein ATX-Netzteil mit min. 1A auf dem

+5V SB-Leiter. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

Power Up Control

Hier werden die Kontrollfunktionen eingestellt, wenn

2

das System hochfährt, ein Warmstart erfolgt, die

Modemaktivität erkannt wird oder die Stromversorgung

des PC kurzfristig unterbrochen wird. Soft-Off bezieht

sich dabei auf die Nutzung der Kurzzeit-Taste (ATX-

Schalter) mit mehreren Funktionen oder Software zum

Ausschalten des PC, im Gegensatz zur Nutzung des

Ein-/Ausschalters bzw. anderer Methoden.

Power Up On PCI Card Haben Sie diese Option auf Enabled gestellt, ist es 2

möglich das System von einem PCI Modem aktivieren

zu lassen. Voraussetzung ist ein ATX-Netzteil mit min.

1A auf dem +5V SB-Leiter. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

Power Up On PCI

Wenn diese Option auf Enabled gesetzt ist, können Sie 2

Device

das System über eine PCI LAN-Karte oder Modemkarte

einschalten. Für diese Funktion ist ein ATX-Netzteil

erforderlich, das das +5VSB-Kabel mit mindestens 1 A

versorgt. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Power Up On USB

Haben Sie diese Option auf Enabled gestellt, ist es

2

möglich das System durch die Aktivität von USB-

Geräten aktivieren zu lassen. Voraussetzung ist ein

ATX-Netzteil mit min. 1A auf dem +5V SB-Leiter.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Power/Sleep LED

Mit diesem Menüpunkt wird festgelegt, wie das System 1

die Netz-LED im Gehäuse nutzt, um den Schlafzustand

zu kennzeichnen. Verfügbare Optionen: Single LED Um

den Schlafzustand zu kennzeichnen, blinkt die Netz-

LED, ohne ihre Farbe zu verändern. Dual LED Um den

Schlafzustand zu kennzeichnen, verändert die Netz-LED

ihre Farbe.

PowerOn by PCI Card Haben Sie diese Option aktiviert, weckt jedes Ereignis 2

an einem PCI Mastersignal das System aus dem

Stromsparmodus. Einstellmöglichkeiten: On, Off

Power-On by Ring/

Unter dieser Option können Sie einstellen ob der

2

LAN

Rechner automatisch hochfährt, wenn er ein Signal von

einem angeschlossenen Modem oder aus dem

Netzwerk erhält. Allerdings schaltet er sich nach Ende

des Empfangs nicht selbsttätig aus.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Poweron Memory Test Ist diese Option Disabled wird der Speichertest 3

übersprungen, etwas zu einem schnelleren Start führt.

Sie sollten hier nur Enabled einstellen, wenn Sie neue

Speicherchips eingesetzt haben oder wenn es

Speicherprobleme gibt.

Power-Supply Type

Hiermit kann der Typ des Netzteils (AT oder ATX)

2

ausgewählt werden. Das ATX Netzteil hat einen

20poligen Anschluss und erlaubt sie Soft-off Funktion.

Das AT Netzteil hat zwei 6polige Anschlüsse.

PPro In Order Queue Unter dieser Option wird die Performance des Systems 3

Depth

beeinflusst. Aktivieren Sie die Einstellung 1 , wird der

Wert auf 1 gesetzt und Sie erhalten die niedrigste

Performance. Es gibt Baugruppen die nur mit dieser

Einstellung funktionieren. Bei der Einstellung Auto sorgt

das BIOS für eine optimale Einstellung, wobei meistens

der Wert 8 gesetzt wird.

PPPro to PCI Write

Unter dieser Option können Sie den Schreibpuffer vom 3

Posting

Prozessor zum PCI-Bus aktivieren/deaktivieren. Sie

beeinflussen damit die Performance des Systems. Im

Serverbetrieb steigt die Performance wenn sie die

Option Disabled haben.

Pre-allocated

Bei dieser Option wird die Größe des vorher von der

1

Graphics Memory

internen Grafikkarte zugewiesenen Arbeitsspeichers

festgelegt oder deaktiviert. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Enabled , 1MB und Enabled, 8MB

Pre-Boot Events

Diese Option befindet sich im Untermenü Critical

3

Events in Log und registriert beim POST gefundene

Fehler. Anzeige: Datum, Zeit und Anzahl der Ereignisse.

Precharge Delay

Diese Option steuert die Anzahl von Taktzyklen, die im 2

DRAM zulässig ist, um das Vorladen vom aktiven Status

vorzunehmen. Die verfügbaren Optionen sind 7, 6 und

5.

Precharge to Active

Die Precharge-Zeit ist die Zeit vom Precharge-Befehl

1

(Trp)

bis wenn die Aktivierung möglich wird.

Einstellmöglichkeiten: 2T oder 3T

Precomp

Schreibvorausgleich, für ältere Festplatten nötig. Hier

alle

wird der Zylinder angegeben, ab dem mit einem

Unterschied in der Informationsdichte zu rechnen ist.

Preempt PCI Master

Falls Sie diese Option eingeschaltet haben, dann kann

2

Option

der PCI-Bus für bestimmte Systemarbeiten (z.B. DRAM-

Refresh) verwendet werden und andere Arbeiten

werden kurzzeitig unterbrochen. Falls Sie Disabled

haben, dann können verschiedene Arbeiten synchron

durchgeführt werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Preferred Video

Falls Sie mehr als eine Grafikkarte installiert haben,

3

können Sie hier zwischen AGP und PCI wählen.

Prefetch Caching

Diese Option ermöglicht es beim auslesen des PCI

5

Slave zwischen zu speichern. Die Aktivierung dieser

Option erhöht die Leistung. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

Press F8 to OC on the Nach einer Veränderung der Optionen CPU FSB Clock 5

Fly

und Voltage, sollten Sie die Taste F8 drücken um sofort

die effektivste Einstellung zu bekommen. Wer seinen

PC liebt achtet auf korrekte Einstellung lt. Handbuch!!!

Pri/Sec Master/

Unter dieser Option kann man z.B. ZIP-Laufwerke oder 1

Slave ARMD

LS120-Laufwerke als Floppy Drive anmelden.

Emulated as

Primary Display

Sie können unter dieser Option folgende Einstellungen

1

für den Monitor vornehmen: VGA/EGA, CGA40x25,

CGA80x25 oder Mono

Primary Display

In diesem Menü kann man die Art der verwendeten

Adapter

Grafikkarte festlegen. Das ist wichtig wenn Sie mit

verschiedenen Grafikkarten arbeiten.

Einstellmöglichkeiten: PCI-Slot, OnChipVGA, PCIEx

Primary Display

Sie können hier den Grafik-Controller zur Verwendung

5

Adapter

als primäres Boot-Gerät festlegen.

Einstellmöglichkeiten: PCI-Slot, PCI-E Slot

Primary Display-

Diese Einstellmöglichkeit gibt es bei Notebooks und

2

Secondary Display

Laptops für die Auswahl interner/externer Bildschirme,

sowie zur gleichzeitigen Verwendung am PC.

Primary Display -

Normalerweise wird die Grafikkarte erkannt. Sollte das 1

Secondary Display

nicht der Fall sein, gibt es die Standardeinstellung: Not

Installed

Primary Display -

Normalerweise wird die Grafikkarte erkannt. Sollte das 4

Secondary Display

nicht der Fall sein, gibt es die Standardeinstellung:

None

Primary Frame Buffer Sie können hier die Größe des Buffers einstellen. dabei 2

sollten Sie aber darauf achten, dass sie in einem

vernünftigen Verhältnis zur Größe des Hauptspeichers

steht. Dieser Buffer wird übrigens auch für die

beschleunigte Grafikdarstellung benutzt. Die folgenden

Informationen werden schon aufbereitet, während die

Grafikseite noch angezeigt wird.

Primary Graphics

Diese Option ist dafür gedacht, wenn Sie gleichzeitig

1

Adapter

einen PCI VGA-Controller und einen AGP VGA-

Controller verwenden. Sie können hier den primären

Controller auswählen. Einstellmöglichkeiten: AGP

(Default) und PCI

Primary IDE

Diese Option dient der Konfiguration des IDE-

2

Laufwerks (Festplatte) Ihres Notebooks. Um sich dieses

Feld anzeigen zu lassen und Veränderungen

vorzunehmen, wählen Sie aus dem Hauptmenü dieses

Untermenü aus und drücken dann Enter, um den

Zugriff zu ermöglichen.

Primary IDE 0

Wenn diese Option Enabled ist, dann aktiviert das

2

System die Energiespartimer wenn keine Aktivitäten

auf dem 1. Laufwerk des ersten IDE-/EIDE-Ports

festgestellt werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Primary IDE 1

Wenn diese Option Enabled ist, dann aktiviert das

2

System die Energiespartimer wenn keine Aktivitäten

auf dem 2. Laufwerk des ersten IDE-/EIDE-Ports

festgestellt werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

Primary IDE INT#

Hier wird festgelegt auf welchen PCI-Interrupt der

2

primäre IDE-Controller (ISA-IRQ14) abgebildet werden

soll. Einstellungen: INTA, INTB, INTC, INTD.

Primary INTR

Haben Sie diese Option aktiviert (On=Voreinstellung),

2

dann wird ein in den Energiesparmodus versetzter PC

aktiviert, sobald eine primäre IRQ-Anforderung erfolgt.

Sie können unter den aufgeführten (zur Verfügung

stehend) IRQs unter drei Möglichkeiten wählen:

Primary, Secondary oder Disabled

Zur Verfügung stehende IRQs

IRQ3 (COM 2)

IRQ4 (COM 1)

IRQ5 (LPT 2)

IRQ6 (Diskette)

IRQ7 (LPT 1)

IRQ8 (RTC = Timer-Alarm)

IRQ9 (IRQ2 Redir)

IRQ10 (Reserviert)

IRQ11 (Reserviert)

IRQ12 (PS/2-Maus)

IRQ13 (CoProzessor)

IRQ14 (Festplatte)

IRQ15 (Reserviert)

Primary Master oder

Mit diesen Optionen können Sie die an den 2 IDE

1,2

Primary Slave

Kanälen angeschlossenen Festplatten konfigurieren.

Das gilt aber nur für IDE Festplatten bzw. CD-ROM-LW,

bei SCSI-Komponenten geben Sie Not Installed an.

Wenn Sie Auto einstellen werden die

Festplattenparameter automatisch übernommen, Sie

brauchen sie dann nur noch bestätigen. Wenn Sie den

Block Transfer als Festplattenzugriff wollen, aktivieren

Sie Block Mode. Wenn Sie den 32-Bit-Datentransfer de

BIOS verwenden wollen, aktivieren Sie 32-Bit Transfer.

Für den bestmöglichen Übertragungsmodus sollten Sie

den PIO-Mode auf Auto stehen haben. Sie können auch

in einer Liste nach Festplattenparametern schauen, für

ältere Platten finden Sie bestimmt noch was, die

neueren sind nicht mehr vertreten. Für die Installation

des ATAPI-CD-ROM-LW wählen Sie am entsprechenden

Kanal Auto und anschließend CD-ROM. Sie sollten

diejenigen, welche Sie nicht benötigen auf Not installed

stellen. Sie sparen dadurch Zeit beim Start.

Primary Master oder

Unter dieser Option können Sie die angeschlossenen

3

Primary Slave

Festplatten in den 2 IDE-Kanälen konfigurieren. Für

den Fall das Sie SCSI Komponenten im Einsatz haben,

können Sie None bei den Optionen angeben.

Einstellungen: Hard disk drives (für Festplatten),

Removable-Disk drives (für Wechselplattenlaufwerke

mit IDE-Schnittstelle) und CD-ROM drives (für ATAPI-

CD-ROM Laufwerke).

Wenn Sie die Werte für die Festplatten selber eintragen

wollen, gibt es folgende Einstellungen dafür: Type

(Auswahl des Parametertyps); Cylinders (Anzahl der

Zylinder der FP); Heads (Anzahl Schreib-/Leseköpfe);

Sectors/Track (Sektoren pro Spur der Festplatte: MFM

(17), RLL (26) und ESDI (34); Maximum Capacity

(Dieser Wert wird aus den vorhergegangenen

errechnet.).

Primary Master Armd Mit diesen Optionen wird festgelegt wie ein am 1

Emulator As oder

entsprechenden IDE-Kanal angeschlossenes

Primary Slave Armd

Wechselplatten-LW (LS120, ATAPI ZIP-LW, MO

Emulator As

(Magneto optisches LW) vom System behandelt wird.

Als Emulation wählen Sie für das LS120-LW ->

Diskettenlaufwerk, für das ATAPI ZIP-LW -> Festplatte

und für das MO-LW -> ebenfalls Festplatte.

Primary Master IDE

Unter dieser Option wird festgelegt, ob das BIOS die

1

Aktivität dieser Komponente überwacht. In der

Einstellung Monitor weckt jede Aktivität, die entdeckt

wird, das System auf oder verhindert, dass das System

in einen Stromsparmodus fährt. Einstellmöglichkeiten:

Monitor und Ignore

Primary Master PIO

Unter dieser Option können Sie den PIO-Mode für die

2

IDE Festplatten einstellen. Einstellmöglichkeiten: 0, 1,

2, 3, 4 und Auto (bevorzugte Einstellung).

Primary Master UDMA Eine Ultra-DMA/33-Implementierung ist nur dann 2

möglich, wenn die IDE-Festplatte diesen Standard

unterstützt und das Betriebssystem einen DMA-Treiber

enthält (IDE Bus Master-Treiber des Betriebssystems

Windows 95 OSR2 oder eines anderen Herstellers).

Wenn sowohl die Festplatte als auch die

Systemsoftware den Standard Ultra-DMA/33 und Ultra-

DMA/66 unterstützt, wählen Sie Auto aus, um die

Unterstützung durch das BIOS zu aktivieren. Die

Einstellungen lauten: Auto, Disabled

Primary/Secondary

Mit Hilfe dieser Option bestimmen Sie für einen

1

externen Controller, ob Daten, welche an den beiden

IDE-Kanälen benötigt werden, bereits im voraus

gelesen und zur Verfügung gestellt werden können.

Ohne dass es eine explizite Datenanforderung geben

muss.

Primary/ Secondary

Mit Hilfe dieser Option bestimmen Sie, ob Daten,

1

Prefetch

welche an den beiden IDE-Kanälen benötigt werden,

bereits im voraus gelesen und zur Verfügung gestellt

werden können. Ohne dass es eine explizite

Datenanforderung geben muss.

Primary/ Secondary

Welcher PCI-Interrupt jeder der beiden IDE-Kanäle des 2

IDE INT#

Onboard-Controllers oder entsprechende PCI-Karten

verwenden soll, wird hier angegeben. Normal sind A

und B.

Primary Slave

Diese Option im Notebook dient der Konfiguration des

2

sekundären, im System installierten IDE-Laufwerks.

Um die Festplatte zu konfigurieren, wählen Sie dieses

Untermenü aus dem Hauptmenü aus und betätigen Sie

zum Öffnen des Untermenüs die Eingabetaste.

Primary Slave IDE

Unter dieser Option wird festgelegt, ob das BIOS die

1

Aktivität dieser Komponente überwacht. In der

Einstellung Monitor weckt jede Aktivität, die entdeckt

wird, das System auf oder verhindert, dass das System

in einen Stromsparmodus fährt. Einstellmöglichkeiten:

Monitor und Ignore

Primary Slave PIO

In den Feldern IDE PIO (Programmed Input/Output =

2

programmierte Ein-/ Ausgabe) können Sie für jedes

einzelne der vier IDE-Geräte, die von der internen IDE-

Schnittstelle unterstützt werden, einen PIO-Modus (0-

4) auswählen. Vom kleineren (0) zum größeren Wert

(4) nimmt die Leistung zu. Bei der Einstellung Auto legt

das System automatisch den besten Modus für jedes

Gerät fest. Die Einstellungen lauten: Auto, Mode 0,

Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4

Primary Slave UDMA

Eine Ultra-DMA/33-Implementierung ist nur dann

2

möglich, wenn die IDE-Festplatte diesen Standard

unterstützt und das Betriebssystem einen DMA-Treiber

enthält (IDE Bus Master-Treiber des Betriebssystems

Windows 95 OSR2 oder eines anderen Herstellers).

Wenn sowohl die Festplatte als auch die

Systemsoftware den Standard Ultra-DMA/33 und Ultra-

DMA/66 unterstützt, wählen Sie Auto aus, um die

Unterstützung durch das BIOS zu aktivieren. Die

Einstellungen lauten: Auto, Disabled.

Primary VGA Bios

Hier können Sie zwischen PCI Card und AGP Card

2

wählen, je nachdem was installiert ist bzw. wird.

Primary VGA BIOS

Hier können Sie auswählen ob die PCI VGA Card oder

2

First

die Onboard VGA zuerst angesprochen werden soll oder

nicht. Einstellmöglichkeiten: PCI VGA Card, Onboard

VGA

Primary Video

Hier können Sie einstellen welcher Grafiktyp als erstes 1

angesprochen wird. Einstellmöglichkeiten: AGP, PCI

Primary Video -

Sie können unter dieser Option folgende Einstellungen

Secondary Video

für den Monitor vornehmen: VGA/EGA, CGA40x25,

CGA80x25 oder valign="top" width="40">1

Programming Mode

Es wird die gesamte Peripherie erkannt, wenn Auto

1

oder Programming

(Standard) eingestellt ist, mit manual müssen alle

Option

folgenden Optionen eingestellt werden: Onboard Floppy

Drive:, Onboard IDE Drive:, First Serial Port Adress:,

Second Serial Port Adress;, Parallel Port Adress:,

Parallel Port Mode:

Primary/Secondary

Die Einbindung von Ultra DMA/33 ist nur möglich, wenn 5

Master/Slave

Ihre IDE Festplatte dies unterstützt und die

UltraDMA

Betriebsumgebung einen DMA-Treiber enthält

(Windows 95 OSR2 oder ein IDE Bus Master-Treiber

von Drittanbietern). Wenn sowohl Ihre Festplatte als

auch Ihre System-Software Ultra DMA/33, Ultra

DMA/66 und Ultra DMA/100 unterstützen, wählen Sie

bitte Auto, um die BIOS-Unterstützung zu aktivieren.

Die Einstellmöglichkeiten sind: Auto, Disabled.

Processor

Hier werden die ermittelten CP-Werte angezeigt. Keine 1

Einstellmöglichkeit.

Processor Control

Ein Untermenü in welchem die CPU Speed angezeigt

2

wird und wo man diese auch einstellen kann.

Processor Frequency Hier können Sie den Prozessorfrequenz festlegen.

1

(FID)

Einstellmöglichkeiten: Auto, x5 1000 MHz, x6 1000

MHz, x7 1000 MHz, x8 1000 MHz, x9 1000 MHz, x10

1000 MHz, x11 1000 MHz, x12 1000 MHz.

Processor Frequency Sie können hier den CPU-Frequenzmultiplikator 1

Multiplier

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 6x, 6.5x, 7x, 7.5,

8.0x, 8.5x, 9x, 9.5x und 10x. Beachten Sie sowohl

Handbuch, Datenblatt der CPU und die Angabe unter

Processor Maximum Multiplier (Obergrenze).

Processor Maximum

Hier wird die Obergrenze des Multiplikators für die

1

Multiplier

eingesetzte CPU angezeigt. Alles was Sie darüber

einstellen wollen ist mit Vorsicht zu genießen.

Processor Maximum

Hier wird die Obergrenze der Spannung für die

1

Voltage

eingesetzte CPU angezeigt. Alles was Sie darüber

einstellen wollen ist mit Vorsicht zu genießen.

Processor Multiplier

Hier können Sie den gewünschten Multiplikator für die

CPU einstellen. Beachten Sie sowohl Handbuch,

Datenblatt der CPU und die Angabe unter Processor

Maximum Multiplier (Obergrenze).

Processor Number

Diese Option, die den Zugriff auf die Seriennummer des 2,3

Feature

Prozessors kontrolliert, können Sie nur bei Intel®

Pentium® III Prozessoren verwenden.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Zugriff durch andere

Programme erlaubt), Disabled (Zugriff durch andere

Programme nicht erlaubt).

Processor Serial

Hier wird nur die umstrittene Seriennummer des

2

Number

Prozessors eingeblendet. Auf Grund massiver Proteste

kann man diese Option bei vielen Boards deaktivieren.

Ob damit der Datenschutz gewährleistet ist, bleibt

fraglich.

Processor Speed oder Unter dieser Option können Sie die Prozessor 1, 2

Processor Speed

Geschwindigkeit zwischen 800MHz und 2.3GHz in

Control

100er Schritten einstellen. Beachten Sie die Angaben

zu ihrem Prozessor im Handbuch.

Processor Type

Hier wird lediglich der Prozessor Typ angezeigt, wobei

1

Änderungen nicht vorgenommen werden können.

Processor Voltage

Hier können Sie die gewünschte Spannung für die CPU 1

oder Processor

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 0.800V ~ 1.5625V

Voltage (VID)

Beachten Sie sowohl Handbuch, Datenblatt der CPU

und die Angabe unter Processor Maximum Voltage

(Obergrenze).

Prozessor Zone

Hier können Sie die Lüftergeschindigkeit einstellen.

5

Dumping

Einstellmöglichkeit: Default und Hiigh.

Processor Zone

Unter dieser Option können Sie einstellen in welchem

5

Response

Format der Lüfter des Prozessors arbeiten soll. Wenn

Sie den PC normal verwenden brauchen Sie nichts

ändern und belassen es auf Normal. Wenn Sie spielen,

käme die Option Agressiv in Frage, d.h. der Lüfter

dreht höher als notwendig (also lauter), kühlt dafür

aber auch besser (nicht grenzwertig). Machen Sie

Büroarbeiten bei denen nicht viel Rechenoptionen

anfallen können Sie auf Slow gehen, damit der Lüfter

sich leiser dreht.

Product Information

Hier können Sie nichts einstellen, sondern finden

2

detailliert Angaben zum Produkt. So z.B.: Product

Name (Produktbezeichnung), System S/N

(Seriennummer des Systems), Main Board ID

(Kennummer der Hauptplatine), Main Board S/N

(Seriennummer der Hauptplatine), System BIOS

Version (BIOS Version) und DMI BIOS Version

(Desktop Management Interface BIOS-Version).

Product Name

Wenn er vom Hersteller eingegeben ist, erscheint hier

2

der offizielle Produktname.

Promise & SCSI Boot Unter dieser Option können Sie die Boot-Priorität der 2

Order

SCSI-Karte und des Promise-IDE-RAID-Gerätes

bestimmen, wenn Sie First, Second oder Third Boot

Device auf SCSI gestellt haben. Einstellmöglichkeiten:

Promise, SCSI und SCSI, Promise

Protocol

Hier wird das Übertragungsprotokoll für die

2

Kommunikation mit dem Terminal festgelegt. Diese

Einstellung sollte sowohl am Terminal als auch am

Server gleich sein. Einstellmöglichkeiten: VT100, VT100

8 Bit, PC-ANSI 7 Bit, PC-ANSI, VT100+

Das angegebene Übertragungsprotokoll wird zur

Kommunikation mit dem Terminal

verwendet. Die Protokolle unterscheiden sich in den

unterstützten Tastensequenzen und Zeichensätzen und

ob sie Farbe oder nur S/W (schwarz/weiß) darstellen

können.

Provider No

Hier können Sie die Telefonnummer des Pagerdienstes 3

(max. 16 Ziffern, ohne Buchstaben und Sonderzeichen)

eintragen.

PS/2 Mouse

Hier legen Sie fest, ob der PS/2-Mouseport aktiviert

3

wird oder nicht. Wenn ja, dann wird der IRQ12

reserviert und steht nicht für andere Komponenten zur

Verfügung.

PS/2 Mouse

Unter dieser Option (bei Notebooks) legen Sie fest, ob

3

das interne Touchpad freigeschaltet ist.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Internes Touchpad und

die PS/2-Maus sind freigeschaltet.), Disabled (Internes

Touchpad und die PS/2-Maus sind nicht freigeschaltet.

Bei Verwendung einer externen seriellen Maus muss

Disabled eingestellt sein.), Auto Detect (Internes

Touchpad ist freigeschaltet, wenn keine PS/2-Maus

angeschlossen ist.). Wenn beim Start eine PS/2-

Maus angeschlossen ist, ist die PS/2-Maus automatisch

freigeschaltet und gleichzeitig ist das interne Touchpad

abgeschaltet.

PS/2 Mouse Function Wenn Sie eine Maus für die PS/2 Schnittstelle haben, 2

Control

schalten Sie hier auf Enabled. Der Datenfluss wird

schneller, aber Sie brauchen einen eigenen IRQ.

PS/2 Mouse Power

Haben Sie diese Funktion aktiviert, dann können Sie

1,2

on oder PS/2 Mouse

Ihren PC mit einem Doppelklick der Maus starten.

PowerOn Function

PS/2 Mouse Support

Hier legen Sie fest, ob der PS/2-Mouseport aktiviert

1

wird oder nicht. Wenn ja, dann wird der IRQ12

reserviert und steht nicht für andere Komponenten zur

Verfügung.

PS/2 Pointing Device Unter dieser Option wird festgelegt, ob die PS/2-Maus 3

bzw. das Touchpad am Notebook freigeschaltet ist.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Internes Touchpad ist

freigeschaltet, wenn keine PS/2-Maus angeschlossen

ist. Wenn beim Starten des Systems eine PS/2-Maus

angeschlossen ist, ist die PS/2- Maus freigeschaltet und

gleichzeitig ist das interne Touchpad abgeschaltet.),

Disabled (Internes Touchpad und die PS/2-Maus sind

nicht freigeschaltet, externe serielle Maus wird

verwendet.

PS2KB/Wackup from Diese Option gibt an, ob das System aus dem 2,5

S1-S5 oder PS2KB

Energiesparmodus aufgeweckt wird, wenn eine

Wakeup from S3-S5

Aktivität der PS2-Tastatur ermittelt wird. Diverse

Einstellmöglichkeiten (Hotkeys) je nach Board.

PS2KB Wakeup from Hier können Sie Tastenkombinationen angeben mit 2

S3/S4/S5

denen Sie den PC aus dem Standby / Suspend Mode

aufwecken.

PS2KB Wakeup from Hier legen Sie die Tasten fest mit denen das System 5

suspend

aus dem Schlaf geholt wird. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Ctrl+F1, Ctrl+F2, Ctrl+F3, Ctrl+F4, Ctrl+F5,

Ctrl+F6, Ctrl+F7, Ctrl+F8, Ctrl+F9, Ctrl+F10, Ctrl+F11,

Ctrl+F12, Power, Wake and Any Key

PS2KB Wakeup Select Hier können Sie festlegen, ob das System per 2

Tastenkombination oder durch ein Passwort über die

PS2-Tastatur aktiviert wird. Um das Passwort zu

ändern, drücken Sie auf die Eingabe-Taste und geben

ein neues Passwort mit maximal 8 Zeichen ein.

PS2MS Wackup from Diese Option gibt an, ob das System aus dem 2,5

S1-S5 oder PS2MS

Energiesparmodus aufgeweckt wird, wenn eine

Wakeup from S3-S5

Aktivität der PS2-Maus ermittelt wird.

Pure DMA

Befindet sich dies Option auf ihrem Board, lässt sich

5

der Controller als vollwertiger UDMA-Controller nutzen.

Im Gegensatz zum Lite-ROM unterstützen BIOS-

Versionen mit Pure UDMA bis zu vier Festplatten und

auch optische Geräte wie DVD-ROM, CD-ROM oder CD-

und DVD-Brenner. UDMA Fastboot ist eine Variante von

Pure UDMA, bei der die Festplattenerkennung durch

den Controller deaktiviert wird. Dadurch verringert sich

die Bootzeit erheblich. Rufen Sie die Webseite http://

storage-raid-forum.de/download auf. Im Download-

Bereich finden Sie BIOS-Versionen für diverse Boards.

Beachten Sie, dass Windows XP einen auf diese Weise

gepatchten RAID-Controller nicht mit den Original-

Treibern der Hersteller betreiben kann. Laden Sie daher

im Download-Bereich auch die entsprechenden RAID-

Treiber herunter und installieren Sie sie.

PWM Frequency

Die Menüpunkte in diesem Untermenü zeigen den

1

aktuellen Status sämtlicher überwachter Hard-ware/

Komponenten wie CPU-Spannungen, Temperaturen

sowie die Drehzahlen aller Gebläse.

PWM Temperature

Hier wird die Temperature der

5

Stromversorgungseinheit angezeigt.

PWR Button <4 Secs Wenn Enabled, erhält der ATX Schalter an der 2

off

Gehäusefront eine Doppelfunktion und man kann mit

ihm das System abschalten oder in den Schlaf

schicken. Wenn weniger als 4 Sekunden (Soft Off)

gedrückt wird, dann geht der PC schlafen und wenn

länger als 4 Sekunden (Suspend), wird er ganz

ausgeschaltet. Unter No Function ist die Tasterfunktion

ausgeschaltet.

PWR Lost Resume

Diese Option regelt den Zustand nach Stromausfall.

2

State

Keep Off: Wenn die Stromversorgung nach einem

Netzausfall wieder hergestellt ist, bleibt das System

ausgeschaltet. Sie müssen die Netztaste drücken, um

das System wieder einzuschalten. Turn On: Wenn die

Stromversorgung nach einem Netzausfall wieder

hergestellt ist, schaltet sich das System automatisch

wieder ein. Last State: Wenn die Stromversorgung

nach einem Netzausfall wieder hergestellt ist, kehrt das

System automatisch in den Zustand vor dem

Netzausfall zurück: Falls die Stromversorgung des

Systems beim Eintreten des Netzausfalls ausgeschaltet

war, bleibt das System auch nach Ende des

Netzausfalls ausgeschaltet. Falls die Stromversorgung

des Systems beim Eintreten des Netzausfalls

eingeschaltet war, schaltet sich das System nach Ende

des Netzausfalls automatisch wieder ein.

PWRON After PWR-

Diese Option regelt, dass der PC nach Ende eines

1,2

Fail oder Power loss

Stromausfalls wieder automatisch eingeschaltet wird.

Recovery

Einstellmöglichkeiten:

Option

Systemzustand

Systemzustand

bei Stromausfall

nach Ende des

Stromausfalls

Vorheriger

Ein

Ein

Aus

Aus

Ein

Ein

Ein

Aus

Ein

Aus

Ein

Aus

Aus

Aus

PWR Up On External

Unter dieser Option können Sie festlegen ob ihr im Soft- 2

Modem Act

Off-Modus befindliche PC aktiviert werden soll, wenn

beim externen Modem ein Anruf eingeht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled Bis der

Computer und die Anwendungen vollständig gestartet

sind, dann der Computer keine Daten empfangen oder

senden. Aus diesem Grund kann eine Verbindung nicht

beim ersten versuch hergestellt werden. das Ein-/

Ausschalten löst einen Initialisierungsstring aus, der

den Rechner ebenfalls aktiviert.

PWR Up On Modem

Wird das Modem aktiviert (z.B. bei Faxempfang) , löst

2

Activity oder PWR Up es das Einschalten des PCs aus. Falls Sie Ihr Modem On Modem Act

am normalen Parallelanschluss hängen haben und es

immer in der NFN-Steckdose steckt, dann passiert es

das jeder eingehende Anruf Ihren PC aktiviert, weil das

Modem auf die Anrufe ja anspricht. In diesem Fall wäre

das deaktivieren dieser Funktion angebracht. Im

übrigen bringt es wenig, da jedes Faxprogramm

auflegt, bis Windows oder Faxprogramm gestartet sind.

PWR Up On PS2 KB/

Wenn Sie Ihren Computer über PS/2-Tastatur (Drücken 2

Mouse

der Leerzeile) oder PS/2-Maus (Klicken der linken

Maustaste) hochfahren wollen, müssen Sie diese

Option auf Enabled stellen.

Sie benötigen hierzu ein

ATX-Netzteil, das mindestens 300 mA auf dem +5VSB-

Kabel liefern kann. Andernfalls fährt der PC nicht hoch,

auch wenn diese Option auf Enabled steht.

Stand: 29.11.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: Q :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

Q-Fan Control oder Die ASUS Q-Fan-Technik ist eine weitere Lösung zum 2,3

Q Fan Function

Schutz vor Überhitzung, mit der die

Control

Ventilatorengeschwindigkeit an die CPU-Auslastung

angepasst wird. Q-Fan erhöht die Geschwindigkeit,

wenn die CPU mehr Leistung benötigt und fährt sie

herunter, wenn sie nicht gebraucht wird. So soll eine

effiziente und leise Kühlung gewährleistet sein - und

externe Lösungen können entfallen. Sie sollten die

Option, wenn denn vorhanden auf Enabled stellen.

Wenn Sie Enabled haben, dann werden die Optionen

'Fan Speed ratio' und 'Speed Up/Down Response

Time' verfügbar.

QDI BootEasy

Spezielles beschleunigtes Boot Verfahren für manche 2

Feature

QDI Boards. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

QDI Innovation

Spezielles Auswahlmenü von QDI für QDI spezifische 2

features

Boards. Diverse Auswahl- und Einstellmöglichkeiten.

Q-Fan Control

Unter dieser Option können Sie die Reaktionszeit des 2

CPU Lüfters optimieren. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Queue Tags

Falls der Gerätetreiber Queue-Tags versenden kann,

2

SYMBIOS SCSI BIOS

läßt sich das Versenden der Tags während I/O-

Anforderungen über diese Option aktivieren bzw.

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Quick Boot oder

Diese Option, die den Above 1 MB Memory Test

1,3

Quick Booting

älterer BIOS ersetzt, ermöglicht ein schnelleres

Booten des Systems. Disabled wird der gesamte

Arbeitsspeicher getestet und das BIOS wartet u.a. auf

das Ready Signal der IDE-Festplatten. Enabled wird

nur der Speicher bis 1 MB getestet und es erfolgt

auch keine Tastaturabfrage.

Quick Frame

Mit dieser Option kann ein Schreibbefehl der CPU

2

Generation

auch dann durchgeführt werden, wenn die Daten

noch nicht zum Bus übermittelt sind. Die CPU wird

entlastet, aber die Option funktioniert nur im

Zusammenhang mit der Option Fast CPU to PCI

Buffer.

Quick Power On

Wenn Sie diese Option eingeschaltet (Enabled)

2

Self Test

haben, startet der Rechner deutlich schneller. Sie

können bis zu 50 Sekunden beim Booten einsparen,

wenn Sie 64 MB RAM oder mehr Speicher haben. Es

werden dabei allerdings nicht alle Tests des POST

durchlaufen.

QuickPort Plus

Unter dieser Option stellen Sie die Audio-Optionen

2,3

Audio oder

für den QuickPort Plus ein. Diese Option erscheint

QuickPort Audio

nur, wenn das Notebook an einen QuickPort Plus

angeschlossen ist.

Quiet Boot

Haben Sie diese Option aktiviert, dann erscheint beim 3

Start ein Logo und keine Systeminfos. Mit ESC beim

Start oder Disabled werden die Infos angezeigt.

Quiet Boot

Haben Sie die Option Enabled wird der POST Ablauf,

1

Progress Bar

Boot Logo oder der POST Text angezeigt. Variiert von

Board zu Board.

Stand: 01.01.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: R :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

RAID or SCSI Card Hier können Sie die Bootreihenfolge für RAID und 2,5

Boot oder RAID &

SCSI festlegen. Einstellmöglichkeiten: RAID, SCSI

SCSI Boot Order

oder SCSI, RAID

Wenn Sie einen RAID-Controller

oder RAID/SCSI

integriert oder installiert haben, dann müssen Sie bei

Boot Order

First Boot Device normalerweise SCSI einstellen.

Haben Sie sowohl einen RAID- als auch SCSI-

Controller verkürzen Sie mit dieser Einstellung die

Bootzeit.

RAID Config

In diesem Untermenü können Sie diverse

5

Einstellungen für das RAID System vornehmen.

RAID Controller

Hier können Sie entweder die ATA oder RAID

2

Function

Funktion aktivieren.

RAID Enabled

Unter dieser Option können Sie den RAID Controller

5

aktivieren (Enabled) und erhalten somit Zugriff auf

die komplette Konfiguration des RAID Setups.

Onboard RAID Controller befinden sich nur in einer

Light Version auf dem Board. Wer mehr haben

möchte, sollte mal hier nachschauen: http://storage-

raid-forum.de/download

RAID Function

Hier aktivieren/deaktivieren Sie die SATA RAID

5

Funktion der ICH5R South Bridge.

Diese Option

steht nur zur Verfügung, wenn sowohl 'Serial ATA1

Modus' als auch 'Serial ATA2 Modus' als 'IDE-3

Master'/'IDE-4 Master' oder 'IDE-4 Master'/'IDE-3

Master' ausgewählt sind.

RAID/SATA Control Unter dieser Option aktivieren/deaktivieren Sie die 5

Onboard RAID und Serial ATA Funktionen.

Raid-Group

Diese Funktion erlaubt es mehrere IDE-Festplatten zu 4

einer zusammenzufassen. Also quasi eine Raid-

Group. Allerdings funktioniert dies unter vielen

Betriebssystemen nicht.

RAM scan

Diese Option legt fest, ob das BIOS des Adapters in

2

diesem PCI-Steckplatz vom System-BIOS gestartet

wird. Um von einem Adapter (z.B. SCSI, LAN) ein

Betriebssystem laden zu können, muss der

zugehörige Adapter von einem BIOS gesteuert

werden. Enabled Falls der Adapter in dem PCI-

Steckplatz über ein BIOS verfügt, wird dieses bei der

Initialisierung durch das System-BIOS gestartet.

Disabled Das BIOS des Adapters wird nicht gestartet.

RAMBUS RDSEL

Belassen Sie es bei dieser Option auf der

1

Turbo Mode

Voreinstellung.

RAMBUS TDSEL

Belassen Sie es bei dieser Option auf der

1

Turbo Mode

Voreinstellung.

Rank Interleave

Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die 2

Option Rank Interleave. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled. Beim RANK Interleave handelt es

sich um einen ähnlichen Vorgang wie bei Banks

Interleave. Allerdings bezieht sich RANK hier auf die

DIMM-Bänke, also die physikalisch vorhandenen

Speicherreihen im System.

RAS Active Time

Unter dieser Option können Sie die Zeit angeben, die 2

eine Speicherzeile offen gehalten wird, um auf die in

der gleichen Zeile liegenden Zeilen zuzugreifen.

Empfohlen ist der höchstmögliche Wert.

RAS Precharge oder Bei der Verwendung von EDO-RAMs können Sie hier 1,2

RAS Precharge in

die Zeitspanne der RAS (Row Adress Strobe)

CLKs oder RAS

Precharge Phase festlegen. Die Werte müssen Sie

Precharge Time

selber ausprobieren. Einstellmöglichkeiten: 3, 4, 5, 6

oder 2SYSCLK, 3SYSCLK

Es empfiehlt sich 3T

einzustellen.

RAS Precharge

Unter diese Option können sie die Precharge-Phase

1,2

Period oder RAS

der DRAM-Chips vor dem Refresh festlegen. Sie

Precharge Period/

müssen aber aufpassen, da es bei zu niedrigen

Time

Werten zu Datenverlust kommen kann. Ältere DRAMs

brauchen einen Wert von 6 , während neuere 3

benötigen.

RAS Pulse Width/

Unter dieser Option legen Sie die Dauer des RAS

2

Refresh oder RAS

Impulse Refresh fest. Dieser Wert hängt aber allein

Pulse Width oder

von der Leistung Ihrer Chips ab.

RAS Pulse Width in Einstellmöglichkeiten: 4, 5, 6

CLKs

RAS to CAS Delay

Hier wird die Zeitspanne zwischen dem RAS (Row

1,2

oder RAS to CAS

Adress Strobe) und CAS (Column Adress Strobe) -

Adress Delay oder

Signal festgelegt. Sie können hier je nach Leistung

RAS to CAS Delay

Ihres Systems 2 oder 3CLKs einstellen. Allerdings

Time

müssen Sie Rücksicht auf Ihre Chips nehmen.

Manche SIMMs brauchen drei Takte, schnellere

dagegen nur zwei Takte. Bei zu niedrigen Werten

kann es sein das die RAM-Bausteine unter Umständen

das RAS-Signal nicht richtig erkennen. Hier gilt

einfach ausprobieren.

Falls Sie mit 2 CLKs

Probleme haben, gehen Sie auf 3 CLKs.

RAS# Precharge

Wenn für das Vorladen vor einer DRAM-Aktualisierung 2

durch RAS eine nicht ausreichende Anzahl von

Taktzyklen zulässig ist, kann die Aktualisierung

unvollständig sein und der DRAM kann die Daten u.

U. nicht halten. Bei der Einstellung [2] erzielen Sie

eine schnellere Leistung, und mit [3] erhöhen Sie die

Stabilität. Diese Option ist nur relevant, wenn

synchroner DRAM im Computer installiert ist.

RAS# Precharge

Unter dieser Option können Sie die RAS#-Vorladung

2,5

Timing oder RAS#

im lokalen Speicherbereich regeln.

Precharge Time

Einstellmöglichkeiten: Slow, Fast, Auto und Disabled.

Lassen Sie die Einstellung möglichst unverändert.

RAS# Timing

Diese Option bietet zwei Einstellmöglichkeiten an:

2

Slow und Fast. Hier wird RAS# als aktiv zu Protegra

eingestellt und es frischt nach aktiver Verzögerung

von RAS# im lokalen Speicherbereich auf. Das

richtige RAS- und CAS-Timing steigert nicht nur die

Leistungsfähigkeit Ihres Computers, sondern

entscheidet auch, ob Windows stabil läuft oder

abstürzt. Hier gilt es also, einen Kompromiss

zwischen Performance und Stabilität zu finden. Um

die Parameter zu ändern, setzen Sie die Option

SDRAM Configuration auf User Define

RAS# to CAS#

Mit dieser Option können Sie eine Taktverzögerung

2

Delay

zwischen den CAS und RAS-Taktsignalen einfügen,

die benötigt wird, wenn in den DRAM geschrieben,

aus diesem gelesen oder der DRAM aktualisiert wird.

Bei der Einstellung [2] erzielen Sie eine schnellere

Leistung, und mit [3] erhöhen Sie die Stabilität. Diese

Option ist nur relevant, wenn synchroner DRAM im

Computer installiert ist.

So funktioniert es: Man

stellt sich Arbeitsspeicher am besten wie eine Excel-

Tabelle vor. Sie brauchen zuerst die Angabe der

Spalte (RAS) und dann eine Angabe der Zeile (CAS),

um eine Zelle zu definieren, deren Inhalt Sie auslesen

wollen. Zwischen dem Signal RAS und dem Signal

CAS vergeht eine gewisse einstellbare Zeit, um

sicherzustellen, dass der Speicher mitkommt. Diese

Verzögerung (Delay) umfasst einige Taktzyklen.

RAS# to CAS#

Gibt die Länge der Pause zwischen Zeilen- und

1

Delay (SCLKs)

Spaltenadressierung in 66Mhz Speichtertaktzyklen

an. Verwenden Sie eine CPU mit 66MHz Bustakt,

können Sie zwischen "2" oder "3" wählen. Betreiben Sie den externen CPU-Bus jedoch mit 100MHz, dann

lautet die empfohlene Einstellung "3".

RAS# to CAS#

Wenn der DRAM aufgefrischt wird, werden Reihen

5

delay (Trcd)

und Spalten getrennt

angesprochen. Hier können Sie das Timing des

Übergangs von RAS

(Reihenadressierungssignal) zum CAS

(Spaltendressierungssignal) einstellen. Je weniger

Takte (Bus Clocks), um so höher die

Speichergeschwindigkeit. Einstellmöglichkeiten: Auto,

2 Bus Clocks, 3 Bus Clocks, 4 Bus Clocks, 5 Bus

Clocks, 6 Bus Clocks, 7 Bus Clocks.

Bitte

vorsichtig mit den Einstellungen umgehen.

RAS# to RAS#

Diese Option gibt die RAS# active to RAS# active-

5

Delay

Verzögerungszeit der anderen Bank an.

RAS-to-CAS

Hier wird die Länge der Pause zwischen Zeilen- und

1

Spaltenadressierung des Grafikcachespeichers in

Speichtertaktzyklen angegeben.

RAS-to-CAS delay

Hier stehen Ihnen sieben Einstellmöglichkeiten zur

5

Verfügung: 1 bis 7. Diese Option gestattet Ihnen die

Verzögerungszeit von der SDR/DDR SDRAM RAS zur

CAS einzustellen und dazu die SDRAM ACT zu Lesen/

Schreiben-Kommandoperiode zu bestimmen.

RAS-to-CAS

Diese Option dient der Regelung der Taktlänge der

2

Override

Anzeigecache. Sie haben zwei Einstellmöglichkeiten:

by CAS#LT oder Override(2). Belassen Sie es bei der

Standardeinstellung, weil es sonst zu

Anzeigeproblemen kommen könnte.

Ratio (FSB:AGP:

Unter dieser Option können Sie die Taktung für FSB,

2

PCI)

AGP und PCI einstellen. Die Einstellmöglichkeiten:

von 3:2:1 bis 4:2:1 Sie sollten sich unbedingt an

die Vorgaben des Handbuches halten bzw. es bei der

Voreinstellung belassen um keinen Schaden zu

verursachen.

Ratio Actual Value

Hier wird lediglich der aktuelle Wert des Prozessor

1

Multiplikators angezeigt.

Ratio CMOS Setting Hier wird der eingestellte CPU-Teiler angezeigt. Ist 5

dieser fehlerhaft, so wird er im CMOS auf den

korrekten Wert aktualisiert

Ratio CMOS Setting Diese Option lLegt das Verhältnis zwischen dem CPU- 1

Kerntakt und der Frontside-Bus-Frequenz fest. Der

Standardwert dieser Option wird automatisch vom

BIOS erkannt. Stellen Sie die Werte ggf. mit den

Tasten + oder - ein.

Ratio Status

Hier wird der Status des Prozessor Multiplikators

1

angezeigt. Locked (Fest) ist die Standardeinstellung.

RDRAM Bus

Unter dieser Option können Sie die Betriebsfrequenz

2

Frequency

für den Hauptsystemspeicher einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 300MHz, 400MHz und Auto

Nehmen Sie das Handbuch zu Hilfe.

RDRAM Frequency

Hier wird ihnen der Speichertakt für die RDRAMs

1

angezeigt. Die Voreinstellung ist Auto (bestes

Verhältnis von Performance und Stabilität) und kann

nicht verändert werden.

RDRAM Frequency: Hier können Sie das Verhältnis zwischen Front-Side-2

FSB Ratio

Bus- und Speichertakt manuell regeln.

Einstellmöglichkeiten: AUTO, 3x, 4x

RDRAM Load

Diese Option zeigt bei Systemen mit RAM-Bus-

3

Architektur die Gesamtkapazität der eingebauten

RDRAM Speichermodule an. Zur Zeit (Januar 2002)

kann der RAM-Bus maximal 32 Mbyte in Form von

RDRAM Speichermodulen verwalten.

RDRAM Pool B

RDRAM Pool B State regelt, ob der Rimm-Speicher in 2

State

einen Stromsparmodus gehen soll, wenn er nicht

benötigt wird. "Nap" führt zur Abschaltung des Rimm-Moduls. Zum einen wird dadurch Strom gespart, zum

anderen sinkt die Temperatur des Rimm-Moduls. Auf

der anderen Seite wird die Zeit länger, das Modul

wieder zu aktivieren. Die Einstellung "Standby"

schaltet das Modul nicht ab, sondern nur in eine Art

Standby-Modus, aus dem das Rimm-Modul schnell

wieder aktiv werden kann - diese Einstellung ist auch

für die beste Performance zu wählen.

RDRAM Speed

Unter dieser Option können Sie die Clock Ratio

2

(RDRAM-Geschwindigkeit) einstellen.

Einstellmöglichkeiten: x4, x5.33, x6 und x8. Die

RDRAM-Geschwindigkeit errechnet sich aus FSB Takt

(Frontsidebus-Takt) x RDRAM Taktrate. Gehen Sie

mit dieser Einstellung vorsichtig um sonst erhalten

Sie ein instabiles System.

RDRAm Turbo mode Für bessere Performance sollten Sie diese Option auf 2

Enabled stellen. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

RDRAM voltage

Hier können Sie die Spannung für ihren RDRAM-

1

Steckplatz einstellen. Stellen Sie diese nicht zu

hoch ein, ansonsten wird der RDRAM beschädigt.

RDRAM/FSB

Hier können Sie das Verhältnis zwischen Front-Side-

2

Frequency Ratio

Bus- und Speichertakt manuell regeln.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1:1, 3.4, 3.5, 4.5

Beachten Sie die Angaben im Handbuch

Read around And

Hier wird der RAM Zugriff optimiert, d.h. wenn aus

2

Write

dem DRAM gelesen werden soll und es befinden sich

noch Daten im Pufferspeicher des Chipsatzes, wird

die Leseanforderung direkt aus dem Chipsatz erledigt.

Sollte Enabled sein, bringt aber kaum

Tempogewinn.

Read Caching

Haben Sie die Option Enabled, ergibt dies eine

1

bessere Performance zum Lesen des Cache-

Speichers. Einstellmöglichkeiten: Enabled (Standard),

Disabled

Read CAS Pulse

Hier erfolgt die Festlegung der Zeit, in

2

Width

Prozessorzyklen, während er RAS-DRAM-Refresh

aktiv ist. Einstellmöglichkeiten: 2, 3 oder 2T, 3T, 4T

Read Delay (tRD)

Mit diesem Menüelement bestimmen Sie das Timing

5

des DRAM Read Delay.

Read delay Adjust

Mit diesem Menüelement stellen Sie das Timing des

5

(tRDA)

DRAM Read Delay ein.

Read Pipeline

Unter dieser Option wird die Lese-Pipeline aktiviert

2

bzw. deaktiviert. Sie sollten die Option auf Enabled

stehen haben.

Read Preamble

Sie können hier das Read Preamble in Nanosekunden 1

Setting

einstellen. Einstellmöglichkeiten: Auto, 2.0ns, in 0.5

Schritten bis 9.0ns. Sie sollten es bei der Auto-

Einstellung belassen, weil ansonsten ihr System

instabil werden kann.

Read Prefetch

Sie können hier im Zusammenhang mit Read around 2

Memory RD

Write die CPU entlasten und die Performance

steigern, weil sich der Chipsatz während eines

laufenden Arbeitsprozesses schon dem nächsten

Lesebefehl zuwendet.

Read to Precharge Hier stellen Sie Read to Precharge (Trtp) ein.

1

(Trtp)

Einstellmöglichkeiten: Auto, 2T, 3T.

Standardeinstellung ist Auto (Es werden die SPD

Werte übernommen).

Read to Write Delay Diese Option gibt die read to write - Verzögerung an.

5

Read to Write Turn Hier können Sie den Lesemodus des DDR Speichers 1

Around

optimieren. Beachten Sie das Handbuch und die

technischen Angaben zum Speicher. Einstell-Optionen

für DDR: Auto, 0CLK bis 3CLK. Einstell-Optionen für

DDRII: Auto, 0CLK bis 7CLK. Die Voreinstellung ist

Auto.

Real CPU FSB:DRAM Hier werden die automatisch ermittelten Werte des 1

CPU FSB- und DRAM Frequenzverhältnisses angezeigt.

RealTek LAN Boot

Hier können Sie das Onboard Lan Boot ROM

5

ROM

aktivieren/deaktivieren. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

RealTek LAN

Diese Option steuert das integrierte LAN-Gerät.

5

Controller

Einstelloptionen: Disabled, Enabled.

Rear1 Fan Speed

Hier wird die Drehzahl des Gehäuse Lüfters

1

(Rückwand) angezeigt.

Rear2 Fan Speed

Hier wird die Drehzahl eines weiteren Gehäuse

1

Lüfters (Rückwand) angezeigt.

Re-Call VGA BIOS

Mit dieser Option kann das System das VGA-BIOS aus 1

at S3 Resuming

dem S3 (Suspend to RAM)-Schlafzustand heraus

initialisieren. Einstellungsoptionen: Enabled und

Disabled

Redstorm

Diese Option hilft ihnen beim Übertakten. Bei falschen 2

Overclocking Tech. Eingaben wird automatisch auf den richtigen Wert (externen CPU Takt) korrigiert. Nach erfolgter

Eingabe startet der PC mit akzeptablem externen CPU

Takt.

Read Write I/O

Über diese Option wird festgelegt, wie lange der

2

Timeout (secs)

Hostadapter bei der Ausführung eines Lese-, Schreib-

SYMBIOS SCSI BIOS

Überprüfungs- oder Suchbefehls wartet, bevor er

versucht, den Vorgang zu wiederholen. Es wird

empfohlen, diese Option immer auf einen Wert über 0

einzustellen, da auf diese Weise eine zusätzliche

Sicherung beim Fehlschlagen eines Datenaustauschs

erzielt wird.

Reduce DRAM

Falls Ihr Hauptspeicher einen verkürzten Zyklus

2

Leadoff Cycle

unterstützt, wird mit dieser Option die Pause

zwischen den Schreib- und Lesebefehlen verkürzt.

REF to ACT / REF

Mit dieser Option legen Sie die REF-Verzögerung fest. 1

to REF (Trfc)

REF to ACT / REF to REF (Trfc). Einstellmöglichkeiten:

Auto, 8T to 71T. Standardeinstellung ist Auto (Es

werden die SPD Werte übernommen).

Reference

Diese Option wählt den Referenzpunkt zur

5

Temperature

Temperaturmessung unter den verfügbaren Optionen

(Prozessor-, System- und PWM - Temperatur ),

allerdings gibt es nur eine „CPU-Temperatur“, die für

die „CPU FanEQ - Steuerung“ ausgewählt werden

kann.

Refresh Cycle Time Sie können hier die Länge des Refresh-Zyklus Ihrer 2

DRAMs eingeben.

Refresh Mode

Unter dieser Option können Sie dem BIOS mitteilen,

2

Select

wie lange der Refresh-Zyklus der DRAMs, zur

Optimierung der Zusammenarbeit mit anderen

Komponenten, dauern soll. Einstellmöglichkeiten:

7.8µs,15.6µs, 64µs, Auto

Refresh Queue

Unter dieser Option setzen Sie die DRAM Refreshrate. 2

Depth

Je niedriger der Refreshzyklus umso höher der

Datentransfer.

Refresh RAS Active Hier erfolgt die Festlegung der Zeit, in 2

Time

Prozessorzyklen, während er RAS-DRAM-Refresh

aktiv ist. Einstellmöglichkeiten: 5T, 6T

Refresh RAS#

Hier werden die Wartezyklen festgelegt die das RAS-

1,2

Assertion

Signal für den Refresh verwendet.

Refresh Rate

Sie können hier den Refresh Zyklus einstellen. Sie

1

geben nur die Taktfrequenz ein mit der Ihr System

arbeitet und den Rest macht der Chipsatz für Sie.

Einstellungen:50 MHz, 60 MHz, 66 MHz, 75 MHz, 83

MHz, 95 MHz, 100 MHz

Refresh Rate Select Unter dieser Option können Sie den Refresh Zyklus 1

wählen. Einstellmöglichkeit: 15.625 us, 3.9 us, 7.8

us, 31.3 us, 62.5 us, 125 us

Refresh When CPU Haben Sie diese Option auf Enabled stehen, dann 2

Hold

wird der automatische Refresh aktiviert. Dadurch wird

gleichzeitig der Refresh durch den Chipsatz

abgeschaltet, was etwas Performancesteigerung

bedeutet.

Ältere Speicherbausteine, ohne den

automatischen Refresh, verkraften das nicht und es

kommt zu Abstürzen.

Reload Global

Hier steht eine Reihe von Interrupts zur Verfügung,

2

Timer Events

deren Aktivität den PC aus dem Doze oder Standby-

Modus wecken. Unter Wake Up Events in Doze &

Standby findet man diese Rubrik auf den nicht ganz

neuen Boards.

Relocate 256K

Falls Shadowing nicht aktiv oder nur das Segment C

1

Memory oder

(C0000h-CFFFFh) verschattet wird, dann können sie

Relocate

unter dieser Option bestimmte teile des Speichers für

256K/384K

Programme freigeben, die normalerweise für das

Verschatten reserviert sind. Sie können 384KB RAM

freigegeben, falls Shadowing nicht aktiviert ist,

ansonsten 256KB.

Reltek Giga LAN

Hier können Sie den Reltek Giga LAN aktivieren/

5

deaktivieren

Reltek Giga LAN

Mit dieser Option können Sie, wenn Sie Enabled ist,

5

Boot ROM

den Boot ROM (an Stelle eines Laufwerkes) zum

Systemstart verwenden und damit direkt auf das LAN

zugreifen

Remap PCI

Diese Option unterstützt nicht alle Betriebssysteme.

2

Memory Gap

Die Speicheradressen direkt unterhalb von 4 Gbyte

werden für den Zugriff auf PCI-Geräte verwendet. Die

Größe dieses Bereichs hängt von der Anzahl der PCI-

Geräte und den Geräten selbst ab. Dieser

Adressbereich wird als "PCI Memory Gap" bezeichnet.

Ist das System mit 4 Gbyte oder mehr Hauptspeicher

ausgerüstet, kann man auf den Teil des

Hauptspeichers nicht zugreifen, dessen Adressen für

den Zugriff auf PCI-Geräte reserviert sind - im "PCI

Memory Gap" liegen. Setzt man das Flag "Remap PCI

Memory Gap" auf Enabled, werden diesem (sonst

nicht nutzbarem) Speicherbereich Adressen oberhalb

von 4 Gbyte zugeordnet und er ist nutzbar. Enabled

Der PCI-Speicherbereich wird nutzbar gemacht.

Disabled Der PCI-Speicherbereich wird nicht genutzt.

Remap System

Bei dieser Option handelt es sich um die

2

Memory

Wiedergewinnung des für PCI Konfiguration

benötigten Adressraumes.

Enabled: Für Arbeitsspeicher größer 3 Gbyte wird der

von den PCI-Geräten überdeckte

Arbeitsspeicher oberhalb von 4 Gbyte wieder

eingeblendet. Diese Einstellung verschlechtert die

Performance, erhöht jedoch den verfügbaren

Arbeitsspeicher unter

Umständen erheblich. Bei Vollausbau des

Arbeitsspeichers ist diese Option wirkungslos.

Disabled: Für Arbeitsspeicher größer 3 Gbyte wird der

von den PCI-Geräten überdeckte

Arbeitsspeicher nicht genutzt. Dies erhöt die

Performance.

Remote Console

Hier können Sie dem VGA Display den Text Mode

2

zuteilen um entweder nur den POST anzeigen zu

lassen oder eine Kommandozeile zu erhalten.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled, POST Only.

Remote Power On

Hier können Sie einstellen, dass der PC über COM1

1

und/oder COM2 aktiviert werden kann. Wenn Sie die

Option Disabled eingestellt haben reagiert der PC bei

Aktivitäten an den Schnittstellen nicht.

Removable Device

Hier können Sie einstellen ob und wenn ja welches

2

Wechselmedium als Bootlaufwerk verwendet wird.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Legacy Floppy,

Ls120, ZIP-100 und ATAPI MO

Removable Device

Das Betriebssystem weist den Wechselmedien (z. B.

3

LS-120, ZIP-Laufwerk, USB FDD, USB ZIP) in der

angezeigten Reihenfolge Laufwerksbuchstaben zu.

Um ein Wechselmedium die erste Position zu setzen,

platzieren Sie den Cursor auf den Eintrag des

Laufwerks, das Sie nach vorne (Taste +) oder nach

hinten (Taste -) stellen wollen.

Removable Device Mit dieser Option können Sie die Boot-Reihenfolge 5

Priority

der Wechseldatenträger auswählen.

Removable Drives

In diesem Untermenü von Boot werden die

5

Wechseldatenträger (z.B. Floppy) angezeigt.

Removable Media

Über diese Option wird festgelegt, ob

2

Support

Wechselspeichermedien als BIOS-Geräte verwendet

SYMBIOS SCSI BIOS

werden. Als "BIOS Gerät" gilt hier ein Laufwerk, das über die BIOS-Schnittstelle INT 13H gesteuert wird,

so dass es keinen Gerätetreiber benötigt und

bootfähig ist. Wenn Wechselspeicherlaufwerke als

BIOS-Laufwerke verwendet werden, wird die

Austauschbarkeit der Wechselmedien jedoch teilweise

eingeschränkt. Es gelten die nachfolgend

aufgeführten Beschränkungen: a) Das Laufwerk

muss wie ein fest installiertes Laufwerk betrieben

werden, d.h. Speichermedien können nicht

ausgetauscht werden. b) Das Speichermedium muss

sich vor dem Hochfahren des Systems im Laufwerk

befinden. c) Es werden nur Speichermedien mit 512

Bytes pro Sektor unterstützt.

None (nicht

Wechselspeicherlaufwerke werden

vorhanden

nicht als BIOS-Laufwerke verwendet.

Boot drive

Nur das als Laufwerk C: installierte

only (Nur

Wechselspeicherlaufwerk kann als

Boot-Laufwerk) BIOS-Laufwerk verwendet werden.

With Media

Alle installierten

Installed (Mit Wechselspeicherlaufwerke können

Medium)

als BIOS-Laufwerke verwendet

werden.

Repeat Track

Hier kann man wenn das ASUS Music Alarm

1

Untermenü aktiviert ist, die Titel Wiederholfunktion

aktivieren bzw. deaktivieren.

Report IDE Error

Wenn Sie die Option "Speech Post Reporter" aktiviert 1

haben, können Sie hier einstellen ob bei einem IDE-

Fehler ein Bericht erstellt wird oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Report No FDD For Diese Option sollten Sie auf Yes stellen, wenn Sie 2

WIN95 oder Report kein Floppylaufwerk installiert haben. Sie geben No FDD For OS

dadurch den IRQ6 frei und das Windows-Logo wird

übersprungen.

Report System

Wenn Sie die Option "Speech Post Reporter" aktiviert 1

Booting

haben, können Sie hier einstellen ob bei einem Boot-

Fehler ein Bericht erstellt wird oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Report System

Sie können hier festlegen ob nach einem System

1

Checking

Check ein bericht erstellt wird oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Repost Video S3

Unter dieser Option können Sie bestimmen, ob ein

1

Resume oder

VGA BIOS POST beim S3/STR Aufwachen ausgeführt

Repost Video on S3 werden soll. Einstellmöglichkeiten: No, Yes Resume

Reserve IRQ 9

Diese Funktion ist für den Windows ® 98 ACPI Modus 2

reserviert. Wählen Sie „yes", wenn Sie den Windows

® 98 ACPI Modus benutzen. Ansonsten wählen Sie

„no".

Reserved ISA Card Hier wird der Speicherbereich festgelegt, den eine 1

Memory Size

ISA-Karte als Speicherfenster benutzen kann.

Einstellungen: Disabled, 16K, 32K, 64K

Reserved ISA Card Haben Sie wie oben angegeben den Speicherbereich 1

Memory Adress

festgelegt, dann geben Sie hier die Adresse des

Fensters an, die deckungsgleich mit der Konfiguration

der ISA-Karte sein muss. Einstellungen: C0000h,

C4000h, C8000, CC000, D0000, D4000, D8000 und

DC000

Reserved MEM

Unter dieser Option können Sie die Basisadressen

2

Block BASE

und Blockgröße eines ISA Gerätes einstellen, welches

ein beliebiges Speichersegment innerhalb des

Adressbereichs C800 und DFFF verwendet. Sie

können hier aus 6 Möglichkeiten die Basisadresse

auswählen wenn Sie über ein solches gerät verfügen

und wenn Sie das Hilfsprogramm ICU nicht zur

Spezifikation verwenden. In dem dann zur Verfügung

stehenden Menü können Sie die Blockgröße zwischen

8K, 16K, 32K und 64K auswählen.

Einstellmöglichkeiten sind: No/ICU, C800, CC00,

D000, D400, D800 und DC00

Reserved Memory

Hier können Sie ab C000 einen Bereich festlegen, der 2

nicht "geshadowt" werden soll. Sie können manchmal auch die Basisadresse und die exakte Größe

definieren. Normalerweise sollten Sie diese Option

aber Disabled haben.

Reserved Memory

Diese Option gestattet es dem Benutzer, die

1

Address

Speichergröße für alte ISA-Erweiterungskarten in der

reservierten Speicheradresse festzulegen.

Reserved Memory

Unter dieser Option wird ein kleiner Speicherplatz für 2

Base

die alten Geräte (nicht-PnP-Geräte) reserviert. Sieben

Möglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung: N/A,

C800, CC00, D000, D400, D800 und DC00.

Normalerweise brauchen Sie hier nichts einstellen.

Reserved Memory

Unter dieser Option wird eine kleine Speichergröße

2

Length

für die alten Geräte (nicht-PnP-Geräte) reserviert.

Vier Möglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:

8K, 16K, 32K und 64K. Normalerweise brauchen Sie

hier nichts einstellen.

Reserved Memory

Diese Option gestattet es dem Benutzer, die

1

Size

Speichergröße für alte ISA-Erweiterungskarten

festzulegen. Die Einstellungsmöglichkeiten sind: 16 k,

23 k, 64 k oder Disabled

Reset Case Open

Siehe Case Openend .

5

Status

Reset

Diese Option sorgt dafür, wenn sie eingeschaltet

2

Configuration Data wird, dass das BIOS die Informationen eingebauter Komponenten und deren Ressourcen löscht

(Rücksetzung aller Einstellungen) und wieder neu

konfiguriert. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

oder ESCD, DMI, Both, Disabled Nach dem Booten

steht wieder die alte Einstellung im BIOS.

Reset

Hier legen Sie fest, ob die Konfigurationsdaten beim

3

Configuration Data Start neu initialisiert werden oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Yes (Alle Daten werden

zurückgesetzt, die Einträge auf No gesetzt, die PnP-

Funktionalität ermittelt und mit den neuen Daten

initialisiert. Nicht PnP-fähige Geräte müssen von Hand

eingetragen werden), No (Nach dem Start werden die

aktuellen Konfigurationsdaten, die PnP-Funktionalität

ermittelt, die eingebauten Geräte initialisiert. Die

Daten nicht PnP-fähiger Geräte bleiben unverändert.

Nach dem Booten steht wieder die alte Einstellung

im BIOS.

Reset on lost

Falls der RomPilot feststellt, dass die Verbindung zur

3

connection

Remote-Konsole für mehrere Sekunden

unterbrochen ist, wird ein Server-Reset

durchgeführt. Einstellmöglichkeiten: Enabled (Reset

on lost connection ist aktiv.), Disabled (Reset on lost

connection ist deaktiviert.).

Reset Resource

Setzen Sie diese Option auf Yes, damit bei der

2

Assignments

Installation von ISA-Karten mit oder ohne PnP-

Funktion kein IRQ-Konflikt auftritt. Hierdurch werden

alle zugewiesenen Ressourcen freigegeben und das

BIOS kann beim nächsten Systemstart allen

installierten PnP-Geräten erneut Ressourcen

zuweisen. Nach Freigabe der Ressourcendaten setzt

das Setup diesen Parameter wieder auf No.

Resolution

Die Option "Resolution Expanded" ist für die

2

Expanded

Bildschirmauflösung. D.h. bei standardmäßiger

Einstellung Disabled kann man im DOS nur im

Fenster mit großem schwarzen Rand arbeiten und die

Schrift beim booten ist extrem klein.

Resources

Legt fest, ob die PnP-Einstellungen per Setup oder

2

Controlled By oder automatisch zugewiesen werden. Falls es keine Resourcen

Probleme mit IRQ oder DMA Zuweisungen gibt,

Controlled By

sollten Sie Auto einstellen.

Windows 95 ist im

übrigen PnP-fähig.

Um die Ressourcen von Hand

ändern zu können müssen Sie diese Option auf

Enabled stellen.

Restore on AC/

Da das System sich nach einem Stromausfall nicht

1

Power Loss

selber einschaltet, können sie mit Hilfe dieser Option

das System zurücksetzen. Einstellmöglichkeiten: Last

State (letzter stand=Standard) oder Suspend

Restore on AC/

Unter dieser Option wählen Sie die Maßnahme aus,

5

Power Loss oder

die das System nach einem Netzstromausfall

Restore On AC

vornimmt. [Power Off]: Wenn der Strom nach einem

Power Loss

Netzstromausfall wiederkehrt, bleibt der Systemstrom

aus. Sie müssen dem Netzschalter drücken, um das

System anzuschalten. [Power On]: Wenn der Strom

nach einem Netzstromausfall wiederkehrt, wird der

Systemstrom automatisch angeschaltet. [Former-

Sts]: oder [Last State] Wenn der Strom nach einem

Netzstromausfall wiederkehrt, kehrt das System zu

dem Zustand zurück, in dem es sich vor dem

Stromausfall befand. Wenn der Systemstrom beim

Netzstromausfall ausfällt, bleibt es ausgeschaltet,

wenn der Strom wiederkehrt. Wenn das Systemstrom

beim Netzstromausfall an ist, schaltet sich das

System wieder an, wenn der Strom wiederkehrt. Mit

"Previous State" oder "Last State" nimmt der PC den Zustand zum Zeitpunkt des Stromausfalls an. Mit

"On" oder "Enabled" fährt der PC automatisch hoch.

Mit "Off" oder "Disabled" bleibt er stets ausgeschaltet.

Resulting

Hier wird die DDR SDRAM Frequenz angezeigt, wie

3

Frequency

Sie unter 'Memory Frequenz eingestellt wurde.

Resume

Das BIOS fordert zur Passworteingabe auf, wenn der 3

Rechner vom STR/STD-Modus hochfährt (APM) bzw.

vom Standby/Ruhezustand-Modus (ACPI). Nach drei

erfolglosen Versuchen wird das Notebook angehalten.

Bei Notebooks muss bei vergessenem Passwort

Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen werden

und das ist teuer.

Resume by Alarm

Haben Sie diese Option eingeschaltet und zeigt die

2

Ring-Indicator-Leitung einen eingehenden Anruf am

Modem an, wird der PC aus dem Stromsparmodus

geholt. Bei einem Rechner mit softwaregesteuerten

ATX-Netzteil wird er sogar quasi aus dem Standby-/

Suspendmodus geweckt. Sie können Zeit und Datum

des gewünschten Monats eingeben. Wenn Sie beim

Datum 0 eingeben wird das System jeden Tag zur

gleichen Zeit gestartet.

Resume by Alarm

Diese Option wird verwendet, um die Hochfahr-

1

Funktion des Systems aus dem Soft-off (S5)-

Zustand zu einem festgelegten Zeitpunkt (Zeit/

Datum) zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Einstellungen: Enabled, Disabled Wenn Resume By

Alarm auf Enabled steht, fährt das System zu einem

bestimmten, in diesen Feldern festgelegten Zeitpunkt

(Tag/Stunde/Minute/Sekunde) automatisch hoch.

Einstellmöglichkeiten: Alarm Date 01 ~ 31, Every

Day; Alarm Hour 00 ~ 23; Alarm Minute 00 ~ 59;

Alarm Second 00 ~ 59.

Wenn Sie diese

Einstellung verändert haben, müssen Sie das System

neu starten, bis das Betriebssystem geladen wird,

bevor diese Funktion arbeitet.

Resume by LAN

Wenn Sie diese Option verwenden wollen, benötigen

2

oder Resume On

Sie einen Netzwerkadapter, Netzwerksoftware, die

LAN

diese Funktion auch unterstützen.

Resume By PCI

Unter dieser Option kann man bei der Einstellung

5

Device PME#

Enabled das System mit einem beliebigen PME

(Power Management Event) aus dem

Energiesparmodus aufwecken. Einstellmöglichkeit:

Enabled, Disabled.

Resume by Ring

Haben Sie diese Option eingeschaltet und zeigt die

2

oder Resume on

Ring-Indicator-Leitung einen eingehenden Anruf am

Ring

Modem an, wird der PC aus dem Stromsparmodus

geholt. Bei einem Rechner mit softwaregesteuerten

ATX-Netzteil wird er sogar quasi aus dem

abgeschalteten Zustand geweckt.

Resume by RTC

Unter dieser Option können Sie einstellen zu welcher 1,5

Alarm

Stunde und Minute der PC aus dem Schlafmodus

geholt wird.

Resume by USB

In dieser Einstellung Enabled ermöglicht die Option

1,5

Device oder

Ihrem System, aus den Stromspar-Modi durch ein

Resume by USB

Ereignis am USB Port aufgeweckt zu werden.

From S3

Einstellungen: Enabled und Disabled.

Resume On KBC

Unter dieser Option öffnet sich ein Untermenü für

1

Wake-Up Key und Wake-Up Password

Resume on

Mit dieser Option können Sie das System über die

1

Keyboard

Tasten der Tastatur einschalten. Für diese Funktion

ist ein ATX-Netzteil erforderlich, das das +5VSBKabel

mit mindestens 1 A versorgt. Einstellmöglichkeiten:

Disabled und Enabled

Resume On Modem Dieses Feld legt fest, ob das Notebook bei 3

Ring

eingehendem Anruf auf ein angeschlossenes Modem

aufgeweckt wird. Diese Option kann nur eingestellt

werden, wenn Suspend Mode auf Save to DRAM

eingestellt ist. Einstellmöglichkeiten: OFF (AUS) und

ON (AN)

Resume On PCI

Haben Sie diese Option auf Enabled stehen, so wird

2

Event

beim Zugriff auf eine PCI-Karte, beispielsweise auf

eine Modem- oder Netzwerkkarte, das System

wieder aktiviert. Die PCI-Karte muss allerdings die

Aktivierungsfunktion (Wake-up) unterstützen.

Disabled: Beim Zugriff auf eine PCI-Karte wird das

System nicht wieder aktiviert.

Resume On PME#

Unter dieser Option können Sie PME# aktivieren bzw. 1

deaktivieren.

Resume On PS/2

Hier wird festgelegt, ob das System aus

1

Mouse

Stromsparmodi erweckt wird, wenn eine Aktivität

oder ein Eingangssignal entdeckt wird. Bei der

"Resume On PS/2 Mouse"-Funktion müssen Sie mit

der Maus doppelt klicken, um das System

einzuschalten, wenn die Funktion aktiviert ist.

Resume On Ring/

In der Einstellung Enabled ermöglicht diese Option

1

LAN

Ihrem System, aus den Stromspar-Modi durch ein

PME-Ereignis (Power Management Event) aufgeweckt

zu werden. Einstellungen: Enabled und Disabled.

Sie müssen eine Modem/LAN-Karte installieren, die

die Einschaltfunktion für Resume On Ring/LAN

unterstützt.

Resume On RTC

Unter dieser Option können Sie den Alarm aktivieren 1

Alarm

und Datum und Uhrzeit für den Systemstart

eingeben. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Haben Sie Enabled eingestellt, können Sie folgendes

einstellen:

Einstell-Option

Auswahl

RTC Alarm Date

Every Day, 1~31

RTC Alarm Hour

0~23

RTC Alarm Minute

0~59

RTC Alarm Second

0~59

Resume On Time

Diese Option legt fest, ob das Notebook zu einer

3

bestimmten Uhrzeit starten soll. Die Uhrzeit wird

unter Resume Time festgelegt. Diese Option gibt es

nur, wenn Suspend Mode auf Save to DRAM

eingestellt ist. Einstellmöglichkeiten: OFF (AUS) und

ON (AN)

Resume Options

Unter dieser Option legen Sie fest, ob beim Wechsel

3

von IDE/ATAPI-Laufwerken im laufenden Betrieb eine

Meldung am Bildschirm angezeigt wird.

Einstellmöglichkeiten: Halt On Drive Swaps (Es wird

eine Meldung am Bildschirm angezeigt.), No Halt On

Drive Swaps (Es wird keine Meldung am Bildschirm

angezeigt.).

Resume S3 by PS2/ Mit dieser Option lässt sich das System mit einer PS2- 5

Keyboard

Aktivität der Tastatur aus dem S3-Sleep-Modus

aufwecken. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Resume S3 by PS2/ Mit dieser Option lässt sich das System mit einer PS2- 5

Mouse

Aktivität der Maus aus dem S3-Sleep-Modus

aufwecken. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Resume Time

Hier legen Sie die Startzeit für die Funktion Resume

3

Timer fest, vorausgesetzt die Option ist aktiviert.

Resume Timer

Mit dieser Option genehmigen Sie das Einschalten des 3

Systems zu dem unter Resume Time festgelegten

Zeitpunkt. Einstellmöglichkeit: Off, On

Revision

Unter dieser Option wird das Prozessor-Modell und

4

die interne Revisionsnummer angezeigt. Die beiden

Zahlen links sind der CPU-Typ und die beiden rechten

sind die Revisionsnummer.

RI Resume

Das System wird durch ein Eingangssignal an der

2

seriellen RI-Leitung (Ring Indicator) (mit anderen

Worten durch einen beim Modem eingehenden Anruf)

aus dem Soft-Off-Zustand reaktiviert.

Einstellmöglichkeiten. Enabled, Disabled

RI Resume/WOL

Diese Option benötigen Sie, wenn Sie eine LAN-Karte 2

installiert haben und das System aufgeweckt werden

soll, wenn die Karte angesprochen wird.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Right Bay

Über dieses Feld rufen Sie das Untermenü auf, in

3

dem Sie die Einstellungen für die eingeschobenen IDE-

Laufwerke vornehmen können.

Right Bay HD

Passwortvergabe für ein Festplattenpasswort.

3

password

Ring On Power On

Sie können das System mit einem Software

2

Kommando ausschalten und wenn Sie diese Option

Enabled haben wird es automatisch geweckt sobald

ein Anruf beim FAX oder Modem erfolgt. Diese Option

funktioniert nur mit ATX Boards.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Ring Resume from Unter dieser Option stellen sie ein, ob das System 1

Soft-Off

durch die Aktivität des Modems eingeschaltet wird.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Standard) oder

Disabled

Robust Graphics

Verwenden Sie diese Option beim Einsatz einer VGA

2

Booster

Grafikkarte um eine bessere Performance

(agressiveres Timing) zu erhalten.

Einstellmöglichkeiten: Auto: automatische Regelung

(Default), Fast: schneller, Turbo: besser gehts

nimmer.

RomPilot

Unter dem Menüpunkt RomPilot rufen Sie die

3

Einstellungen zu RomPilot auf. RomPilot ist ein

Bestandteil von RemoteView und ServerView. Mit

RomPilot ist der Remote-Zugriff von einer Remote-

Konsole über LAN auf die Systemstartphase (POST)

und MS-DOS möglich. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

ROMSIP Table

ROMSIP Table (hierbei handelt es sich um eine

5

Kommunikations-Latenz zwischen Speicher und

Prozessor) Dieser Menüpunkt kann die Leistung Ihres

Systems steigern.

Auswahlmöglichkeiten: Normal, Fast, Ultra.

Row Adress Hold in Unter dieser Option stellen sie die Zeit 2

CLKs

(Prozessorzyklen) ein, in der ein RAS-DRAM-Refresh

abgeschlossen wird. Einstellmöglichkeiten: 1, 2

Row Cycle Time

Diese Option gibt die RAS# active to RAS# active -

5

Zeit oder die Auto-Refreshzeit der gleichen

Speicherbank an.

Row Precharge

Unter dieser Option legen Sie die Anzahl von

1,5

Time oder Row

Taktzyklen (Bus Clocks) fest die das

Precharge Time

Reihenadressierungssignal (RAS) zum Ladungsaufbau

(Trp)

bekommt (RAS). Ist die Zeit bis zur Auffrischung des

DRAM-Moduls zum Ladungsaufbau des (RAS)

unzureichend, kann die Auffrischung unvollständig

sein und es kann zum Datenverlust kommen. Diese

Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn

Synchroner DRAM eingebaut ist.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 2 Bus Clocks, 3 Bus

Clocks, 4 Bus Clocks, 5 Bus Clocks, 6 Bus Clocks oder

2T und 3T.

Bitte vorsichtig mit den Einstellungen

umgehen.

Row Refresh Cycle Diese Option gibt die auto refresh active to RAS#

5

Time

active - Zeit oder die RAS#-Auto-Refreshzeit an.

Row-active delay

Hier stehen Ihnen sieben Einstellmöglichkeiten zur

5

Verfügung: 1 bis 7. Diese Option gestattet Ihnen die

Verzögerungszeit von der SDR/DDR SDRAM RAS zur

CAS einzustellen und dazu die SDRAM ACT zu Lesen/

Schreiben-Kommandoperiode zu bestimmen.

Row-precharge

Hier stehen Ihnen sieben Einstellmöglichkeiten zur

5

delay

Verfügung: 1 bis 7. Diese Option steuert die stillen

Takte nach dem Abgeben eines Precharge-

Kommandos zu dem DRAM.

RTC Alarm Resume Unter dieser Option können Sie einstellen zu welcher 2

Stunde und Minute der PC aus dem Schlafmodus

geholt wird.

RTC Alarm Resume Diese Option ermöglicht das Einschalten zu einem 1

From Soft Off

bestimmten Zeitpunkt. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

RTC Alarm Data

Vorausgesetzt die Option RTC Alarm Resume From

1

oder RTC Alarm

Soft Off ist aktiviert, können Sie hier das Datum für

Date

das Einschalten des Systems festlegen.

Einstellmöglichkeiten: Every Day, 1, 2, ...31 day

RTC Alarm Hour

Vorausgesetzt die Option RTC Alarm Resume From

1

Soft Off ist aktiviert, können Sie hier die Stunde für

das Einschalten des Systems festlegen.

Einstellmöglichkeiten: 0 bis 23 hours

RTC Alarm Minute

Vorausgesetzt die Option RTC Alarm Resume From

1

Soft Off ist aktiviert, können Sie hier die Minute für

das Einschalten des Systems festlegen.

Einstellmöglichkeiten:0 bis 59 minutes

RTC Alarm Power

Haben Sie diese Option Enabled und z.B. "0" für den 1

On

Tag gesetzt, dann startet der Rechner täglich zu einer

festgelegten Zeit.

RTC Alarm Second

Vorausgesetzt die Option RTC Alarm Resume From

1

Soft Off ist aktiviert, können Sie hier die Sekunde für

das Einschalten des Systems festlegen.

Einstellmöglichkeiten:0 bis 59 seconds

RTC POWER ON

Vorausgesetzt die Option RTC POWER ON Controller

2

(Date CTRL)

ist aktiviert, können Sie hier den Monatstag für das

Einschalten des Systems festlegen.

RTC POWER ON

Vorausgesetzt die Option RTC POWER ON Controller

2

(Hour CTRL)

ist aktiviert, können Sie hier die Stunde für das

Einschalten des Systems festlegen.

RTC POWER ON

Vorausgesetzt die Option RTC POWER ON Controller

2

(Minute Ctrl)

ist aktiviert, können Sie hier die Minute für das

Einschalten des Systems festlegen.

RTC POWER ON

Vorausgesetzt die Option RTC POWER ON Controller

2

(Month Ctrl)

ist aktiviert, können Sie hier den Monat für das

Einschalten des Systems festlegen.

RTC POWER ON

Vorausgesetzt die Option RTC POWER ON Controller

2

(Year Ctrl)

ist aktiviert, können Sie hier das Jahr für das

Einschalten des Systems festlegen.

RTC POWER ON

Mit dieser Option wird bestimmt, ob das System bei

2

Controller

Aktivität des Onboard Uhrenbausteins (R.T.C.)

eingeschaltet werden soll. Schaltet man diese

Einstellung ein (enable), dann sind mit den folgenden

Menü-Optionen Datum und Uhrzeit einzustellen. Wird

der eingestellte Zeitpunkt erreicht, dann wird das

ATX-Netzteil durch das Mainboard eingeschaltet.

Die Einstellung ist nur für ATX-Netzteile wirksam.

RTC Resume

Mit Enabled können Sie ein Untermenü öffnen in

2

welchem Sie den Zeitpunkt festlegen, zu dem das

System aus dem abgeschalteten Zustand wieder

eingeschaltet wird. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled. Im Untermenü lässt sich folgendes

einstellen:

Date (of Month)

Hier können Sie festlegen, an

welchem Tag der Alarm starten

soll, wenn RTC Alarm Resume

From Soft Off auf Enabled

gesetzt ist.

Einstellmöglichkeiten: 0, 1..31

Time (hh:mm:ss) Wenn RTC Alarm Resume auf

Enabled gesetzt ist, können Sie

mit dieser Option festlegen, zu

welchem Zeitpunkt der Alarm

starten soll, wenn RTC Alarm

Resume From Soft Off auf

Enabled gesetzt ist.

Einstellmöglichkeiten: 7: 0: 0.

hh (hour) - 0, 1, 2,.., 23; mm

(minute) - 0, 1, 2,..,59; ss

(second) - 0, 1, 2,..,59

RTC Wake-up

Unter dieser Option können Sie einstellen zu welcher 1

Stunde und Minute der PC aus dem Schlafmodus

geholt wird.

RTC Y2K H/W

Mit dieser Option können Sie einstellen ob das BIOS

2

Rollover

einige Test für die Jahr 2000 Kompatibilität

durchführt.

Sie sollten die Option nur

eingeschaltet haben, wenn Sie benötigt wird, da das

System deutlich langsamer wird.

RTL8101L Lan Boot Hier Aktivieren/Deaktivieren Sie das Onboard LAN

5

ROM

Boot ROM. Standardmäßig Disabled.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

RUN OS/2 above

Wenn Sie mit OS/2 arbeiten und mehr als 64 MB

1

64MB

RAM installiert haben, dann müssen Sie diese Option

aktiviert haben.

Run VGABIOS if S3 Hier können Sie die Aktivierung des VGA BIOS

2

Resume

einstellen. Das Initialisieren des VGA BIOS hängt von

der Windows-Version ab. Windows 2000 und XP

initialisieren das VGA BIOS, aber Windows 98/98SE

und Windows ME nicht. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Runtime Legacy

Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den Runtime

5

PSB

Legacy PSB.Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Rx9F[7]

Haben Sie diese Option Enabled kann es die

5

Performance ihres Systems verbessern.

Voreinstellung ist Disabled.

RxD, TxD Active

Unter dieser Option wird die IR Transmission/

2

Reception als High oder Low eingestellt.

Stand: 09.12.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist. Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen können das

alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: S :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

S.M.A.R.T. for Hard Unter dieser Option können Sie S.M.A.R.T. aktivieren.

2

Disks oder SMART

Das ist ein Tool welches ihre Festplatte mit dem Ziel

for Hard Disks

überwacht, herauszufinden ob ein Festplattencrash droht.

Das gibt ihnen genug Zeit, ihre Daten vor dem

Festplattencrash in Sicherheit zu bringen, bevor alles

verloren geht.

S/W DRAM Over

Sie können bei Verwendung von mehr als 4GB

5

4G Remapping

Arbeitsspeicher die S/W DRAM-Neuaufteilung aktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

S/W memory hole Mit dieser Option kann die Software den physikalischen 5

Remapping

Speicher einer Adresse über 00E0 neu zuordnen. (Diese

Option ist nur bei 64-Bit-Betriebssystemen wirksam und

dient dazu das bei 4GB Arbeitsspeicher davon nicht 0.5 -

1.0 GB verloren gehen) Einstellmöglichkeiten: Disabled,

Enabled.

S1(PowerOn-

Diese Option aktiviert die 'Power On Suspend' -Funktion.

5

Suspend)

S2K Bus Driving

Mit dieser Option können Sie die S2K-Timings eingeben.

2

Strength

Wenn diese Option auf Manual gesetzt ist, werden die

Optionen S2K Strobe P Control und S2K Strobe N Control

angezeigt. Einstelloptionen: Auto, Manual. S2K Bus Driving

Strength steuert die S2K-Timings zwischen Northbridge und CPU.

Belassen Sie es bei der Voreinstellung Auto.

S2K I/O

Der S2K-Bus des Athlons ist ein Punkt-zu-Punkt-

2

Compensation

Multiprozessorbus. Ein Ausgleich vom Speichercontroller

zum I/O Bus oder CPU. Es wird ein eigenes Protokoll

verwendet um 200MHz Datentransfer zu liefern. Die

Voreinstellung sollte nicht verändert werden.

S2K series control

Es stehen hier zwei Optionen zur Auswahl: [Auto] oder

5

[Manuell]. Haben Sie [Manuell] gewählt, stehen die

folgenden Optionen zur Verfügung. Rx8C S2K DICLK

delay, Rx8D S2K duty cycle adju, Rx8E S2K duty cycle

adju, Rx8F S2K duty cycle adju Nur für Profis!!!

S2K Strobe N

Einstelloptionen: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, 2

Control

F. Erhöht die Signalstärke die die CPU bekommt. siehe

S2K Bus Driving Strength Die Voreinstellung sollte

möglichst nicht verändert werden.

S2K Strobe P

Einstelloptionen: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, 2

Control

F. Erhöht die Signalstärke die die CPU bekommt. siehe

S2K Bus Driving Strength Die Voreinstellung sollte

möglichst nicht verändert werden.

S3 KBC Wake-up

Unter dieser Option konfigurieren Sie die Tastatur-

2

Function

Einstellungen der S3 Wake-up-Funktion.

Einstellmöglichkeiten: Anykey+Mouse, Select by Power

ON Function, Anykey, Mouse

S3(Suspend-To-

Diese Option aktiviert die 'Suspend to RAM' -Funktion.

5

RAM)

S4/S5 5VSB Power Verwenden Sie diese Option, um die 5 VSB Spannung 5

von S4/S5 einzuschalten. Aktivieren Sie diese Einstellung

bei Ausschaltproblemen. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

SATA 1 bis 6

Das BIOS erkennt die SATA-Geräte automatisch. Für

5

jedes angeschlossene Gerät gibt es ein Auswahlmenü in

dem man die entsprechenden Einstellungen vornehmen

kann.

SATA 1 Primary

Hier können Sie das primäre SATA1 Master RAID

5

Master RAID

Laufwerk einstellen.

SATA 1 Secondary

Hier können Sie das sekundäre SATA1 Master RAID

5

Master RAID

Laufwerk einstellen.

SATA 2 Primary

Hier können Sie das primäre SATA2 Master RAID

5

Master RAID

Laufwerk einstellen.

SATA 2 Secondary

Hier können Sie das sekundäre SATA2 Master RAID

5

Master RAID

Laufwerk einstellen.

SATA Channel 1 ~

Hier werden bei Einstellung "Auto" die installierten SATA 5

SATA Channel 6

Laufwerke und deren Werte angezeigt. Wollen Sie ihre

eigenen Werte eingeben, so stellen Sie auf "Manual".

Das sollten sie allerdings nur dann tun, wenn Sie

Ahnung davon haben.

S-ATA Bridge Host Unter dieser Option bestimmen Sie den Hostmodus der 2

Mode

Serial ATA Bridge. Einstellmöglichkeiten: 100, 133 und

150 MBpS. Voreingestellt sind 150 MBpS

SATA Devices

Ein Untermenü welches zu diversen SAT Einstellungen

5

Configuration

führt.

SATA DMA Access

Hier können Sie den SATA DMA Transfer aktivieren/

5

deaktivieren.

SATA DMA transfer Hier können Sie den DMA-Modus für an SATA-Kanälen 5

verbundene Geräte einstellen.

S-ATA Drive

Unter dieser Option legen Sie fest, wie die Serial ATA-

2

Mapping

Schnittstellen den Standard IDE-Schnittstellen

zugeordnet sind.

S-ATA 1/2 Only

Nur die serial ATA-Schnittstellen werden verwendet.

Beide IDE-Schnittstellen (primär und sekundär) sind den

serial ATA-Schnittstellen zugeordnet. Laufwerke an den

IDE Schnittstellen werden nicht vom BIOS erkannt.

S-ATA 1/2 + P-ATA 3/4

Die serial ATA-Schnittstellen und die sekundäre IDE-

Schnittstelle werden verwendet. Die primäre IDE-

Schnittstelle ist den serial ATA-Schnittstellen zugeordnet.

Laufwerke an der primären IDE-Schnittstelle werden vom

BIOS nicht erkannt.

P-ATA 1/2 + S-ATA 1/2

Die serial ATA-Schnittstellen und die primäre IDE-

Schnittstelle werden verwendet. Die sekundäre IDE-

Schnittstelle ist den serial ATA-Schnittstellen zugeordnet.

Laufwerke an der sekundären IDE-Schnittstelle werden

vom BIOS nicht erkannt.

S-ATA Keep

Diese Option steht Ihnen zur Verfügung, um das

1

Enabled

integrierte S-

ATA zu aktivieren/deaktivieren. Einstellungsoptionen:

Yes, No.

SATA Mode

Wählen Sie den gewünschten Serial ATA-Modus aus. Ist

5

die RAID-Funktion aktiviert, werden die Serial ATA-Ports

0 und 1 standardmäßig in "SATA0" und "SATA1"

umbenannt. Einstellmöglichkeiten: IDE, RAID.

S-ATA Mode

lUnter dieser Option legen Sie fest, in welcher Betriebsart 2

die serial ATA-Schnittstellen verwendet werden. Einige

Betriebssysteme unterstützen nur Primary- und

Secondary-IDE-Schnittstellen. Hier können Sie

auswählen, ob die serial ATA-Laufwerke der Primary-/

Secondary-IDE-Schnittstellen zugeordnet werden sollen.

Compatible

Die serial ATA-Laufwerke sind den Primary-/Secondary-

IDE-Schnittstellen zugeordnet. Weitere Einstellungen

nehmen Sie unter S-ATA Drive Mapping vor.

Native

Voraussetzung: Das Betriebssystem muss diese Funktion

unterstützen. Die serial ATA-Laufwerke sind den Tertiary/

Quarternary-IDE-Schnittstellen zugeordnet.

RAID

Voraussetzung: Das Mainboard muss diese Funktion

unterstützen. Die serial ATA Schnittstellen werden als

RAID-System verwendet. Es müssen zwei identische

serial ATA-Festplattenlaufwerke angeschlossen sein.

Weitere Einstellungen nehmen Sie im RAID

Configurationsutilitiy vor. Dieses Utility können Sie beim

Starten des Systems mit Tastenkombination starten.

Dazu erscheint am Bildschirm eine Meldung.

SATA Mode

Hier können Sie den SATA-Modus wählen.

5

Selected

Einstellmöglichkeiten: IDE Mode: Dies ist die Default-

Einstellung zum Betrieb von SATA-Geräten im IDE-

Modus. RAID Mode: Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie

Ihre SATA-Geräte im RAID-Modus betreiben möchten.

AHCI Mode: Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie ein 64-

Bit Betriebssystem von Microsoft verwenden.

SATA-Anschluss

IDE-Modus /AHCI-Modus

RAID-Modus

SATA1

Kanal 3 Master

Kanal 0 Master

SATA2

Kanal 4 Master

Kanal 1 Master

SATA3

Kanal 3 Slave

Kanal 2 Master

SATA4

Kanak 4 Slave

Kanal 3 Master

SATA Mode

Sie können hier den SATA Modus auswählen: Emulated

1

Selection

PATA Mode un AHCI Mode

SATA Port

Diese Option zeigt die verschiedenen Modi für SATA-

5

Anschlüsse an.

SATA PORT Speed

Diese Option dient der Auswahl des SATA-Anschluss-

5

Settings

Modus.

PATA IDE Mode (PATA IDE-Modus):

Diese Elemente bestimmt den Funktionsmodus des IDE1-

Anschlusses.

IDE-1: Der "IDE1"-Anschluss arbeitet als [Primary

Master] (Primärer Master) und [Primary Slave] (Primärer

Slave). Die "SATA2" und "SATA4" Anschlüsse arbeiten als

[Secondary Master] (Sekundärer Master) und [Secondary

Slave] (Sekundärer Slave). Die übrigen "SATA1" und

"SATA3" Anschlüsse sind deaktiviert.

IDE-2: Der "IDE2"-Anschluss arbeitet als [Secondary Master] (Sekundärer Master) und [Secondary Slave]

(Sekundärer Slave). Die "SATA1" und "SATA3"

Anschlüsse arbeiten als [Primary Master] (Primärer

Master) und [Primary Slave] (Primärer Slave). Die

übrigen "SATA2" und "SATA4" Anschlüsse sind deaktiviert.

IDE-

IDE-

PATA IDE-Modus IDE-Kanal 1 IDE-Kanal 1 IDE-Kanal 2 IDE-Kanal 2 IDE-Kanal IDE-Kanal

Master

Slave

Master

Slave

3 Master

Kanal 3

Kanal 4

Slave

4 Master

Slave

Primary

IDE1 Master IDE1 Master SATA2

SATA4

Kein

Kein

Kein

Kein

Secondary

SATA1

SATA3

IDE1 Master IDE1 Master Kein

Kein

Kein

Kein

SATA Port0

Hier können Sie den SATA-Anschluss 0 konfigurieren.

2

Configure as

Einstellmöglichkeiten: IDE Pri. Master: Den SATA-

Anschluss dem IDE Pri. Master zuweisen.; IDE Pri. Slave:

Den SATA-Anschluss dem IDE Pri. Slave zuweisen.; IDE

Sec. Master: Den SATA-Anschluss dem IDE Sec. Master

zuweisen.; IDE Sec. Slave: Den SATA-Anschluss dem IDE

Sec. Slave zuweisen.; SATA Port0: Den SATA-Controller

auf SATA-Anschluss 0 einstellen. Dieser Modus wird nur

von WinXP oder neueren Betriebssystemen unterstützt.

(Standardeinstellung); SATA Port1 Den SATA-Controller

auf SATA-Anschluss 1 einstellen. Dieser Modus wird nur

von WinXP oder neueren Betriebssystemen unterstützt.

(Standardeinstellung)

SATA Port 0/2 Set Diese Option setzt automatisch den "On-Chip SATA 2

to

Mode" und "PATA IDE Set to".

Wenn PATA IDE auf Ch.1 gesetzt, wird automatisch Ch.0

als Meister/Sklave gesetzt.

SATA Port 1/3 Set Diese Option setzt automatisch den "On-Chip SATA 2

to

Mode" und "PATA IDE Set to".

Wenn PATA IDE auf Ch.0 gesetzt, wird automatisch Ch.1

als Meister/Sklave gesetzt.

SATA Port 3,4

Hier können Sie die SATA 3+4 Anschlüsse aktivieren

5

bzw. deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

SATA Port1 oder

Die hier angezeigten Werte hängen von den

2

SATA Port1

Einstellungen des SATA-Anschluss 0 ab.

Configure as

S-ATA Ports

Hier können Sie die Bootreihenfolge der seriellen ATA

1

Definition

Ports einstellen.

SATA Primary

Hier können Sie die primäre Master RAID Funktion

2

Master RAID

aktivieren/deaktivieren.

SATA RAID

Mit dieser Option können Sie den RAID-Modus des

5

OnBoard SATA-Controllers aktivieren/deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: IDE: OnBoard Serial ATA dient als

IDE-Modus. RAID: OnBoard Serial ATA dient als RAID-

Modus.

SATA RAID / AHCI RAID: Sie wählen das Onboard Serial ATA als RAID aus 2

Mode

(Standardwert)

AHCI: Diese Option wird nur unter WinXP und 2000

unterstützt.

Disabled: Serial ATA funktioniert als ATA.

SATA RAID

Hier können Sie die SATA RAID Funktion einstellen.

2

Function

Einstellmöglichkeiten: Enabled: Die SATA RAID-Funktion

nur aktivieren, wenn der SATA-Modus auf SATA-

Anschluss 0 und SATA-Anschluss 1 eingestellt wurde.

(Standardeinstellung); Disabled: Die SATA RAID-

Funktion deaktivieren.

SATA RAID ROM

Mit dieser Option können Sie mit dem Boot-ROM des On-

5

Chip Serial ATA RAID das System starten.

SATA ROM

Haben Sie diese Option aktiviert, können Sie mit dem

5

Boot-ROM des On-Chip Serial ATA RAID das System

starten.

SATA ROM Control

Unter dieser Option können Sie die S-ATA-

5

Festplattenfunktion einstellen. Einstellmöglichkeiten:

Disabled - Deaktivierung der S-ATA-Festplattenfunktion.

Enabled - Aktivierung der S-ATA-Festplattenfunktion.

SATA Secndry

Hier können Sie die sekundäre Master RAID Funktion

2

Master RAID

aktivieren/deaktivieren.

SATA Spread

Hier handelt es sich um eine Option mit deren Hilfe Sie

5

Spectrum

die vom SATA abgestrahlten Störungen dämpfen können

um Störeinflüsse auf andere Geräte zu unterbinden.

Das geht aber immer mit Leistungsverlust einher.

SATA/RAID/SCSI

Unter dieser Option können Sie festlegen über welchen

2

Boot Order

Controller gebootet wird. Einstellmöglichkeiten: SCSI (es

wird über den SCSI Controller gebootet), RAID (es wird

über den RAID Controller gebootet) und SATA (es wird

über den Serial ATA Controller gebootet).

SATA1, SATA2,

Das BIOS erkennt automatisch die angeschlossenen

5

SATA3, SATA4

Serial ATA-Geräte. Für jedes Gerät wird ein eigenes

Untermenü (SATAx) angezeigt. Wählen Sie das Element

für ein Gerät an, und drücken anschließend die

<Eingabetaste>, um die entsprechenden SATA-

Gerätinformationen anzeigen zu lassen. Es können keine

Einstellungen vorgenommen werden.

SATA2 DMA

Unter dieser Option können Sie den SATA DMA Transfer

5

transfer

aktivieren/deaktivieren.

Save & Exit Setup

Wenn die Einstellungen gespeichert und das Setup

2

beendet werden soll. Eingabe: Y (Achtung Z eingeben).

Save Changes

Mit dieser Option können Sie das BIOS abspeichern ohne 3

es zu verlassen.

Save Changes &

Mit dieser Option können Sie das BIOS abspeichern und

Exit

verlassen es.

Save CMOS to BIOS Mit dieser Option können Sie die Einstellungen die im 5

CMOS gespeichert sind, im BIOS abspeichern.

Save Current ROM

Hier haben Sie die Möglichkeit das BIOS auf ihrer

1

to HDD

Festplatte abzuspeichern. Einstellmöglichkeiten: Yes, No.

Save EEPROM

Mit dieser Option können Sie die eigenen Einstellungen

2

Defaults

im EEPROM abspeichern.

Save Profile to

Sie können ein Profil erstellen, um die neuen BIOS-

5

BIOS

Einstellungen darin abzulegen. Drücken Sie die <F6>-

Taste im Hauptmenü – ein Dialogfenster mit 5 Zahlen (1

bis 5) erscheint auf dem Bildschirm. Wählen Sie eine Zahl

und drücken Sie die Eingabetaste. Danach erscheint ein

Bestätigungsfenster, in dem eine Meldung wie der

folgenden angezeigt wird: Save Profile To BIOS (Y/N)?

Nachdem Sie "Y" gedrückt haben (auf einer deutschen Tastatur müssen Sie eventuell "Z" drücken), erscheint die folgende Meldung, die Ihnen beim Anlegen eines Namens

für das Profil hilft: Enter Profile Name: Type the profile

name, and press <Enter>. The new BIOS settings now

are saved to the selected profile. Anmerkung: Sie können

bis zu fünf Profile im BIOS speichern.

Save to Disk

Im Phoenix-BIOS kann diese Funktion aktiviert werden.

3

Allerdings muss dazu die Festplatte ebenfalls vorbereitet

werden. Dazu liegt von Phoenix selbst das Programm

PHDISK bei "Save to Disk Preparation Utility". Hiermit wird auf der Festplatte eine Datei erzeugt, die in ihrer

Größe dem installierten Arbeitsspeicher entspricht. Erst

wenn diese vorhanden ist, kann der Rechner bei

Energieknappheit den Inhalt des Speichers auf die

Festplatte schreiben und den PC abschalten. Beim

Einschalten wird einfach die Datei wieder geladen und

man kann tatsächlich wieder an der Stelle weiterarbeiten,

an der man vorher stand. Wichtig ist nur, dass bei

Speicherupgrades die Datei ebenfalls angepasst wird, da

man ansonsten verwirrende Fehlermeldungen erhält. Das

Programm startet man am besten an der DOS-

Eingabeaufforderung (F8 - Startmenü etc.).

Save to File

Hier können Sie die aktuelle BIOS-Datei auf einer

externen Festplatte/Diskette/USB-Speicherdisk im

FAT32/16/12-Format speichern. Folgen Sie den

nachstehenden Anweisungen, um die BIOS-Datei zu

speichern.

1. Legen Sie ein Speichermedium mit genügend

Speicherplatz ein.

2. Schalten Sie das System ein.

3. Öffnen Sie das BIOS-Setupprogramm und gehen Sie

ins “Tools”-Menü.

Wählen Sie “Save to File.” Drücken Sie die

<Eingabetaste>, und der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.

4. Wechseln Sie mit <Tab> zwischen den Laufwerken,

bis Sie die richtige

"xyz.CMO"-Datei finden, und drücken Sie die

<Eingabetaste>.

5. Geben Sie den Dateinamen ein, und drücken Sie die

<Eingabetaste>

6. Eine Nachricht erscheint, wenn der Speicherprozess

beendet ist

Die BIOS-Datei wird als “xyz.CMO“ gespeichert.

Save to Profile 1/2 Wenn Sie in das Menü O.C. PROFILE Configuration 1,5

gehen, können Sie hier die aktuelle BIOS-Datei ins BIOS

Flash speichern. Drücken Sie die Eingabetaste, um die

Datei zu speichern.

SB Chipset Voltage Unter dieser Option kann die Spannung für den Chipsatz 1

der Southbridge verändert werden. Einstellmöglichkeiten:

Auto, 1.50V, 1.60V Belassen Sie es bei der

Voreinstellung da bei falscher Bedienung die CPU kaputt

gehen kann.

SB Core/PCI-E

Sie können hier die Southbridge +1.5V Standby

5

Voltage

Spannung einstellen. Einstellmöglichkeiten: +1.50V,

+1.60V, +1.70V

SB DMA Select

Unter dieser Option wird der DMA für die Soundkarte

2

eingetragen.

SB Hypertransport Hier legt man die Southbridge Hypertransport-Frequenz 1

Frequency

fest. Einstellmöglichkeiten: 200 MHz, 400 MHz, 600 MHz,

800 MHz, 1000 MHz

SB I/O address

Die I/O-Adresse des SoundBlaster kann auf verschiedene 3

Werte eingestellt werden. Einstellmöglichkeiten: 220-

22F, 240-24F, 260-26F, 280-28F

SB I/O Base

Unter dieser Option wird die Basisadresse für die

2

Address

Soundkarte eingetragen.

SB to NB Frequency Unter dieser Option können Sie die Chipfrequenz von der 1

Southbridge zur Northbridge einstellen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 200MHz, 400MHz, 600MHz,

800MHz, 1000MHz, 1200MHz, 1400MHZ und 1600MHz.

Informieren Sie sich unbedingt im Handbuch bevor Sie

etwas verstellen.

SB to NB Link Width Unter dieser Option können Sie die Verbindungsbreite 1

zwischen der Southbridge und der Northbridge einstellen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, (8↓ 8↑), 16↓ 16↑).

Informieren Sie sich unbedingt im Handbuch bevor Sie

etwas verstellen.

SB IRQ Select

Unter dieser Option wird der IRQ für die Soundkarte

2

eingetragen.

SB PLL Voltage

Hier legen Sie die (Southbridge) SB PLL-Spannung fest.

5

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1.50V, 1.55V, ~ 1.85V

SB Voltage

Diese Option legt die Spannung der SB fest. Achten Sie 5

darauf das es bei Falscheinstellung zu Fehlverhalten, im

schlimmsten Fall zu Hardwareschäden kommen kann.

Scan User Flash

Unter dieser Option wird festgelegt, ob ein im User Flash- 3

Area

Bereich zusätzlich abgespeicherter Code ausgeführt

werden soll. Verändern Sie diese Einstellung nur, wenn

dieser Code beschädigt sein sollte (z. B. nach einem

misslungenen BIOS-Update). Beim Neustart wird dieser

Bereich dann übersprungen. Einstellmöglichkeiten:

Enabled (Code im User Flash-Bereich wird ausgeführt;

Standard), Disabled (Code im User Flash-Bereich wird

übersprungen.).

SCAM Support

SCAM (SCSI Configured AutoMatically) ist ein Plug&Play - 2

SYMBIOS SCSI BIOS

Protokoll für SCSI-Geräte, das vom Symbios-BIOS ab

Version 4.X unterstützt wird.

Scan for Device at

Wenn ein bestimmtes Gerät dem System nicht zur

2

Boot Time

Verfügung gestellt werden soll, deaktivieren Sie diese

SYMBIOS SCSI BIOS

Option für das betreffende Gerät (Einstellung No). Wenn

an einem Bus nur wenige Geräte angeschlossen sind,

können Sie den Bootvorgang beschleunigen, indem Sie

diese Option für nicht verwendete SCSI-Kenn-Nummern

deaktivieren.

Scan for SCSI LUNs Falls ein Gerät auf alle (belegten und nicht belegten) 2

SYMBIOS SCSI BIOS

Kennummern für logische Laufwerke antwortet, können

Sie diese Option für das betreffende Gerät deaktivieren

(Einstellung No).

Scan Order

Über diese Option kann festgelegt werden, ob das BIOS

2

SYMBIOS SCSI BIOS

des Hostadapters und die Gerätetreiber die SCSI-

Kennummern am SCSI-Bus in aufsteigender (0 bis max.)

oder absteigender (max. bis 0) Reihenfolge abfragen

sollen. Falls mehrere Geräte am SCSI-Bus angeschlossen

sind, wird durch die Änderung der Abfragereihenfolge

auch die Vergabe der Laufwerksbuchstaben geändert.

Select Disk Drives

Hier wählen Sie die Laufwerke aus, welche mit dem RAID- 2

SYMBIOS SCSI BIOS

Array verwendet werden sollen.

SCR Port Address

Hier können Sie die Port Adresse für die SmartCard

5

festlegen. Einstellmöglichkeiten: Disabled, 800, 700, 248

und 240

SCR Port IRQ

Hier können Sie den IRQ für die SmartCard festlegen.

5

Einstellmöglichkeiten:5, 3, 4 und 11

Screen Save Timer

Mit dieser Option können Sie das LCD ausschalten. Zur

3

Aktivierung des Display genügt der Druck einer

beliebigen Taste oder eine Mausbewegung.

Einstellmöglichkeiten: 1 bis 15 min., Disabled

SCSI BIOS

Unter dieser Option können Sie das Board-eigene SCSI

1

BIOS aktivieren bzw. deaktivieren.

SCSI A / SCSI B:

Unter dieser Option wird festgelegt, ob die SCSI-

3

Device

Controller auf der Systembaugruppe verwendet werden

oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

SCSI A / SCSI B:

Unter dieser Option wird festgelegt, ob die SCSI-

3

Enable Master

Controller auf der Systembaugruppe als Master-

Controller verwendet wird oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

SCSI A / SCSI B:

Unter dieser Option legen Sie die zusätzliche Taktzyklen

3

Latency Timer

fest , in denen am PCI-Bus ein Burst über die

Spezifikation hinaus übertragen werden kann. Die

Nummer des Steckplatzes ist gleich n.

Einstellmöglichkeiten: 20h, 40h (Default), 60h, 80h, A0h,

C0h, E0h

SCSI CH#1 Auto

Haben Sie diese Option Enabled, wird der SCSI-Controller 1

Config und SCSI

auf dem Board automatisch konfiguriert.

Beachten

CH#2 Auto Config

Sie bitte, das manche Netzwerkkarten sich keinen IRQ

mit einer SCSI-Karte teilen.

SCSI Controller

Unter dieser Option aktivieren/deaktivieren Sie den SCSI 3

Controller.

Bedenken Sie, dass der SCSI-Controller

auch dann einen ISA-Interrupt belegt, wenn er

ausgeschaltet ist. Damit kann das Betriebssystem bei

Bedarf den Controller automatisch aktivieren. falls Sie

diesen IRQ für andere Zwecke benötigen, dann müssen

diesen im Menü PCI Configuration deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (SCSI-Controller ist

eingeschaltet, der IRQ darf im PCI-Configuration Menü

nicht Disabled sein), Disabled (der SCSI-Controller ist

ausgeschaltet).

SCSI Controller (wenn Mit dieser Option schaltet man den SCSI-Controller 2

er Onboard ist)

(Small Computer System Interface) auf dem Mainboard

ein oder aus. Auch bei abgeschaltetem SCSI-Controller

ist der unter SCSI IRQ Line zugeordnete ISA-Interrupt

belegt. Dadurch kann das Betriebssystem bei Bedarf den

SCSI-Controller automatisch einschalten.

Wenn Sie den ISA-Interrupt für andere Zwecke

verwenden wollen, müssen Sie diesen im Feld SCSI IRQ

Line ausschalten.Einstellmöglichkeiten:

Enabled: Der Onboard-SCSI-Controller ist eingeschaltet.

SCSI IRQ Line darf nicht Disabled sein.

Disabled: Der Onboard-SCSI-Controller ist ausgeschaltet.

SCSI IRQ Line

Unter dieser Option legen Sie fest, welcher ISA-Interrupt

für den SCSI-Controller der Systembaugruppe verwendet

wird. Einstellmöglichkeiten: Auto (automatische

Zuordnung des SCSI PCI-IRQ gemäß den Plug&Play -

Richtlinien), Disabled (keine Zuordnung), 3, 4, 5, 6, 7,

9, 10, 11, 12, 14, 15 (Zuweisung des ausgewählten

IRQ). Vorsicht vor Doppelbelegung.

SCSI Option ROM

Das SCSI-BIOS wird vom System-BIOS gestartet. Um

3

Scan

von einem SCSI-Controller ein Betriebssystem laden zu

können, muss der zugehörige SCSI Controller von einem

SCSI-BIOS gesteuert werden. Enabled Bei der

Initialisierung des SCSI-Controllers auf der

Systembaugruppe wird das SCSI-BIOS durch das System-

BIOS gestartet. Disabled Bei der Initialisierung des SCSI-

Controllers auf der Systembaugruppe wird das SCSI-

BIOS nicht durch das System-BIOS gestartet.

SCSI Termination

Mit dieser Option schalten Sie den Abschlusswiderstand

3

LVD

(Terminierung) des SCSI-Bus am SCSI-Controller ein

bzw. aus (nur für den LVD SCSI-Bus (Low Voltage

Differential)). Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

(diese Einstellung sollten Sie dann verwenden, wenn der

SCSI-Controller nicht das letzte Gerät an einem der

beiden Enden der SCSI-Leitung ist).

SCSI Terminator

Über diese Option können Sie die Verwendung des SCSI

2

Terminators einstellen. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

SCSI/ATA100 Boot Hier können Sie die Bootreihenfolge von SCSI bzw. ATA2

Sequence oder

Geräten einstellen. Einstellmöglichkeiten: ATA100/SCSI

SCSI/Promise Boot und SCSI/ATA100 oder Promise SCSI und SCSI/Promise Sequence

SCSI/RAID Cntlr

Hier können Sie auswählen von was gebootet wird: Serial 2

Boot Order

ATA, RAID oder SCSI.

Wählen Sie die Boot Sequence für onboard (oder add-on

Karten) SCSI, RAID, etc.

SDMS-BIOS

Egal ob Sie einen ROM-losen und damit preisgünstigeren 2

SCSI-Controller von Symbios im PC haben, wird das ROM

im BIOS aktiviert bzw. deaktiviert. Die RO-Unterstützung

ist normalerweise zwingend vorgeschrieben, es sei denn

Sie hätten nur einen Cd-Brenner bzw. Scanner

angeschlossen, dann benötigen Sie das ROM nicht.

SDR ID

Hier wird die Art des aktuellen Sensors angezeigt.

2

SDR Record ID

Unter dieser Option wird die Identifikationsnummer des

2

aktuellen Sensors angezeigt. Die Weiterschaltung zum

vorigen/nächsten Sensor erfolgt mit der "-" bzw. "+"

Taste des

Nummernblocks.

SDR/DDR CAS

Unter dieser Option stellen Sie die Zeitspanne

2

Latency

(Verzögerungszeit zwischen dem Vorladebefehl und dem

Aktivierungsbefehl) der RAS (Row Adress Strobe)

Precharge Phase ein. Einstellmöglichkeiten: SPD, 3, 2, 1

Cycles

SDR/DDR RAS

Unter dieser Option (RAS Active Time) können Sie die

2

Active Time

Zeit angeben, die eine Speicherzeile offen gehalten wird,

um auf die in der gleichen Zeile liegenden Zeilen

zuzugreifen. Außerdem stellen Sie hier die Bank Cycle

Time (kürzeste Zugriffszeit auf die gleiche Bank) ein.

Hinweis: AMD empfiehlt in seinem Datenblatt für Tras 7

Cycles. Einstellmöglichkeiten: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cycles AMD

empfiehlt in seinem Datenblatt für Trc 8 Cycles.

Einstellmöglichkeiten: 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cycles

SDR/DDR RAS

Hier legen Sie fest wie viel Zeit dem RAS-Signal zum

2

Precharge Time

Aufbau des Refreshs oder seiner Ladung bei normalen

Zugriffen bleibt. Je kürzer die Zeit zwischen den

einzelnen Speicherzugriffen umso mehr Performance

erhalten Sie. Empfehlenswert ist es 3T einzustellen.

SDRAM

Mit dieser Option können Sie von PS/2 auf SDRAM

1,2

umschalten. (SDRAMs brauchen 3.3V und PS/2-Module

5V). Falsche Einstellungen zerstören die Bausteine.

SDRAM Banks

Sie sollten diese Option unverändert lassen und nur

2

Close Policy

bei Verwendung von SIEMENS SDRAMs die Option Page

(Arbitration)

Miss aktivieren.

SDRAM Bank

Unter dieser Option stellen Sie die Anzahl der

2

Interleave

unterstützen Bänke beim Interleaving ein.

Einstellmöglichkeiten: 2 ( Unterstützt 2 Bänke ), 4

( Unterstützt 4 Bänke ), Disabled ( Deaktiviert das

Interleaving ).

Die Option sollte nicht Disabled sein.

SDRAM Capability

Unter dieser Option wird lediglich die Leistung der

2

verwendeten Speichermodule angezeigt. Entweder PC100

oder PC133.

SDRAM CAS

Mit dieser Option kann man die Zeitdauer festlegen, nach 1,2

Latency Time oder

der die Daten dem Prozessor tatsächlich nach Anlegen

SDRAM CAS#

des SDRAM-Lesekommandos zur Verfügung stehen. Eine

Latency oder

geeignete Einstellung ist 3T. Zu kleine Werte führen zu

SDRAM CAS

Speicherfehlern. Sie sollten sich aber an den

Latency oder

Spezifikationen Ihres SDRAM orientieren. Ältere und

SDRAM (CAS Lat/

billige SDRAM-Module sind nur für den CL3-Modus (CAS

RAS-to CAS)

Latency = 3) ausgelegt. Der letzte Parameter steht für

schnellen Markenspeicher, zum Beispiel Infineon CL2.

Einstellmöglichkeiten: 2T, 3T.

Versuchen Sie diese

Option auszutesten um die beste Performance zu

erhalten.

SDRAM

Diese Option soll nicht verändert werden, sondern bei

2

Configuration

dem vom Hersteller eingestellten Wert belassen werden.

(12ns SDRAM)

SDRAM

Unter dieser Option lässt sich das Memory-Timing der

2

Configuration oder Speichermodule automatisch eingeben. Haben Sie By SDRAM

SPD (Serial Presence Detect) eingestellt, dann liest das

Configuration (by

BIOS die notwendigen Werte aus einem kleinen Chip der

SPD)

sich auf dem SDRAM-Modul befindet. Sie können sich

auch vorsichtig an eine manuelle Einstellung wagen,

riskieren jedoch ein instabiles System. Ist in Ihrem PC

ein Markenspeicher (zum Beispiel Infineon) eingebaut,

auf dessen Label CL2 steht (siehe Tipp 5), können Sie

das Speichertiming auf »7ns« verkürzen und so das

Tempo steigern.

Sie sollten hier ausprobieren um die

Geschwindigkeit und/oder Stabilität zu verbessern.

SDRAM (Cas

Unter dieser Option wird die Zeit eingestellt, welche

alle

Latency/RAS-To

zwischen dem Senden der Spalten-Adresse und dem

CAS)

Auslesen der angeforderten Daten vergeht. Ein

niedrigerer Wert verbessert die Performance und ein

höherer die Stabilität. 2T sollte allerdings möglichst nur

bei hochwertigen Speichermodulen verwendet

werden. Den korrekten - und sicheren - Wert für "SDRAM

CAS Latency" entnehmen Sie dem Aufkleber auf dem

Speicherbaustein.

Sie sollten hier ausprobieren um

die Geschwindigkeit und/oder Stabilität zu verbessern.

Allerdings können PC-133er in einem 100MHz-System

auf 2T gestellt werden bzw. PC-100er in einem 66MHz-

System. Falls Sie den Speicher- bzw. den Systemtakt

erhöhen, sollten Sie das Timing auf 3T setzen. Nehmen

Sie jeweils immer nur eine Änderung vor, booten Sie

dann neu und prüfen Sie den Effekt mit einem

Benchmark.

SDRAM Cycle

Diese Einstellung definiert den CAS "timing parameter" in 2

Length

Abhängigkeit vom Takt. Sie sollten ihn auf AUTO stehen

lassen. Einstellmöglichkeiten: 2, 3.

SDRAM Data

Sie sollten diese Option auf der Voreinstellung Normal

2

Driving Mode

belassen. Einstellmöglichkeiten: Normal, Strong (Die

Einstellung "Strong" sorgt für eine höhere

Speicherperformance und deaktiviert

Fehlerkorrekturroutinen.).

SDRAM ECC Setting Unter dieser Option können Sie den SDRAM Error 2

Correcting Code (Selbstkorrektur der Speichermodule)

einstellen. Einstellmöglichkeiten: Disabled, Check Only

(nur Überprüfung), Correct Errors (Fehlerkorrektur),

Correct+Scrub (Fehlerkorrektur + Fehlerentfernung).

Disabled

ECC ist deaktiviert, es erfolgt keine

Fehlerkennung und Korrektur.

EC_HiPerfModus ist aktiviert, es erfolgt

Check Only

Fehlerprüfung und Statusbericht. Die

Daten für PCI/APC/AGP und Speicher

(RMR) werden nicht korrigiert.

EC_HiPerfModus ist aktiviert, es erfolgt

Correct Errors Fehlerprüfung und Statusbericht. Die

Daten für PCI/APC/AGP und Speicher

(RMR) werden korrigiert.

ECC_Scrub Modus ist aktiviert, es

erfolgt Fehlerprüfung und

Statusbericht. Die Daten für PCI/APC/

Correct+Scrub AGP und Speicher (RMR) werden

korrigiert. Der Speicherinhalt wird

nach allen Lesedurchläufen mit Fehlern

korrigiert (scrubbet).

SDRAM Frequency

Verwenden Sie diese Option, um die Taktfrequenz des

1

eingebauten SDRAM einzustellen. Die möglichen

Einstellungen sind:

HCLK

HCLK+33

HCLK-33

SPD

Der DRAM Der DRAM

Der DRAM

Der

wird mit

wird 33 MHz wird 33 MHz

Speichertakt

Systemtakt schneller als langsamer als wird aus

betrieben.

der

der

dem SPD

Systemtakt

Systemtakt

ausgelesen.

betrieben.

betrieben.

Beträgt der

Beträgt der

Systemtakt

Systemtakt

zum Beispiel zum Beispiel

100MHz,

133MHz,

beträgt der

beträgt der

Speichertakt Speichertakt

dann 133MHz. dann 100MHz.

Basiert der Taktmultiplikator der eingebauten CPU auf

100MHz, bietet das Feld drei mögliche Einstellungen:

HCLK, HCLK+33 und SPD. Basiert er auf 133MHz, lauten

die Optionen zur Auswahl HCLK, HCLK-33 und SPD.

Ältere Pentium-III-, Duron- und Athlon-CPUs mit 100

MHz Frontside-Bustakt müssen Sie unbedingt asynchron

betreiben.

SDRAM Cycle Time Unter dieser Option (RAS Active Time) können Sie die 2

Tras Trc

Zeit angeben, die eine Speicherzeile offen gehalten wird,

um auf die in der gleichen Zeile liegenden Zeilen

zuzugreifen. Außerdem stellen Sie hier die Bank Cycle

Time (kürzeste Zugriffszeit auf die gleiche Bank) ein.

AMD empfiehlt in seinem Datenblatt für Tras 7 Cycles.

Einstellmöglichkeiten: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cycles AMD

empfiehlt in seinem Datenblatt für Trc 8 Cycles.

Einstellmöglichkeiten: 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cycles

SDRAM Idle Limit

Hier wird die Anzahl der Leerlaufzyklen festgelegt, die

2

oder SDRAM Idle

das System abwartet, bis eine freie Bank vorgeladen

Cycle Limit

wird. Unter dieser Option können Sie das Idle Cycle Limit

einstellen. AMD empfiehlt in seinem Datenblatt 8

Cycles. Einstellmöglichkeiten: 1, 8, 32, 64 Cycles

SDRAM Idle Timer

Hier können Sie die Ruhezyklen vor dem Schließen einer 2

geöffneten SDRAM-Seite einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 0, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 32T, Infinite (unendlich). Um hier Einstellungen vorzunehmen, muss

SDRAM Configuration auf [User Define] stehen.

SDRAM Leadoff

Unter dieser Option verändern Sie die

1

Cmd Timing

Zugriffsgeschwindigkeit auf die SDRAMs.

Versuchen

Sie mal von 3 auf 4 zu erhöhen. Falls es Probleme gibt,

wieder zurückgehen auf 3.

SDRAM Leadoff

Unter dieser Optionen sind zwei Einstellmöglichkeiten

2

Command

vorhanden: 3 und 4. Sie können hier die

Zugriffsgeschwindigkeit der SDRAMs einstellen. Die

Standardeinstellung ist (3). Bevor Sie eine Einstellung

vornehmen prüfen Sie die Werte Ihrer SDRAMs SPD

(Serial Presence Detect; das BIOS liest die notwendigen

Werte aus einem kleinen Chip der sich auf dem SDRAM-

Modul befindet.), bevor Sie den Einstellungswert ändern.

SDRAM MA Wait

Festlegung der Zeitspanne nach der, nach dem Anlegen

2

State

der MA (Memory Adresse), die Speicheradresse durch

das RAS Signal feststeht.

SDRAM Mode

Unter dieser Option legen Sie die

1,2

Speicherzugriffsgeschwindigkeit im Burst Mode fest.

Optimale Einstellung ist X-1-1-1. bei Problemen sollten

Sie vorsichtig zu höheren und damit langsameren Werten

wechseln.

SDRAM Operating

Unter dieser Option wird der aktuell SDRAM-

2

Mode

Betriebsmodus (PC100 oder PC133) angezeigt, gemäß

der von ihnen im Menü Advanced eingestellten SDRAM-

Leistung.

SDRAM Page

Diese Option regelt, ob nach einem Page Miss (Neue

2

Closing Policy

Seite) der Graphics an Memory Controller Hub (GMCH)

den Befehl precharge only the bank oder precharge all an

eine bestimmte offene SDRAM-Bank abgibt.

Einstellmöglichkeiten: One Bank, All Bank

SDRAM PH Limit

Hier wird die Anzahl der zulässigen aufeinander

2

folgenden Seitenanforderungen festgelegt, bevor eine

Anforderung ausgewählt wird, bei der es sich nicht um

eine Seitenanforderung handelt. Unter dieser Option

können Sie das Page Hit Limit einstellen. AMD

empfiehlt in seinem Datenblatt 32 Cycles.

Einstellmöglichkeiten: 1, 4, 32, 64 Cycles

SDRAM (Pentium)

Unter dieser Option, die Sie auf einigen Pentium-Boards

2

vorfinden, können Sie ggf. von PS/2 auf SDRAM

umstellen.

Zu beachten ist, das auf keinen Fall PS/2

(5 Volt) und SDRAMs (3.3 Volt) gemischt werden. Die

Katastrophe ist vorprogrammiert.

SDRAM 1T

Über diese Option wird die Kommandorate des SDRAM

1

Command

kontrolliert. Wählen Sie Enabled (eingeschaltet) um den

SDRAM Signalkontroller mit einem bestimmten

Taktverhältnis zur Taktrate laufen zu lassen. Disabled

(ausgeschaltet) bedeutet, dass der Signalkontroller nur

mit jedem 2. Takt mitläuft. 1T ist schneller als 2T. Die

Werkseinstellung lautet Disabled (ausgeschaltet).

SDRAM Active

Unter dieser Option können Sie die Anzahl der SDRAM

2,5

Precharge Delay

Taktzyklen regeln. Diese Option erscheint nur, wenn Sie

die SDRAM Konfiguration auf User-Defined gestellt

haben.

Es gilbt eine Faustregel: Active Precharge

Delay = CAS-Latency + RAS Precharge Delay + 2 zur

Sicherheit. Verringern Sie den Wert in Schritten von einer

Stufe, um auszutesten, ob noch schnellere Werte möglich

sind. Erhöhen Sie den Wert um "1", um an Stabilität zu gewinnen, falls es zu Problemen kommt.

SDRAM Active to

Mit dieser Option beeinflussen Sie die SDRAM Leistung.

2

CMD

Die Voreinstellung ist meistens 2T.

Falls Sie

Stabilitätsprobleme bekommen, sollten Sie auf 3T

erhöhen.

SDRAM Active to

Mit dieser Option beeinflussen Sie die SDRAM Leistung.

2

Precharge

Die Voreinstellung ist meistens 5T. stellen Sie die Zahl

der Taktzyklen ein, die zwischen Spannungsaufbau und

RAS-Signal vergehen. Niedrige Werte wie "2" bedeuten mehr Tempo als hohe Werte. Höhere Werte sind jedoch

stabiler. Senken Sie den Wert schrittweise und prüfen Sie

nach jeder Änderung die Stabilität.Falls Sie

Stabilitätsprobleme bekommen, sollten Sie auf 6T

erhöhen.

SDRAM Pipe

Sie sollten diese Option auf der Voreinstellung belassen.

2

Function

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

SDRAM Precharge

Wenn Sie SDRAM installiert haben, dann wird hier die

2

Control

Wartezeit vor dem Laden des RAS eingestellt. Mögliche

Einstellungen: Enabled und Disabled

SDRAM Precharge

Hier sind zwei Optionen möglich. Wenn SDRAM installiert 2

Delay

ist, schalten Sie mit Enabled/Disabled die Wartezeit vor

dem Laden des RAS des Zugriffszyklusses des DRAM

Systemspeichers ein- bzw. aus. Die Voreinstellung ist

Disabled.

SDRAM Precharge

Unter dieser Option kann man einstellen wie lange das

2

Time

RAS Signal zum Aufbau braucht. Auch SDRAMs werden

über die RAS/CAS Matrix adressiert.

Einstellmöglichkeiten: Fast, 2 SCLKs

SDRAM Precharge

Unter dieser Option können Sie die Performance der

2

to Active

SDRAMs verbessern, indem Sie 2T einstellen. Nur wenn

das System Probleme bereitet, sollten Sie auf 3T erhöhen.

SDRAM RAS

Diese Option, die nur erscheint wenn Sie die SDRAM-

2,5

Precharge Delay

Konfiguration auf User-Define gestellt haben, regelt die

untätigen Taktzyklen nach der Ausgabe eines Vorlade-

Befehls an das SDRAM.

Hier stellen Sie die Zahl der

Taktzyklen ein, die zwischen Spannungsaufbau und RAS-

Signal vergehen. Niedrige Werte wie "2" bedeuten mehr Tempo als hohe Werte. Höhere Werte sind jedoch

stabiler. Senken Sie den Wert schrittweise und prüfen Sie

nach jeder Änderung die Stabilität.

SDRAM RAS

Hier legen Sie fest wie viel Zeit dem RAS-Signal zum

1,2

Precharge Time

Aufbau des Refreshs oder seiner Ladung bei normalen

oder SDRAM RAS

Zugriffen bleibt. Je kürzer die Zeit zwischen den

Precharge oder

einzelnen Speicherzugriffen umso mehr Performance

SDRAM RAS#

erhalten Sie. Empfehlenswert ist es 3T einzustellen.

Precharge

Achten Sie auf jeden Fall auf die Performance.

SDRAM RAS to CAS Hier wird die Zeitspanne zwischen dem RAS (Row Adress alle Delay oder SDRAM

Strobe) und CAS (Column Adress Strobe) - Signal

RAS# to CAS#

festgelegt. Zwischen dem Signal RAS und dem Signal

Delay

CAS vergeht eine einstellbare Zeit, um sicherzustellen,

dass der Speicher mitkommt. Sie können hier je nach

Leistung Ihres Systems 2T (CLKs) oder 5T (CLKs)

einstellen. Allerdings müssen Sie Rücksicht auf Ihre

Speichermodule nehmen. 2T sollte nur bei SDRAM-

Modulen verwendet werden und nur dann wenn es auf

dem Aufkleber bzw. im Datenblatt positiv erwähnt ist.

Senken Sie schrittweise den Wert und testen Sie die

Stabilität. Je besser der Speicher, desto kleiner kann der

Wert eingestellt werden.

SDRAM Read Burst Hier wird der Burstmodus für Lesezugriff auf die 1

Speichermodule festgelegt. Sie sollten hier die Option

Auto Configuration verwenden, da die Zyklen doch stark

von der Qualität der Speicherbausteine abhängen.

SDRAM Speculative Bei eingeschalteter Option wird der erste Teil des Burst-2

Read

Zugriffs beschleunigt.

SDRAM Speculative Bei eingeschalteter Option wird der erste Teil des Burst-1

Leadoff

Zugriffs durch Verkürzung beschleunigt. Normalerweise

sollte diese Option aktiviert sein.

SDRAM Sync.

Sie haben unter dieser Option zwei Einstellmöglichkeiten: 2

Syn. und Asyn. Haben Sie Syn. aktiviert, können SDRAM

Clocks synchron zum CPU Takt programmiert werden.

Syn. ist stabiler als Asyn.. Falls Sie PC- 100 SDRAMs

benutzen oder bei Nutzung von PC - 66 SDRAMs und bei

einem Systemtakt unterhalb 83 MHz setzen Sie diesen

Wert auf Syn.. Falls der Systemtakt 83 MHz und höher

ist, stellen Sie Asyn. ein.

SDRAM Timing

Unter dieser Option lässt sich das Memory-Timing der

1

Speichermodule automatisch eingeben. Haben Sie By

SPD (Serial Presence Detect) eingestellt, dann liest das

BIOS die notwendigen Werte aus einem kleinen Chip der

sich auf dem SDRAM-Modul befindet. Sie können sich

auch vorsichtig an eine manuelle Einstellung wagen,

riskieren jedoch ein instabiles System.

SDRAM Timing [By Diese Option stellt das optimale Timing für Elemente 4-7 2

SPD]

ein, je nachdem welche Speichermodule Sie verwenden.

Einstellmöglichkeiten: User Define und By SPD oder Auto

(automatische Erkennung des SDRAM-Timing) und

Disabled (Hier werden die Elemente 4-7 konfiguriert,

indem es den Inhalt des SPD (Serial Presence Detect)-

Gerätes ausliest. Das EEPROM speichert kritische

Parameterinformationen wie z.B. Speichertyp, Größe,

Geschwindigkeit, Spannungsinterface und Anzahl der

Modulbänke.).

SDRAM Timing by Haben Sie die Option Enabled, werden die Inhalte des 2

SPD

SPD (Serial Presence Detect) ausgelesen und

übernommen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

SDRAM Timing

Mit dieser Option stellen Sie die Verzögerung der SDRAM- 1

Latency

Speicherchips ein. Mögliche Einstellungen: Auto (wird

vom BIOS konfiguriert), Manuell (hier können Sie

bestimmte Werte eintragen).

SDRAM Timing

Bei der Einstellung Auto wird das SDRAM-Timing

2

Setting By

automatisch erkannt. Bei der Einstellung Disabled wird

das SDRAM-Timing nicht erkannt.

SDRAM Tras

Unter dieser Option (RAS Active Time) können Sie die

2

Timing Value

Zeit angeben, die eine Speicherzeile offen gehalten wird,

um auf die in der gleichen Zeile liegenden Zeilen

zuzugreifen. AMD empfiehlt in seinem Datenblatt 7

Cycles. Einstellmöglichkeiten: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cycles

SDRAM Trc Timing Unter dieser Option stellen Sie die Bank Cycle Time 2

Value

(kürzeste Zugriffszeit auf die gleiche Bank) ein. AMD

empfiehlt in seinem Datenblatt 8 Cycles.

Einstellmöglichkeiten: 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cycles

SDRAM Trcd

Hier wird die Wartezeit (Verzögerungszeit zwischen der

2

Timing Value

Aktivierung einer Bank und dem Zeitpunkt an dem ein

Lese- oder Schreibbefehl akzeptiert wird) zwischen dem

RAS (Row Adress Strobe) und CAS (Column Adress

Strobe) - Signal festgelegt. AMD empfiehlt in seinem

Datenblatt 3 Cycles. Einstellmöglichkeiten: 1, 2, 3, 4

Cycles

SDRAM Trp Timing Unter dieser Option stellen Sie die Zeitspanne 2

Value oder SDRAM

(Verzögerungszeit zwischen dem Vorladebefehl und dem

TRP SRAS

Aktivierungsbefehl) der RAS (Row Adress Strobe)

Precharge

Precharge Phase ein. AMD empfiehlt in seinem

Datenblatt 3 Cycles. Einstellmöglichkeiten: 3, 2, 1 Cycles

SDRAM Turbo Read Hier wird eingestellt, wie lange der erste Zugriff bei 1

Leadoff

einem Burstzugriff dauert. Sie sollten hier aus

Sicherheitsgründen die Auto Configuration Einstellung

verwenden.

SDRAM Voltage

Diese Option ermöglicht Ihnen, die Spannung des

2

Adjust

SDRAM-Speichermoduls zu regulieren.

SDRAM Write Burst Hier wird der Burstmodus für Schreibzugriff auf die 1

Speichermodule festgelegt. Sie sollten hier die Option

Auto Configuration verwenden, da die Zyklen doch stark

von der Qualität der Speicherbausteine abhängen.

SDRAM WR Retire

Unter dieser Option wählt man das korrekte Timing für

2

Rate

den Datentransfer vom Schreibbuffer in den Speicher,

gemäß DRAM-Spezifikation. Einstellmöglichkeiten: X-1-1-

1, X-2-2-2

SDRAM x111-2111

Belassen sie diese Option auf der Voreinstellung.

2

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

SDRR Browser

Hiermit rufen Sie das Untermenü des Sensor Data Record 2

Betrachters auf.

S.M.A.R.T. for Hard S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting 1,2

Discs

Technology) heißt die Überwachungsfunktion moderner

Festplatten. Sie können mit dem S.M.A.R.T. - Protokoll z.

B. den Zustand von Festplatten an einen Server im

Netzwerk melden. Enabled haben Sie unter bestimmten

Bedingungen und entsprechender Software (die aber von

Hand gestartet werden muss) eine zusätzliche

Informationsquelle, wenn es denn klappt (was nicht

immer der Fall ist). Norton-Utility 3.0 wertet die

Ergebnisse aus. S.M.A.R.T. wird derzeit noch von keinem

Betriebssystem unterstützt.

Search for MDA

Haben Sie diese Option Enabled, dann sucht das BIOS

2

Resources

nach alten MDA-Grafikkarten (Monochrome Display

Adapter, Hercules).

Second Boot device Hier kann man die Boot Reihenfolge festlegen. Die zur 2

Verfügung stehenden Laufwerke variieren je nach Board.

SE Communication

Diese Option ermöglicht die Kommunikation zwischen

3

Server und SE (Systemeinheit) über den

Kommunikationsbus (CAN-BUS). Beim Systemstart

werden alle SE auf Vorhandensein überprüft und über

den Kommunikationsbus eingeschaltet.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Kommunikation über den

Kommunikationsbus ist aktiviert), Disabled

(Kommunikation über den Kommunikationsbus ist

deaktiviert und die SE werden somit nicht eingeschaltet.

Secondary IDE

Hier wird festgelegt auf welchen PCI-Interrupt der

2

INT#

sekundäre IDE-Controller (ISA-IRQ 15) abgebildet

werden soll. Einstellungen: INTA, INTB, INTC, INTD

Second Serial Port Wenn Sie die Programming Option auf manual stehen 1

Adress

haben, können Sie folgende Einstellungen für die Ports

COM1 bis COM4 vornehmen: Disabled, 2E8h, 3E8h,

2F8h, 3F8h. Allerdings wird die Adresse automatisch

gesetzt, auch wenn Sie Disabled eingestellt haben. Sie

finden weitere Einstellungen zu den seriellen

Schnittstellen unter den Menüpunkten des AMI-WINBIOS.

Secondary Ctrl

Diese Option definiert wie viele IDE Festplatten am

1

Drives Present

zweiten IDE Port angeschlossen sind.

Einstellmöglichkeiten: 1, 2, und None

Secondary IDE 0

Unter dieser Option wird, wenn Enabled, vom System der 2

Energiespartimer aktiviert, sobald keine Aktivitäten auf

dem ersten Laufwerk des 2. IDE-/EIDE-Ports festgestellt

werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Secondary IDE 1

Unter dieser Option wird, wenn Enabled, vom System der 2

Energiespartimer aktiviert, sobald keine Aktivitäten auf

dem zweiten Laufwerk des 2. IDE-/EIDE-Ports festgestellt

werden. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Secondary Master

Mit diesen Optionen können Sie die an den 2 IDE Kanälen 1,2

oder Secondary

angeschlossenen Festplatten konfigurieren. Das gilt aber

Slave

nur für IDE Festplatten bzw. CD-ROM-LW, bei SCSI-

Komponenten geben Sie Not Installed an.

Wenn Sie Auto einstellen werden die

Festplattenparameter automatisch übernommen, Sie

brauchen sie dann nur noch bestätigen. Wenn Sie den

Block Transfer als Festplattenzugriff wollen, aktivieren

Sie Block Mode. Wenn Sie den 32-Bit-Datentransfer de

BIOS verwenden wollen, aktivieren Sie 32-Bit Transfer.

Für den bestmöglichen Übertragungsmodus sollten Sie

den PIO-Mode auf Auto stehen haben. Sie können auch

in einer Liste nach Festplattenparametern schauen, für

ältere Platten finden Sie bestimmt noch was, die neueren

sind nicht mehr vertreten.

Für die Installation des

ATAPI-CD-ROM-LW wählen Sie am entsprechenden Kanal

Auto und anschließend CD-ROM. Sie sollten diejenigen,

welche Sie nicht benötigen auf Not installed stellen. Sie

sparen dadurch Zeit beim Start.

Secondary Master

Unter dieser Option können Sie die angeschlossenen

3

oder Secondary

Festplatten in den 2 IDE-Kanälen konfigurieren. Für den

Slave

Fall das Sie SCSI Komponenten im Einsatz haben,

können Sie None bei den Optionen angeben.

Einstellungen: Hard disk drives (für Festplatten),

Removable-Disk drives (für Wechselplattenlaufwerke mit

IDE-Schnittstelle) und CD-ROM drives (für ATAPI-CD-

ROM Laufwerke).

Wenn Sie die Werte für die Festplatten selber eintragen

wollen, gibt es folgende Einstellungen dafür: Type

(Auswahl des Parametertyps); Cylinders (Anzahl der

Zylinder der FP); Heads (Anzahl Schreib-/Leseköpfe);

Sectors/Track (Sektoren pro Spur der Festplatte: MFM

(17), RLL (26) und ESDI (34); Maximum Capacity

(Dieser Wert wird aus den vorhergegangenen errechnet.).

Secondary Master

Mit diesen Optionen wird festgelegt wie ein am

1

Armd Emulator As

entsprechenden IDE-Kanal angeschlossenes

oder Secondary

Wechselplatten-LW (LS120, ATAPI ZIP-LW, MO (Magneto

Slave Armd

optisches LW) vom System behandelt wird. Als Emulation

Emulator As

wählen Sie für das LS120-LW -> Diskettenlaufwerk, für

das ATAPI ZIP-LW -> Festplatte und für das MO-LW ->

ebenfalls Festplatte.

Secondary Master

Unter dieser Option wird festgelegt, ob das BIOS die

1

IDE

Aktivität dieser Komponente überwacht. In der

Einstellung Monitor weckt jede Aktivität, die entdeckt

wird, das System auf oder verhindert, dass das System

in einen Stromsparmodus fährt. Einstellmöglichkeiten:

Monitor und Ignore

Secondary Master

Eine Ultra-DMA/33-Implementierung ist nur dann

2

UDMA

möglich, wenn die IDE-Festplatte diesen Standard

unterstützt und das Betriebssystem einen DMA-Treiber

enthält (IDE Bus Master-Treiber des Betriebssystems

Windows 95 OSR2 oder eines anderen Herstellers). Wenn

sowohl die Festplatte als auch die Systemsoftware den

Standard Ultra-DMA/33 und Ultra-DMA/66 unterstützt,

wählen Sie Auto aus, um die Unterstützung durch das

BIOS zu aktivieren. Die Einstellungen lauten: Auto,

Disabled

Secondary Slave

Unter dieser Option wird festgelegt, ob das BIOS die

1

IDE

Aktivität dieser Komponente überwacht. In der

Einstellung Monitor weckt jede Aktivität, die entdeckt

wird, das System auf oder verhindert, dass das System

in einen Stromsparmodus fährt. Einstellmöglichkeiten:

Monitor und Ignore

Secondary Slave

Eine Ultra-DMA/33-Implementierung ist nur dann

2

UDMA

möglich, wenn die IDE-Festplatte diesen Standard

unterstützt und das Betriebssystem einen DMA-Treiber

enthält (IDE Bus Master-Treiber des Betriebssystems

Windows 95 OSR2 oder eines anderen Herstellers). Wenn

sowohl die Festplatte als auch die Systemsoftware den

Standard Ultra-DMA/33 und Ultra-DMA/66 unterstützt,

wählen Sie Auto aus, um die Unterstützung durch das

BIOS zu aktivieren. Die Einstellungen lauten: Auto,

Disabled.

Sector oder Sect

Sektoren pro Spur, Einstellung oder definieren. Bis zu 63, alle oder Sct oder

bei Phoenix bis zu 64 Sektoren werden unterstützt.

Sectors/Truck

Secured Setup

Haben Sie diese Option aktiviert, dann wird verhindert

3

Configuration

das Sie das Betriebssystem mit falschen Angaben

einrichten.

Security

Hier befinden sich diverse Passwort Einstellmöglichkeiten. 3,4

Nachstehend, welche Optionen Sie schützen können, am

Beispiel des Phoenix BIOS:

Vergebenes Administrator User

Beim

Passwort

Modus

Modus

Systemstart

einzugeben.

---

alle

alle

---

Administrator alle

begrenzte ---

User

---

alle

User

Administrator

Administrator

und User

alle

begrenzte und/oder

User

Security Hot Key

Unter dieser Option können Sie einen Buchstaben

3

festlegen, welcher mit der Tastenkombination CTRL +

ALT +Buchstabe die Tastatur sperrt, so dass zur Freigabe

der Tastatur das User-Passwort eingegeben werden

muss. Einstellmöglichkeiten: Enabled (Die

Tastenkombination für die Tastatursperre ist vergeben.)

Wenn die Tastenkombination betätigt wird, blinkt die

Tastatur-LED. Dies zeigt an, dass die Tastatur gesperrt

ist. Disabled (Standard; Es ist keine Tastenkombination

zur Sperrung der Tastatur vergeben.).

Security Option

Hier wird die Option festgelegt, für die ein Passwort gilt.

2

Wählen Sie die Option SYSTEM, dann muss beim

Hochfahren des PC ein Passwort eingegeben werden.

Wählen Sie dagegen die Option SETUP, dann braucht

man nur ein Passwort um ins BIOS Setup zu gelangen.

Seek Floppy

Mit dieser Option kann der Computer beim Start prüfen,

2

ob ein Diskettenlaufwerk installiert ist. Die verfügbaren

Optionen sind Disabled und Enabled. Der Standardwert

ist Disabled.

SEL 100/66# -

Die Voreinstellung unter dieser Option ist High bei

2

Signal

100MHz und Low bei 66MHz. Falls Sie einen höheren

Multiplikationsfaktor bei 100MHz ausprobieren wollen und

ihn nicht im High Status auswählen können, dann können

Sie ihn im Low Status ändern.

SEL Load

Diese Option zeigt den Füllgrad der System Event Log

2

Datei in Prozent an.

Select Boot Disk

Hier können Sie die Boot-Disk aus den Festplatten

2

SYMBIOS SCSI BIOS

auswählen. Wählen Sie den Menüpunkt 'Select Boot Disk'

und drücken Sie Eingabe. Unter 'Channel Status' wählen

Sie den gewünschten Kanal und drücken Eingabe. Das

Sternchen in Klammer bestätigt die Kanalauswahl.

Select Disk Drive

Unter dieser Option wählen Sie die Laufwerke, die im

2

RAID-Array verwendet werden sollen.

Select First Boot

Hier befinden Sie sich in einem Untermenü, in welchem

1

Device

Sie die Boot Reihenfolge festlegen können

Select Item

Anzeige wie Sie mit den Cursortasten das Auswahlmenü

1,2,5

der einzelnen Setups bedienen. Möglichkeiten:ñ nach

oben ð nach rechts ò nach unten ï nach links.

Select Language

Folgende 7 Sprachen werden unterstützt. Englisch,

2

Japanisch, Französisch, Spanisch,

Deutsch, Modernes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch.

Select Language

Hier können Sie ggf. unter diversen Sprachen auswählen 5

in welcher die BIOS Setups angezeigt werden können.

Select Source Disk

Unter dieser Option können Sie die Quellplatte

2

auswählen. Sie muss kleiner oder gleich der Zielplatte

sein.

Select Target Disk

Unter dieser Option können Sie die Zielplatte auswählen. 2

Sie muss größer oder gleich der Quellplatte sein.

Selected AGP

Unter dieser Option können Sie die AGP-

1

Frequency

Taktgeschwindigkeit erhöhen. Es stehen Frequenzen von

66MHz bis 100MHz in Schritten zu 1MHz zur Verfügung.

Beachten Sie unbedingt die Angaben der

Grafikkartenhersteller um Schaden zu vermeiden.

Sensitivity

Hier können Sie die Empfindlichkeit des AI NOS Sensors

1

einstellen. AI NOS überprüft die Auslastung Ihres

Systems. Erreicht diese einen Schwellenwert, wird Ihr

System in Echtzeit in kleinen Schritten übertaktet, um

eine optimale Arbeitsgeschwindigkeit zu gewährleisten.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Sensitive und Less-Sensitive

Sensor No

Hier wird lediglich die laufende Nummer des aktuellen

2

Sensors angezeigt.

Sensor Type

Diese Option zeigt den Typ und die Maßeinheit des

2

aktuellen Sensors an.

Sensor Value

Diese Option zeigt den zur Zeit gemessenen Wert des

2

aktuellen Sensors an.

Sensor Value(max) Diese Option zeigt den maximal zulässigen Wert des 2

aktuellen Sensors an.

Sensor Value(min)

Diese Option zeigt den minimal zulässigen Wert des

2

aktuellen Sensors an.

Serial 1 /Serial 2

Sie stellen hier den IRQ für die entsprechende

3

Schnittstelle ein. Einstellmöglichkeiten: Auto (Einstellung

auf die mögliche verfügbare Kombination), Enabled

(Einstellung auf die angezeigte Adresse und den IRQ, es

erscheinen weitere Zeilen zum Einstellen der

Konfiguration), Disabled (die Schnittstelle ist

ausgeschaltet), PnP OS (die Schnittstelle wird vom

Betriebssystem konfiguriert).

Serial 2 Mode

Hier definieren Sie den Arbeitsmodus für COM B.

2

Select

Einstellmöglichkeiten: Serial Port: RS-232C Serial Port,

IrDA (Infrared), IrDA-Compliant Serieller Infrarot Port,

ASKIR (Infrared), Amplitude Shift Keyed Infrared Port,

SmartCard Reader: SmartCard Reader

Serial 1 ATA Mode

Haben Sie OnChip Serial ATA aktiviert, dann könne Sie

2

bzw. Serial 2 ATA

hier der Einstellungen für die Serial ATA-Modis

Mode

vornehmen. Nähere Angaben gibt es im Handbuch des

Motherboard. Es gibt jeweils pro Port 3

Einstellmöglichkeiten: ...IDE-Slave xx und/oder ...IDE-

Master xx und OnChip IDE-x deaktiviert.

Serial ATA Bridge

Unter dieser Option können Sie den Serial ATA Bridge

5

Controller aktivieren bzw. deaktivieren. Manche Serial-

ATA-Festplatten verwenden noch einen Bridge-Baustein,

der das serielle Protokoll parallelisiert. Verwenden Sie

keine solche Festplatte, dann können Sie die Option

deaktivieren.

Serial ATA

Unter dieser Option aktivieren/deaktivieren Sie den Serial 3

Controller

ATA Controller des Silicon Image PCI Chip.

Serial ATA Function Hier können Sie den gewünschten Serial ATA-Modus 5

auswählen. Einstellmöglichkeiten: RAID, BASE

Serial ATA Mode

Hier können Sie den gewünschten Serial ATA-Modus

5

auswählen. Einstellmöglichkeiten: IDE, RAID

Serial ATA Port

Hier wird lediglich die Zuweisung der Serial ATA Ports 0/1 5

0/1 Mode

zu den IDE-Laufwerken angezeigt.

Serial Mode

Unter dieser Option können Sie festlegen, ob die zweite

3

serielle Schnittstelle als Standardschnittstelle oder als

Infrarotschnittstelle verwendet wird.

Einstellmöglichkeiten: Standard (arbeitet als serielle

Schnittstelle, kann z.B. von einem internen

Chipkartenleser verwendet werden), IrDA (Infra-Red

Data Association) (Die serielle Schnittstelle wird als

Infrarotschnittstelle verwendet und lässt

Datenübertragungen bis 115 kbit/s zu. Die externe

zweite Schnittstelle ist deaktiviert,).

Serial Multiplexer

Hier legt man fest, ob die serielle Schnittstelle vom

2

System oder vom BMC verwendet werden kann.

Einstellmöglichkeiten:

System: Die serielle Schnittstelle kann vom System bzw.

Betriebssystem verwendet werden.

BMC: Die serielle Schnittstelle kann vom BMC verwendet

werden. Das Betriebssystem

kann die serielle Schnittstelle nicht verwenden.

Serial Port

Unter dieser Option wird, wenn Enabled, vom System der alle Energiespartimer aktiviert, sobald keine Aktivitäten am

seriellen Port festgestellt werden. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

Wenn Sie die Schnittstelle nicht

brauchen, so deaktivieren Sie die hier. Sie erhöhen damit

die Performance ihres Systems.

Serial Port 1 /2 :

Hier legen Sie den IRQ für die serielle Schnittstelle fest.

3

Interrupt

Einstellmöglichkeiten: IRQ4, IRQ3

Serial Port 1 / 2:

Unter dieser Option wird die Basis für die serielle

3

Base I/O address

Schnittstelle festgelegt. Einstellmöglichkeiten: 3F8h,

2F8h, 3E8h, 2E8h

Serial Port 4

Unter dieser Option können Sie festlegen ob die serielle

3

Schnittstelle 4 (COM4) vom Betriebssystem verwendet

wird. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Serial Port 1 MIDI

Hier kann man den seriellen Port1 als MIDI-Port

2

konfigurieren.

Serial Port 2 MIDI

Hier kann man den seriellen Port2 als MIDI-Port

2

konfigurieren.

Serial Port A

Unter dieser Option können Sie die serielle Schnittstelle

2

1 ein- oder ausschalten. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Enabled, Disabled

Wenn Sie die Schnittstelle nicht

brauchen, so deaktivieren Sie die hier. Sie erhöhen damit

die Performance ihres Systems.

Serial Port B

Hier könne Sie den Modus für die 2. serielle Schnittstelle 1,2

auswählen. Normalerweise verwendet man COM2 als

serielle Schnittstelle oder als IrDA-Schnittstelle.

Einstellmöglichkeiten: Normal, IrDA und ASK IR

Wenn Sie die Schnittstelle nicht brauchen, so

deaktivieren Sie die hier. Sie erhöhen damit die

Performance ihres Systems.

Serial Port IRQ

Konfiguration der seriellen Schnittstelle.

1

Serial PortB Mode

Diese Optionen erlauben, die Infrarot (IR)-Funktion auf

1

dem On-Board I/O Chip zu bestimmen.

Serial Port A/B

Mit dieser Option werden die I/O-Port-Basisadressen der 1

integrierten seriellen Schnittstellen A (COM A) und B

(COM B) spezifiziert. Wählen Sie Auto, kann AMIBIOS die

korrekten I/O-Port-Basisadressen automatisch

bestimmen. Einstellmöglichkeiten: Auto,3F8/COM1, 2F8/

COM2, 3E8/COM3, 2E8/COM4 und Disabled

Serial Port Adress

Konfiguration der seriellen Schnittstelle.

1

Serial Ports

Unter dieser Option finden Sie die seriellen Schnittstellen. 3

Einstellmöglichkeiten: COM1 (3F8h), COM2 (2F8h),

Disabled

Nicht benötigte Schnittstellen sollten Sie

deaktivieren.

Server Name

Unter dieser Option legen Sie den Servernamen zur

3

Identifikation des Systems fest. Verwenden Sie für den

Server die gleiche Bezeichnung die später auch im

Betriebssystem verwendet wird. Sie können max. 16

ASCII-Zeichen verwenden. Sonderzeichen sind erlaubt.

Server Number

Im Feld Pager muss Enabled stehen, sonst können Sie

3

diese Option nicht verwenden. Hier legen Sie eine

eindeutige Nummer (0 bis 65535) fest, welche zur

Identifizierung des Servers in einer Page-Nachricht dient.

Server Typ

Unter dieser Option legen Sie den Servertyp fest.

3

Einstellmöglichkeiten. Primary (der Server gehört zum

Typ der primären Server), Secondary (der Server gehört

zum Typ der sekundären Server).

ServerView IRQ

Unter dieser Option wird festgelegt welcher ISA-Interrupt 3

Line

(max. 1) für einen vorhandenen Servermanagement-

Controller verwendet wird. Die ServerView IRQ Line ist

beim Servermanagement- Controller immer INTA#

zugeordnet. Einstellmöglichkeiten: Auto (automatische

Zuordnung), Disabled (keine Zuordnung) IRQ3, IRQ4,

IRQ5, IRQ6, IRQ7, IRQ9, IRQ10, IRQ11, IRQ12, IRQ14,

IRQ15 (einer dieser IRQs kann belegt werden, wenn er

frei ist).

Service Processor

Hier legen Sie die zusätzliche Anzahl an Taktzyklen fest,

2

on Board: Latency

in denen am PCI-Bus ein Burst über die Spezifikation

Timer

hinaus übertragen werden kann. n steht für die Nummer

des PCI-Steckplatzes. Einstellmöglichkeiten: 0h, 40h,

60h, 80h, A0h, C0h, E0h, Default (40h)

Set Administrative Hier können Sie das Administrator-Passwort eingeben 3

Password

und bestätigen.

Set DMAs to PnP or Wenn Sie hier die Eingabetaste drücken kommen Sie in 1

ISA

ein Untermenü in welchem Sie die Einstellungen für DMA

Channel 0/1/3/5/6/7 vornehmen können. Mit diesen

Optionen wird der Bus angegeben, mit dem der System-

DMA (Direct Memory Access)-Kanal verwendet wird. Die

Einstellungen legen fest, ob AMIBIOS einen DMA von den

verfügbaren, Geräten übergebenen und durch das

System-BIOS konfigurierbaren DMAs entfernen soll. Der

verfügbare DMA-Pool wird durch Auslesen des

ESCDNVRAM bestimmt. Wenn mehrere DMAs aus dem

Pool entfernt werden müssen, kann der End-Anwender

den DMA reservieren, indem ihm eine ISA/EISA-

Einstellung zugewiesen wird.

Set Docking

Hier können Sie das Docking Station-Passwort vergeben.

2

Station Password

Set DRAM Drive

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob die

2

Strength by

Performance des DRAM-Laufwerks manuell eingegeben

oder vom System automatisch erkannt werden soll. Falls

ihr DIMM Modul nicht korrekt arbeitet, können Sie auf

Manual stellen um bessere DRAM-Kompatibilität zu

erreichen. Einstellmöglichkeiten: Auto, Manual

Set DRAM Timing

Unter dieser Option lässt sich das Memory-Timing der

1

by SPD

Speichermodule automatisch eingeben. Haben Sie By

SPD (Serial Presence Detect) eingestellt, dann liest das

BIOS die notwendigen Werte aus einem kleinen Chip der

sich auf dem SDRAM-Modul befindet. Sie können sich

auch vorsichtig an eine manuelle Einstellung wagen,

riskieren jedoch ein instabiles System.

Empfehlenswert ist die Einstellung Disabled.

Set Drive Mode

Hier können Sie den Laufwerkstransfermodus für die

2

SYMBIOS SCSI BIOS

Festplatte/n aussuchen. Wählen Sie den Menüpunkt 'Set

Drive Mode' und drücken Sie Eingabe. Unter 'Channel

Status' wählen Sie den Kanal den Sie einstellen wollen

und drücken Eingabe. Es erscheint ein Sternchen in

Klammern, welches anzeigt das die Kanalauswahl

getätigt wurde. Wählen Sie jetzt den Modus aus dem Pop-

up-Menü. Sie können zwischen PIO 0-4, MW DMA 0-2

und UDMA 0-5 wählen.

Set HD1 password

Hier können Sie ein Festplattenpasswort vergeben.

3

Dieses gilt aber nur für die Festplatte im Notebook, nicht

für die in der MobiDock. Falls bereits ein

Festplattenpasswort vergeben ist, müssen Sie das

Festplattenpasswort eingeben, bevor Sie das

Festplattenpasswort ändern oder löschen können.

Set HDD 1, 2, 3

Diese Option ermöglicht, dass Sie ein Passwort für die

3

oder 4 Password

Festplatte einrichten können. Bevor das Betriebssystem

gestartet wird, werden Sie aufgefordert, das Passwort für

die Festplatte einzugeben. Wenn das Passwort für die

Festplatte dem System-Passwort entspricht, dann wird

die Festplatte automatisch bei der Eingabe des System-

Passwortes freigegeben. Wenn in einem System

verschiedene Festplatten von unterschiedlichen

Benutzern verwendet werden, können Sie für jeden

Benutzer ein eigenes Passwort für seine Festplatte

vergeben. Wenn Sie das Feld markieren und die

Eingabetaste drücken, können Sie das

Festplattenpasswort eingeben und bestätigen.

Set internal HD

Diese Option im Untermenü HD Password ermöglicht das 3

password/

Vergeben des Festplatten-Passwortes. Wenn bereits

eines vergeben ist, müssen Sie das alte eingeben, bevor

Sie das Festplatten-Passwort ändern oder löschen

können.

Set IRQs to PCI or Über diese Option wird ein Untermenü eingeblendet in 1

ISA

welchen Sie diverse IRQ Einstellungen vornehmen

können.

Set Linear Frame

Unter dieser Option geben Sie die Startadresse des für

1

Adress to

die Grafikkarte reservierten Speichers an. Der Linear

Frame Buffer dient der schnelleren Darstellung von

Grafiken.

Set Linear Frame

Diese Option wird angezeigt, wenn die Option ISA Linear 1

Buffer To

Frame Buffer aktiviert ist. Im Fall der Deaktivierung,

steht diese Option nicht zur Verfügung.

Set Max Ext CPUID Das Betriebssystem ermittelt beim Start anhand der 5

= 3

CPUID die leistungsmerkmale ihres Prozessors. Ältere

Betriebssysteme wie Win 95, 98 und ME unterstützen

nur einen Wert von 3. Haben Sie einen Intel Prozessor ab

Pentium 4 mit HTT dann hat dieser einen höheren Wert.

Dabei kann es zu Problemen kommen wenn Sie ein altes

Betriebssystem installieren. Einstellmöglichkeiten:

Enabled (vor Windows XP), Disabled (ab Windows XP und

höher).

Set Monitor Events Wenn Sie die Eingabetaste drücken öffnet sich ein 1

Untermenü mit folgenden Optionen: Midi Ports, primary

Master IDE, Primary Slave IDE, Secondary Master IDE,

Secondary Slave IDE.

Set Mouse Lock

Hier wird festgelegt, ob die Tastatur beim Start getestet

2

werden muss.

Set Specific Key for Unter dieser Option können Sie einstellen mit welcher 1

Wake-up

Tastenkombination der PC eingeschaltet werden soll.

Einstellmöglichkeiten: Ctrl-F1(Default), Ctrl-F2, Ctrl-F3,

Ctrl-F4, Ctrl-F5, Ctrl-F6, Ctrl-F7, Ctrl-F8, Ctrl-F9, Ctrl-

F10, Ctrl-F11, Ctrl-F12

Set Super I/O

Über diese Option erreichen Sie ein Untermenü in

1

welchem Sie diverse Einstellungen für die Ports (Parallel/

Serial) vornehmen können.

Set right Bay HD

Passwortvergabe für ein Festplattenpasswort der rechten 3

password und Set

bzw. linken Festplatte.

left Bay HD

password

Set Passwort oder

Hier können Sie das Setup-Passwort eingeben, welches

2,3

Set Setup Password das unberechtigte Aufrufen des BIOS Setup verhindert.

Set Supervisor

Hier wird das Passwort für den Verwalter festgelegt.

3

Password

Set Supervisor

Unter dieser Option wird angezeigt, ob das

3

Password is

entsprechende Passwort installiert ist oder nicht.

Anzeige: Clear oder Set

Set System

Wenn die Option Operating Frequency Setting is set to

2

Operation

auf User Define gestellt, dann können Sie hier die

Frequency

Systemfrequenz in 1 MHz Schritten verändern Vorsicht

wg. eventueller Prozessorschäden.

Set System

Um diese Option nutzen zu können muss das Setup-

3

Password

Passwort installiert sein. Haben Sie diese Option

verwendet, kann kein Zugriff auf das System erfolgen.

Set Turbo Pin

Diese Option bestimmt die Funktion des System-Turbo-

2

Function

Pin. Sie können damit bestimmen ob der Turbo-Pin für

die ursprüngliche Funktion oder für den direkten Aufruf

des Power Management Suspend Modus verwendet wird.

Set SDRAM Timing Wird Enabled gewählt, dann wird automatisch die richtige 1

By SPD

Einstellung gewählt. Bei der Einstellung Disabled können

Sie das Setup verändern.

Setup Password

Um diese Option nutzen zu können muss das Setup-

3

Lock

Passwort installiert sein. Einstellmöglichkeiten: Standard

(verhindert das Aufrufen des BIOS-Setup), Extended

(Verhindert das Aufrufen des BIOS-Setup, sperrt die

Tastatur. Ein Zugriff auf das BIOS ist nur möglich wenn

bei der Initialisierung ein Passwort eingegeben und mit

der Eingabetaste abgeschlossen wurde. Eine

Aufforderung zur Eingabe des Passwortes erfolgt nicht).

Set Wake Up Events Wenn Sie unter dieser Option die Eingabetaste drücken 1

erscheint ein Untermenü zur Einstellung diverser Wake

Up Funktionen.

Setup Password /

Unter dieser Option wird lediglich angezeigt, ob das

3

System Password

entsprechende Passwort installiert ist oder nicht.

Setup Prompt

Wenn die Option aktiviert ist, erscheint beim Start die

3

Anweisung Press <F2> to Enter Setup auf dem

Bildschirm. Wenn Disabled, erfolgt keine Anzeige.

Setup Color Scheme Für die Farbeinstellungen des WINBIOS stehen Ihnen 1

folgende Optionen zu Verfügung: LCD, ARMY, PASTEL

und SKY

Setup CPU Speed

Unter dieser Option wird die CPU-Geschwindigkeit

2

(errechnet aus CPU-Taktfrequenz und CPU-Taktrate)

angezeigt.

Set User Password

Hier wird das Passwort für den Benutzer festgelegt.

3

Shadow BIOS

Hier bestimmen Sie welche Speicherbereiche über den

2

Cacheable

externen Cache gelesen bzw. geschrieben werden sollen.

Allerdings erreichen Sie durch das Caching keine

Steigerung der Performance. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Shadow C800, 16K Diese Einstellung benötigen Sie, wenn eine 1,2,3

bis Shadow DC00,

Erweiterungskarte mit eigenem ROM-Baustein vorhanden

16K

ist, dann wird dieses ROM in den Arbeitsspeicher

gespiegelt. Allerdings wird diese Option unter Windows

95/98 nicht mehr gebraucht.

Shadow

In diesem Untermenü können diverse ROM Einstellungen 2

Configuration

verändert werden. Sie sollten hier nur etwas verändern

wenn Sie sich damit auskennen.

Shadow Control

Wenn Sie den Schriftzug Shadow Control markieren und

2

dann die Enter-Taste drücken, gelangen Sie zu einem

Untermenü mit den folgenden Optionen: Video BIOS

Shadow und C8000 - CFFFF Shadow / D0000 - DFFFF

Shadow Diese können Sie dann entsprechend einstellen.

Shadow Memory

Hier rufen Sie das Untermenü auf, in dem Sie die Teile

3

des ROM (Read Only Memory) festlegen können, die

beim Systemstart in das schnellere RAM (Random

AccessMemory) kopiert werden.

Shadow Memory

Wenn Shadow-RAM noch gecacht wird, wird es noch

2

Cacheable

schneller. Auf alten PCs unter DOS merkt man was

davon, ansonsten brauchen Sie die Funktion nicht.

Abstürze sind möglich, wenn Software in das BIOS

schreibt, während es sich im Cache befindet.

Shadow Memory

Mit Shadow Memory Regions kann der zugehörige ROM-

3

Regions

Bereich von ISA- Baugruppen im schnelleren RAM

abgebildet werden. Wenn sich der ROM- Bereich im RAM

befindet, erhöht sich die Performance des Gerätes.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (Der zugehörige ROM-

Bereich von ISA-Baugruppen wird in das RAM kopiert.),

Disabled (Der zugehörige ROM-Bereich von ISA-

Baugruppen wird nicht kopiert.).

Shadow Option

Mit Hilfe dieser Option ist es möglich das ROM einer

3

ROMs (C800-EFFF) Erweiterungskarte, welches im Adapterbereich eingeblendet wurde, in den Arbeitsspeicher zu kopieren.

Vorsichtshalber sollten Sie aber in den Unterlagen Ihrer

Karte überprüfen, ob Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch

machen sollen. Noch ein Hinweis: Die SCSI-

Hostadapter von Adaptec vertragen sich nicht mit dieser

Option.

Shadow RAM

Hier bestimmen Sie welche Speicherbereiche über den

1

Cacheable

externen Cache gelesen bzw. geschrieben werden sollen.

Allerdings erreichen Sie durch das Caching keine

Steigerung der Performance. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Shadow RAM

Shadow-Ram ist ein Speicherbereich, in dem während

2

Option

des Bootvorganges ihres PC's eine Kopie des BIOS

abgelegt wird. Dies hat eine erhebliche

Leistungssteigerung zur Folge, da Speicherzugriffe auf

das Shadow-Ram ca. 10 mal schneller ablaufen als

Zugriff auf das BIOS, das sich in ROM Bausteinen

befindet. Einstellmöglichkeit Both, Disabled, Video, Main

Shadowing address Unter dieser Option kann man spezifizieren, ob der ROM

2

ranges

BIOS Bereich der Steckkarte eines bestimmten

Adressbereiches Shadow benutzen kann oder nicht. Falls

Sie keine Karte haben, die diesen Speicherblock

verwendet, dann sollten Sie die Option nicht aktivieren.

Einstellmöglichkeiten:

C8000-CBFFF

CC000-CFFFF

D0000-D3FFF

Shadow

Shadow

Shadow

D4000-D7FFF

D8000-DBFFF

DC000-DFFFF

Shadow

Shadow

Shadow

Das BIOS der Standard-Video- oder Interfacekarten ist

im ROM gespeichert, und es ist an und für sich langsam.

Mit der Shadow-Funktion liest die CPU das BIOS auf der

VGA-Karte und kopiertes in das RAM. Dadurch wird die

Operation beschleunigt.

Share Memory Size Diese Anwendung findet man nur noch bei sehr alten 2

Boards und sie kommt heute praktisch nicht mehr zur

Anwendung. Bei Disabled wird der tatsächlich

vorhandene Speicher der Grafikkarte verwendet,

während bei Enabled 16MB verwendet werden.

Shared PCI Master Unter dieser Option können Sie festlegen ob der Grafik-3

Assignment oder

Controller auf der Systembaugruppe oder der PCI-

Shared PCI Master Steckplatz #1 als PCI-Master betrieben wird.

Assignment -

Einstellmöglichkeiten: VGA, Slot #1

[VGA] / [Slot #1]

Shared VGA

Unter dieser Option können Sie die Geschwindigkeit des

2

Memory Speed

Hauptspeichers einstellen, den Sie Ihrer Grafikkarte

reserviert haben.

Show H/W Monitor Wenn Ihr Rechner ein Überwachungssystem enthält, 2

in Post

zeigt es den Gesundheitszustand des PCs während der

POST-Phase an. Diese Option bietet Ihnen mehrere

Verzögerungszeiten, aus denen Sie auswählen können. 3

sec (Standard).

Show Bootup Logo Unter dieser Option können sie das Startlogo welches 2

oder Show Logo On beim Booten erscheint ein- bzw. ausschalten.

Screen

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Show PC Health in Wenn Ihr PC ein Überwachungssystem enthält, zeigt es 2

POST

den Systemzustand des PCs während der POST-Phase

an. Diese Option bietet Ihnen mehrere

Verzögerungszeiten, aus denen Sie auswählen können. 3

sec (Standard). Unbedingt auf Enabled stehen lassen

Show Summary

Hier können Sie einstellen ob beim Start alle Rechner

5

Information

Informationen angezeigt werden oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Shutdown System

Steigt die Temperatur während des POST über die

2

in POST

zulässige Temperaturgrenze, wird der PC sofort

heruntergefahren und ausgeschaltet.

Shutdown Temp

Unter dieser Option können Sie die Temperatur

2

oder Shutdown

bestimmen, bei der das System ausschaltet. Falls die

Temperature

Temperatur die Grenze übersteigt, dann schaltet das

System aus. Die Grundeinstellung ist 75 °C / 167 °F.

Shut Down

Bei Erreichen einer bestimmten Temperatur wird das

1

Temperature

System automatisch ausgeschaltet.

Einstellmöglichkeiten: 60°, 65°, 70°, 75ůnd die

entsprechenden Fahrenheitwerte.

Shutdown By ABS

Diese Option steht zur Verfügung wenn Sie eine AMD XP 5

II

oder Duron Morgan CPU einsetzen. Steigt die Temperatur

in der CPU auf 85° (Voreinstellung), wird die CPU

ausgeschaltet und der PC fährt runter.

Einstellmöglichkeiten: 75˚C / 167˚F; 80˚C / 176˚F;

85˚C / 185˚F(default); 90˚C / 194˚F; 95˚C / 203˚F;

100˚C / 212˚F

Shutdown Enable

Verwenden Sie die Leertaste, um die

5

Systemausschaltfunktion zu aktivieren. Wenn die

Temperatur der CPU/System/PWM den

Temperaturgrenzwert der Ausschaltfunktion

überschreitet, wird das System automatisch

ausgeschaltet.

Shutdown System

Ist die Option aktiviert, ertönt ein Signal, bevor der PC

2

Beep

wegen Überhitzung heruntergefahren und ausgeschaltet

wird. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Shutdown When

diese Option schützt ihre CPU, indem das System

2

CPU Fan Fail:

abgeschaltet wird, wenn sich der von ihnen ausgewählte

Lüfter nicht dreht. Einstellmöglichkeiten: Enabled (Das

System wird ausgeschaltet wenn der Lüfter während des

POST versagt bzw. wenn der Lüfter im ACPI nach dem

POST versagt.), Disabled (Voreinstellung.

Sicrypt PC-Lock

Um diese Option einzustellen bedarf es separater

3

Informationen eines Chipkartenlesers.

Sil 3112 Serial ATA Hier können Sie die die Sil 3112-Serial ATA-Schnittstelle 5

aktivieren/deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

SIL3132 SATA

Diese Option aktiviert oder deaktiviert den integrierten

5

Controller

SATA-Controller für den SATA7- und eSTAT1-Anschluss.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Silent BIOS/HW

Ein BIOS Menü in dem man diverse Hardware-

5

Monitor

Einstellungen überprüfen z.T. auch einstellen kann.

Silent Boot

Haben Sie diese Option aktiviert, dann erschein beim

3

Start ein Logo und nicht die Startinformationen.

Silent Boot

Diese Option unter 'Boot Sequence' aktiviert oder

2

deaktiviert die Funktion Silent Boot. Ist sie auf Enabled

gesetzt, läuft das BIOS im Grafikmodus und zeigt

während des POST und des Systemstarts nur ein

Erkennungslogo. Hiernach zeigt der Bildschirm die

Eingabeaufforderung des Betriebssystems (unter DOS)

oder ein Logo (unter Windows 95) an. Tritt während des

Systemstarts ein Fehler auf, schaltet das System

automatisch zum Textmodus. Auch wenn dieser

Parameter auf Enabled gesetzt ist, können Sie während

des Systemstarts zum Textmodus schalten, indem Sie F9

drücken. Ist dieser Parameter auf Disabled gesetzt,

befindet sich das BIOS im konventionellen Textmodus,

wobei der Bildschirm Details zur Systeminitialisierung

anzeigt.

Silent Mode

Unter dieser Option legen Sie das Geräuschverhalten des 3

optischen Laufwerks fest. Um den Geräuschpegel des

optischen Laufwerks zu senken, wird die

Umdrehungsgeschwindigkeit verringert. Das optische

Laufwerk muss diese Funktion unterstützen.

Einstellmöglichkeiten:

OS only: Die Umdrehungsgeschwindigkeit wird nicht vom

BIOS beeinflusst. Die

Umdrehungsgeschwindigkeit kann von anderen

Applikationen verändert werden.

Disabled: Das optische Laufwerk arbeitet mit seiner

höchsten Umdrehungsgeschwindigkeit.

Medium: Abhängig vom Laufwerk wird die

Umdrehungsgeschwindigkeit auf einen mittleren Wert

verringert. Das optische Laufwerk erzeugt im Betrieb

weniger Geräusche und die Performance reduziert sich

geringfügig.

Silent: Abhängig vom Laufwerk wird die

Umdrehungsgeschwindigkeit auf den niedrigsten

Wert verringert. Das optische Laufwerk erzeugt im

Betrieb weniger Geräusche und

die Performance reduziert sich.

Silicon 3132

Unter dieser Option können Sie den Betriebsmodus des

1

Controller

integrierten Silicon Image 3132 SATA RAID Controllers

einstellen. Haben Sie SATA2 Mode eingestellt, so ist die

Hot-Plug-Funktion für externe Geräte aktiviert.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, SATA2 Mode und RAID

Mode.

Silicon SATAII

Hier können Sie die Funktion des erweiterten SATA II-

5

Controller

Controllers aktivieren oder

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Disabled, SATA

Mode, RAID Mode

Silicon Image INT

Hier bestimmen Sie, welcher IRQ dem Serial ATA-

2

Assignment

Controller zugewiesen werden soll. Einstellmöglichkeiten:

Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 und 15

Silicon Image

Hier können Sie diverse Einstellungen für den Onboard

1

Controller

Silicon Image SATA RAID

Controller vornehmen. Einstellmöglichkeiten: RAID Mode,

SATA Mode und Disabled

Silicon Image Mode Unter dieser Option können Sie den Silicon Image RAID

1

Controller-Modus auswählen. Einstellmöglichkeiten:

SATA2 Mode, RAID Mode, Disabled.

Silicon SATAII

Sie können hier die Funktion des erweiterten SATA II-

5

Controller

Controllers aktivieren bzw. deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, SATA Mode, RAID Mode

Single Bit ECC

Diese Option befindet sich im Untermenü Critical Events

3

Events

in Log und zeigt Speicherbankfehler an. Anzeige: Datum,

Zeit und Anzahl der Ereignisse.

Single Bit Error

Wenn Sie den ECC-Modus nutzen, dann wird der Rechner 2

Report

schon bei einer Abweichung von 1 Bit vom

ursprünglichen Wert angehalten und Sie werden durch

diese Option darüber informiert, ob ein korrigierbarer

Fehler aufgetreten ist. Für den Fall das Sie diese Option

ausgeschaltet haben, erfolgt die Fehlerkorrektur ohne

Benachrichtigung, es sein denn er würde ein zweites Mal

auftreten.

SIS 10/100M

Hier können Sie den SIS 10/100M ETHERNET Controller

5

ETHERNET

aktivieren/deaktivieren.

SIS 1394 Controller Hier können Sie den SIS 1394 Controller aktivieren/

5

deaktivieren.

SIS AC97 AUDIO

Hier können Sie den SIS AC97 AUDIO Controller

5

aktivieren/deaktivieren.

SiS OnChip 1394

Unter dieser Option aktivieren/deaktivieren Sie den

1

Controller

OnChip IEEE1394-Controller

SiS OnChip Audio

Mit dieser Option aktivieren/deaktivieren Sie den OnChip 1

Controller

Audio-Controller

SIS Onchip IDE

Hinter dieser Option befindet sich ein Untermenü in dem 5

Device

Sie diverse Einstellungen für OnBoard Komponenten

vornehmen können. Ziehen Sie das Handbuch zu Rate.

SIS OnChip PCI

Hinter dieser Option befindet sich ein Untermenü in dem 2

Device

Sie diverse Einstellungen für OnBoard Komponenten

vornehmen können. Ziehen Sie das Handbuch zu Rate.

SiS OnChip USB

Nach Markierung dieser Option und dem benutzen der

1

Controller

Eingabetaste öffnet sich ein Untermenü mit diversen USB

Einstelloptionen.

SIS S/W Modem

Hier können Sie das SIS S/W Modem aktivieren/

deaktivieren.

SIS USB Controller

Hier können Sie den SIS USB Controller aktivieren/

5

deaktivieren.

SIS-7012/7018

Unter dieser Option können Sie den Onboard Audio Chip

2

AC97 AUDIO

aktivieren bzw. deaktivieren wenn Sie eine externe

Soundkarte einbauen wollen.

SIS-7013 S/W

Unter dieser Option können Sie das Onboard Modem

2

Modem

aktivieren bzw. deaktivieren wenn Sie ein externes

Modem einbauen wollen.

Size

Angabe der formatierten Kapazität der Festplatte. Wird

alle

vom BIOS selbst errechnet. Bei älteren Platten stimmen

diese Angaben oft nicht.

Slave Drive PIO

Die Voreinstellung lautet Auto, Sie können aber von Hand 2

Mode

den PIO Modus von 0 bis 4 festlegen.

Slave Drive Ultra

Bei Ultra DMA handelt es sich um ein DMA

2

DMA

Datenübertragungsprotokoll das die ATA Befehle sowie

den ATA Datenbus benutzt um Daten mit der

Höchstgeschwindigkeit von 33 MB/sec zu übertragen.

Normalerweise ist hier AUTO voreingestellt. Sie können

jedoch bei Problemen diese Funktion abschalten.

Slave PCIE Link

Hier wird ihnen die Slave PCIE Bandbreite angezeigt.

5

Width

Keine Einstellmöglichkeit.

Sleep Items (IRQ3- Unter dieser Option können Sie die einzelnen IRQs 2

IRQ15)

einstellen. Wenn eine Aktivität auf einem der von Ihnen

aktivierten IRQs stattfindet, dann wird das System

geweckt. Der IRQ8 (RTC) ist auf Disabled gestellt, damit

führt jeder Softwareimpuls oder Eventkalender zum

aufwachen des Systems.

Sleep Mode oder

Wenn während der voreingestellten Zeit keine externe

1,2,3

Sleep Mode

Aktivität festgestellt wird, wird das System in den

Timeout

Schlafmodus geschickt. Shadowing muss aktiviert sein.

Einstellmöglichkeiten: Reserved, Disabled, 1..10 min.

Sleep on Battery-

Hier legen Sie fest, ob das System bei niedriger

3

low

Akkukapazität in den Hibernation-Modus (Suspend

Modus) übergehen soll. Enabled Das System geht bei

niedriger Akkukapazität in den Hibernation-Modus über,

falls der Sleep Manager installiert ist und die Datei

hibernation file gültig ist. Disabled Das System geht bei

niedriger Akkukapazität nicht in den Hibernation-Modus

über.

Sleep State

Diese Option legt die Energiesparmodi für die ACPI-

2

Funktion fest. Die Optionen lauten:

S1/POS

S3/STR

Der S1 Sleep-Modus ist ein

Der S3 Sleep-Modus ist

Energiesparmodus. In diesem ein Abschaltmodus, in

Zustand geht kein

dem nur die wichtigsten

Systemkontext (CPU oder

Komponenten,

Chipsatz) verloren, und die

beispielsweise der

Hardware erhält den

Hauptspeicher und die

gesamten Systemkontext

aufweckbaren Geräte,

aufrecht.

mit Strom versorgt

werden. Der gesamte

Systemkontext wird im

Hauptspeicher abgelegt.

Die im Speicher

abgelegten Daten setzen

den PC wieder in den

vorherigen Status

zurück, wenn ein

"Aufweck"-Vorgang

erfolgt.

S4 (STD) Suspend to Disk

Im S4-Modus wird der

Zustand des PC auf der

Festplatte abgespeichert und

der Rechner faktisch

abgeschaltet. Man spart zwar

hier am meisten Strom,

jedoch erfordert das beim

Aufwachen einen Neustart.

Sleep State LED

Hier können Sie einstellen wie die System-LED den

2

Eintritt in den Stromsparmodus anzeigt.

Einstellmöglichkeiten: Blink (Die System-LED blinkt beim

Eintritt in den Stromsparmodus), Single (Die System-LED

leuchtet immer), Dual (Die System-LED ändert die Farbe

beim Eintritt in den Stromsparmodus).

Slew Rate Control

Unter dieser Option können Sie die Slew- (Anstiegs-)

2

Rate für den AMD Athlon Systembus einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 0 (langsamste), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(schnellste).

SLI™ Broadcast

Haben Sie diese Optioon Enabled, werden Grafikkarten

5

Aperture

mit verschiedenen Speicherlatenzen/Biosversionen/RAM

Größen -- Kompatibel gemacht.

SLI™ Configuration Wird nur beim Einsatz von zwei Grafikkarten verwendet. 5

Einstellmöglichkeiten: Enabled/Disabled. Informationen,

siehe unten, von: http://www.au-ja.de/review-asusa8nsli-

3.phtml

SLI™ mode

Wird nur beim Einsatz von zwei Grafikkarten verwendet. 5

Ist diese Option Enabled, so können Sie wählen: Auto,

das BIOS findet die Einstellungendetects des ASUS AI

Auswahl Utilities. Normal, wenn Sie eine PCI Express

Grafikkarte verwenden. SLI wenn Sie zwei gleiche

Grafikarten einsetzen. Informationen, siehe unten,von:

http://www.au-ja.de/review-asusa8nsli-3.phtml

SLI™ Ready

Sie können hier das SPD Profil für SLI-bereite

5

Memory

Speichermodule auswählen. Die Einstellmöglichekeiten

variieren je nach Speichermodul. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Optimal, High Frequency, High Performance.

Infos zu SLI™

SLI™ in Betrieb nehmen

Um nun SLI™ überhaupt nutzen zu können, muß man auf dem Asus A8N-SLI Deluxe ein paar Vorbereitungen treffen:

Zunächst benötigt man zwei identische Karten (gleiche GPU, gleicher Hersteller, gleiche Firmware)

Danach muß man die Asus EZ Selector Card, welche sich zwischen den beiden PCI x16-Steckplätzen befindet, entfernen und umdrehen. Mit der EZ Selector Card wird der Betrieb von "Single Video Card" auf "Dual Video Cards" umstellt.

Ausschlaggebend ist hierbei die dem Slot zugewandte Beschriftung (Pfeil beachten).

Nun baut man die beiden Grafikkarten ein, wobei der Monitor an der oberen Karte (blauer Slot) angeschlossen wird.

Danach verbindet man die beiden Grafikkarten mit dem mitgelieferten SLI Connector. Um diesen an seinem Platz zu halten, montiert man ein Retention Bracket, welches leider einen PCIe x1-Steckplatz blockiert.

Zuletzt steckt man einen Molex-Stromstecker in den Asus EZ Plug-Asnchluß, welcher sich links oberhalb der ersten Grafikkarte befindet.

SLI-Ready Memory Mit dieser Option können Sie das SPD-Profil für SLI-5

bereite Speichermodule festlegen. Die

Konfigurationsoptionen können je nach installiertem

Modultyp variieren.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Optimal, High

Performance, High Frequency

Hinweis:

SLI-Ready Memory ist keine Erfindung von nVidia,

sondern basiert auf einem offenen Standard, der mit so

genannten „Enhanced Performance Profiles“ (EPP)

arbeitet. Dabei werden im SPD-EEPROM auf dem

Speichermodul neben den Standard-Daten auch

erweiterte Daten abgelegt, welche die Timings beim

Overclocking beinhalten. Für den Anwender können

dadurch im BIOS automatisch einfache Overclocking-

Profile angelegt werden, die auf diesen Daten beruhen.

Für die Profis dienen diese Profile als Grundlage für das

erweiterte Overclocking, um schneller das Maximale aus

dem Speicher heraus zu holen.

SLI-Ready Memory Haben Sie SLI-Ready Memory aktiviert, so können Sie CPUOC

hier weiter Einstellungen vornehmen.

Einstellmölglickeiten: CPUOC 0%, CPUOC 1% ~ CPUOC

14%, CPUOC MAX

Slope PWM

Diese Option dient der PWM Temeperaturregelung. Sie

5

sollten hier nur Veränderungen vornehmen wenn Sie

Ahnung haben, ansonsten belassen Sie es auf der

Voreinstellung von 1 PWM Value/°C.

Einstellmöglichkeiten: 1PWM Value/°C, 2PWM Value/°C,

4PWM Value/°C, 8PWM Value/°C, 16PWM Value/°C,

32PWM Value/°C und 64PWM Value/°C.

Slot 1 IRQ , Slot 2

Unter dieser Option können Sie die einzelnen IRQs für

2

IRQ, Slot 3/6 IRQ, jeden PCI-Steckplatz selbst auswählen oder bei der Slot 4/5 IRQ

Voreinstellung Auto belassen. Einstellmöglichkeiten:

Auto, NA, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15

Slot 1 (Right) IRQ

Manche Boards erlauben die Vergabe des Interrupts

2

bis Slot 4 (Left)

einzeln für jeden PCI-Slot. Slot 1 liegt am äußeren Ende

IRQ oder Slot

des Boards. Wenn die Einstellung auf Auto steht, wird

1/2/3/4 Use IRQ

jedem belegten Einsteckplatz ein freier IRQ zugewiesen.

No.

Slot Power

Diese Option steht in engem Zusammenhang mit der

1

Option 'Booting Graphic Adapter Priority'. Sie sollten es

bei der Voreinstellung AUTO belassen, da eine Erhöhung

der Taktfrequenz derzeit nichts bringt, weil keine PCI-

Expresskomponente zur zeit davon profitiert.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Light, Normal, Heavy und

Heavier.

Slot x Latency

Hier wird festgelegt, für wie viele PCI-Takte eine PCI-

1

Timer

Busmaster-Karte den PCI-Bus für sich reservieren darf.

Als empfohlene Einstellung gilt 32 oder höher.

Slot 1 to 5 use IRQ Mit dieser Option können Sie jedem PCI-Slot einen 2

No

Interrupt zuweisen. Einstellmöglichkeiten: Auto, 3, 4, 5,

7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 Es ist empfehlenswert Auto

einzustellen und nur dann, wenn man eine IRQ direkt

zuweisen will, dies zu tun.

Slot x using INT#

Diese rare Option ermöglicht die Zuweisung von einem

2

der vier PCI-Interrupts an einen bestimmten PCI-

Steckplatz. Damit lassen sich eventuell Probleme durch

Edge-getriggerte PCI-Karten beseitigen. Normalerweise

nimmt man aber die Option Auto.

Slot1,5/AGP Use

Unter dieser Option können Sie bestimmte IRQs für die

2

IRQ

PCI-Slots vergeben. vergeben Sie an Stelle der

Einstellung Auto einen verfügbaren IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10,

11, 12, 14 und 15. Dies gilt für den Slot 1 (ist mit Slot 5

und dem AGP-Slot zusammengefasst), die Slots 2, 3 und

Slot 4 (ist mit dem USB-Port zusammengefasst). Slot 1

ist nicht immer der am äußersten Ende des Boards

befindliche Slot.

Achten Sie auf die Beschriftung.

Slow Clock Ratio

Hier können Sie festlegen um wie viel Prozent der

1,2

Prozessortakt reduziert wird, wenn der

Energiesparmodus eingeschaltet ist. Einstellungen: 0-

12.5%, 12.5-25%, 25-37.5%, 37.5-50%, 50-62.5%,

62.5-75%, 75-82.5%.

Slow Down CPU

Hier können Sie einstellen um wieviel Prozent die CPU-

1

Duty Cycle

Leistung bei Erreichen einer bestimmten Temperatur

heruntergefahren wird. Einstellmöglichkeiten: 12.5%

~87.5%

Slow Memory

Wenn Sie Probleme mit dem DRAM-Timing haben dann

1

Refresh Divider

müssen Sie diese Option verwenden. Es kann nämlich ein

Datenverlust auftreten, wenn das DRAM nicht schnell

genug ist, um ein schnelleres Timing zu behandeln.

Versuchen Sie es bei Problemen mit höheren Werten.

Einstellmöglichkeiten: 15µs, 30µs, 60µs und 120µs

Slow Refresh

Falls Sie Probleme mit dem DRAM Timing haben, weil das 1,2

DRAM nicht schnell genug ist, sollten Sie unter dieser

Option einen höheren Wert einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 15µs, 30µs, 60µs, 120µs

SM Error Halt

Konfiguriert das Verhalten bei einem Lüfter-/

3

Temperatursensorfehler. Halt On All Errors Wenn ein

Lüfter-/Temperatursensorfehler erkannt wird oder ein

Lüfter/Temperatursensor entfernt wird, wird nach dem

Selbsttest der Systemstart abgebrochen und das System

angehalten. No Halt On Any Errors Der Systemstart wird

nicht abgebrochen. Der Fehler wird nur angezeigt. !! Bei

älteren Systemen kann der Eintrag auch Error Halt

heißen.

Small Logo(EPA)

Unter dieser Option können Sie einstellen ob das EPA-

2

Show

Logo gezeigt wird oder nicht. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Smart Card Port

Hier können Sie die Adresse für die Smart Card

2

Address

auswählen. Einstellmöglichkeiten: Disabled, 3F8, 2F8,

3E8, und 2E8.

SMART Device

Die Technik S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and

3

Monitoring oder

Reporting Technologie) ist in modernen Festplatten

SMART Monitoring

implementiert. Unter anderem kann diese Technik

Lesprobleme oder Drehzahlprobleme der Festplatte

feststellen. Haben Sie die Option aktiviert, dann wird z.B.

eine Meldung über einen bevorstehenden Crash

ausgegeben. Norton-Utility 3.0 wertet z.B. die Ergebnisse

aus.

Die Option sollte immer aktiviert sein, es sei

denn Sie wissen definitiv das ihre Festplatte(n) diese

Funktion nicht unterstützt.

Smart CPU Fan

Es gibt zwei Steuerungspaare für die Temperatur-/

5

Target

Lüftergeschwindigkeit: Systemtemperatur mit

Systemlüfter und CPU-Temperatur mit CPU-Lüfter.

W83627THF ist mit dem Smart Fan-System ausgestattet.

Dieses steuert die Lüftergeschwindigkeit automatisch

abhängig von der aktuellen Temperatur, damit sie in

einem festgelegten Bereich bleibt. Einstellmöglichkeiten:

40 C/104 F, 40 C/104 F, 40 C/104 F, Disabled.

Smart CPU Fan

Hier können Sie die CPU Unter- und Obergrenze

5

Tolerance

einstellen. Wird die Obergrenze überschritten bringt der

Lüfter mehr Leistung. Wird die Untergrenze

überschritten, wird die Lüfterdrehzahl zurückgenommen.

SMART CPU

Hier wird die Temperatur der CPU angezeigt.

1

Temperature

Smart Fan Control

Hier können Sie die ASUS Q-Fan Option einstellen,

1

welche die Lüfter Drehzahlen für das System optimiert.

Smart Fan Function Haben Sie in diesem Untermenü die Option Smart Fan 5

Control Enabled, können Sie diverse Lüfterspannungen

verändern. Sie sollten es bei der Voreinstellung Disabled

belassen.

Smart Fan

Hier können Sie die Untergrenze für die

1

Minimum Speed

Lüftergeschwindigkeit einstellen. Einstellmöglichkeiten:

Silent (leise), Low (langsam) und Middle (mittlere

Drehzahl).

Smart Fan Speed

Hier können Sie die Drehzahl des CPU-Lüfters auf einen

5

Control

bestimmten Level einstellen. Wenn die

Temperaturgrenze unter CPU Shutdown Temperature/

CPU Warning Temperature nicht überschritten werden,

dann läuft der Lüfter auf dem von ihnen eingestellten

Wert. Werden die Werte unter CPU Shutdown

Temperature/CPU Warning Temperature überschritten,

dann läuft der Lüfter auf 100% Geschwindigkeit,

unabhängig von ihren Einstellungen.

Smart Fan

Sie können unter dieser Option einen Toleranzwert für

5

Tolerance

die unter Smart CPU Fan den Lüftern zugeordnete

Temperaturspanne festlegen. Bei Erreichen der

Temperaturgrenze plus Toleranzwert nach oben oder

unten verändern sich die Lüftungsgeschwindigkeiten

automatisch.

Smart Q-Fan

Hier können Sie die Option ASUS Q-Fan aktivieren/

1

Function

deaktivieren. Damit wird eine Lüftergeschwindigkeite für

effizientere Systemfunktion eingestellt.

SMART SYS

Hier kann man die Temperaturgrenze für das Gehäuse

1

Temperature

einstellen.

SmartCard and PIN Unter dieser Option wird festgelegt ob der PC über Wake 3

On LAN ohne SmartCard und Eingabe der PIN gestartet

werden darf. Always required der PC kann nur mit

SmartCard und PIN gestartet werden. Ignore on WOL der

PC kann über Wake On LAN ohne SmartCard und PIN

gestartet werden.

SmartDOC Anti-

Dieses Menü ist identisch mit PC Health Status.

2

Burn shield

SMBus Interface

Unter dieser Option können Sie das im ICH2-Baustein

1

steckende SMBus-Interface aktivieren bzw. deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

SMI

Unter dieser Option erfolgt, wenn aktiviert und wenn die

technischen Voraussetzungen vorhanden sind, die

Anzeige diverser Messwerte. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Snoop Ahead

Diese Option wird nur dann verwendet, wenn der

2

Cache Enabled ist.

Snoop Filter

Hier können Sie die snoop-filters aktivieren, die für die

2

Datenintegrität sorgen, während die Snoop-Frequenz auf

ein Minimum beschränkt wird. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

Soft-off by PBTN

Wird der Netzschalter in der Einstellung (Delay 4 sec.)

2

mehr als 4 Sekunden gedrückt gehalten, wird der PC

softwaregesteuert abgeschaltet, während ein kürzerer

Druck ihn in den Suspend Mode zwingt.

Einstellmöglichkeiten: Delay 4 sec, Instant Off (sofort

aus).

Soft-Off by PWR-

Wenn Sie hier Instant Off oder On/Off einstellen, dann

1,2

BTTN oder Soft-off

schaltet sich der PC nach Beendigung des

by Power Button

Betriebssystems automatisch ab. Haben Sie dagegen

Suspend oder Delay 4 sec. eingestellt, dann muss der

ATX Schalter zum ausschalten länger als 4 Sekunden

gedrückt werden. Drücken Sie kürzer kommt der PC nur

in den Soft-Aus-Zustand.

Software Memory

Sie können unter dieser Option die Neuaufteilung des

1

Hole

Speichers von SOftware rund um den reservierten

Speicherbereich aktivieren bzw. deaktivieren. Allerdings

wird diese Funktion nur von REV E0-Prozessoren oder

neueren Prozessorversionen unterstützt.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Software Power

Haben Sie hier Sleep oder Suspend eingestellt, dann ist

Down Mode

es Programmen möglich durch den Aufruf des Interrupts

77h diese Modi zu aktivieren. Shadowing muss vorher

aktiviert sein.

Sound

Unter dieser Option schalten Sie den Audio-Controller auf 3

der Systembaugruppe ein oder aus.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled, Auto Wenn

diese Option Enabled ist, erscheinen diverse Optionen zur

Einstellung für das Sound-System.

Sound Blaster

Hier können Sie festlegen ob Sie die Onboard

2

Soundblaster Emulation einsetzen wollen oder nicht.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Sound Blaster DMA Hier können Sie den DMA auswählen. Schauen Sie im 2

Handbuch der Soundkarte nach.

Sound Blaster I/O Hier können Sie die I/O Adresse auswählen. Schauen Sie 2

Base Address

im Handbuch der Soundkarte nach.

Sound Blaster IRQ

Hier können Sie den IRQ einstellen. Schauen Sie im

2

Handbuch der Soundkarte nach.

Sound Use IRQ

Hier können Sie der Soundkarte direkt einen IRQ

2

vergeben.

Soundblaster

Wenn Sie die Sound Blaster™ - Emulation verwenden

2

Emulation

wollen, dann stellen Sie die Option auf Enabled.

Soundblaster, SB

Unter dieser Option wird automatisch ein relativ selten

1

vorkommender Soundblaster ein-/ausgeschaltet.

South OnChip PCI

In diesem Untermenü können Sie zwei SATA

5

Device

Einstellungen vornehmen.

SouthBridge

In diesem Untermeü können Sie diverse Einstellungen für 1

Chipset

die Southbridge vornehmen. Sie sollten es bei den

Configuration

Voreinstellungen belassen und nur Änderungen

vornehmen wenn Sie Ahnung haben.

SouthBridge

Ein Untermenü in welchem z.B. die MPS Revision und die 1

Configuration

PCI Delay Transaction eingestellt werden können.

Southbridge Over-

Sie können hier die Southbridge Spannungszugabe

1

voltage

aktivieren bzw. deaktivieren oder auf Aurto belassen.

Soyo Combo

Unter diesem Menüpunkt können Sie die CPU Frequenz

2

Feature

(MHz) und den Multiplikator einstellen. Gehen Sie hier

sehr sorgfältig vor, sonst beschädigen Sie Ihren

Prozessor.

Soyo Combo Setup

Unter dieser Option können Sie bei manchen Soyo

2

Boards lediglich die CPU Frequenz nachschauen, bei

anderen wiederum können Sie CPU Frequenz (MHz),

Clock Takt und Multiplikator einstellen. Gehen Sie hier

sehr sorgfältig vor, sonst beschädigen Sie Ihren

Prozessor.

Sparse PCI Host

Mit Hilfe dieser Option können Sie eine Bus Nummer für

2

Bus

den PCI Slot reservieren. Einstellmöglichkeiten: Disabled,

2 BUS, 3 BUS, 4 BUS.

Speaker

Zwei Möglichkeiten werden Ihnen unter dieser Option

3

angeboten: Notebook (interner Lautsprecher ist aktiv),

QuickPort Plus (Es sind nur die am QuickPort Plus

angeschlossenen Lautsprecher aktiv).

Special DRAM WR

Haben Sie diese Option auf Enabled gesetzt, dann wird

2

Mode

ein spezieller Kontrollfilter verwendet, wenn der Bus-

Master versucht in das DRAM zu schreiben. dabei

kontrolliert das System die Adresse des Schreibzyklus um

festzustellen ob bereits in einem früheren Zyklus danach

gesucht wurde. Falls die Überprüfung positiv verläuft,

dann wird die Schreibtransaktion direkt, ohne einen

zusätzlichen Zyklus zur Adresskontrolle, zum

Systemspeicher übermittelt.

Special Features

Dieses Menüpunkt ist für den speziellen Hardware-

1

Setup

Monitor reserviert.

Special I/O for PCI Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Disabled oder 5

Card

Enabled. Bei der Einstellung Aktiviert können Sie die

Einstellungen „Basis-I/O-Adresse“ und „I/O-Länge“

konfigurieren und der PCI-Karte bestimmte I/O-Adressen

zuweisen.

Specific Key for

Mit dieser Option können Sie, wenn Keyboard PowerOn

1

PowerOn

Function auf Specific Key steht, ein Passwort zum

Einschalten des Systems vergeben .

Specific Key for

Hier wird ihnen ermöglicht eine ganz bestimmte taste für 1

Wakeup

die Funktion Keyboard Wakeup From S3 festzulegen.

Speculative Lead

Der Speichercontroller kann, wenn diese Option aktiviert 1

Off

ist, einen Lesebefehl bereits an den Hauptspeicher

schicken bevor die komplette Adresse decodiert ist.

Speculative Read

Unter dieser Option können Sie festlegen ob der Chipsatz 1

die Daten, bei sequentiellem Lesen, vor der CPU-

Anforderung lesen darf. Einstellmöglichkeiten. Enabled

(Standard), Disabled

Speculative TLB

Für ein stabiles System sollten Sie die Option auf Auto

5

Reloads

belassen. Wenn Sie mit der 64-bit Plattform arbeiten

muss die Option auf Disabled gestellt werden.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled.

Spectrum Spread

Bitte lassen Sie diese Option möglichst auf Disabled, da

2

sie das System instabil machen. Bitte vorsichtig damit

umgehen. Siehe auch: Clock Spread Spectrum

Spectrum Spread

Dieser Punkt erleichtert es den Herstellern das begehrte

1,2

Modulated

CE-Zeichen zu erhalten. Diese Option bewirkt, dass die

Busfrequenz kontinuierlich leicht variiert. Kann

problemlos ausgeschaltet werden (kostet nur Tempo).

Sie sollten die Option nur dann aktivieren, wenn Sie

beim Radio- oder TV-Empfang Störungen haben.

SpeedEasy

Unter dieser Option kann man die Taktfrequenz

2

einstellen. Man sollte sich dabei an die vorgegebenen

Werte halten, wg. eventueller Schäden die sonst

entstehen könnten.

Speed Error Hold

Diese Option sollten Sie normalerweise nicht verstellen,

2

da es sonst zu erheblichen Problemen kommen kann. Die

Spezifikationen aller vorhanden CPUs sind in den

Voreinstellungen enthalten und diese Option ist für das

Setup zukünftiger CPUs bestimmt.

Speed Up/Down

Unter dieser Option können Sie einstellen nach welcher

2, 3

Response Time

Zeit die Lüfterdrehzahl auf den im Fan Speed Ratio-Feld

eingestellten Wert eingestellt werden soll. Diese Option

muss aktiviert sein, wenn Q-Fan Control auf Enabled

steht. Einstellmöglichkeiten: 1/2sec, 2/4sec, 3/6sec und

4/8sec.

Speech POST

Hier können Sie den ASUS POST Reporter ein- bzw.

2

Reporter

ausschalten. haben Sie die Option aktiviert, dann

erfolgen bestimmte FehlerHinweis nicht nur optisch

sondern auch ggf. akustisch. das ganze ist auch noch

konfigurierbar.

Spinup Delay

Unter dieser Option kann man die Verzögerung beim

2

SYMBIOS SCSI BIOS

Hochfahren zwischen – 1-10 Sekunden einstellen.

Voreingestellt ist eine Verzögerung von zwei Sekunden,

bevor das BIOS bei der Initialisierung nach SCSI Geräten

zu suchen beginnt. Die meisten SCSI-Geräte sind nach

dieser Zeitspanne betriebsbereit. Einige ältere

Festplattenlaufwerke benötigen jedoch unter Umständen

zu Hochfahren mehr Zeit. Für diese Geräte können Sie

die Zeitdauer der Verzögerung erhöhen.

SPP

SPP (Standard Parallel Port) ist der Standardanschluss

2

für einen Drucker. Sehen Sie im Druckerhandbuch nach,

welche Einstellung notwendig ist.

SPP <-> MCP Ref

Näheres zum Zweck bzw. Inhalt dieser Optin finden Sie

5

Clock, MHz

unter: http://www.hardtecs4u.com/old/2002/

nforce2_preview/index.php

Einstellmöglichkeiten: Auto, 200.0 MHz, 200.5 MHz,

201.0 MHz, 201.5 MHz ... 500.0 MHz

Spread Spectrum

Lassen sie diese Einstellung unverändert. Hier wird

2

Control

lediglich die Störung durch elektromagnetische Wellen

reduziert.

Spread Spectrum

Bitte ändern Sie diese Option nicht, da sie das System

2

instabil machen. Es gibt 3 Einstellmöglichkeiten: Disabled

(0.50%(CNTR)), Down (0.5%) und EMC (für Tests). Da

einige Einstellungen das System instabil machen können,

bitte vorsichtig damit umgehen. Siehe auch: Clock

Spread Spectrum.

Spread Spectrum

Mit dieser Option sollten Sie sehr vorsichtig umgehen

2

modulated

bzw. überhaupt nichts verstellen. Bei EMC (Electronic-

Magnetic Compatibility Test) Tests können Sie diese

Werte ändern um das beste Resultat zu erhalten. Falsche

Einstellungen können das System instabil machen.

Außerdem kann Speicherperformance verschenkt

werden. Mögliche Einstellungen sind: 1.5% (NTR), 0.6%

(CNTR), 1.5% (Down), 0.6% (Down) und Disabled

Ein Tuning von 100MHz auf 133MHz ist Schwachsinn,

es klappt nicht.

Spread Spectrum

Lassen sie diese Einstellung möglichst unverändert und

1

Selection

ändern sie diese nur wenn Sie EMI Probleme haben. Hier

wird lediglich die Störung durch elektromagnetische

Wellen reduziert.

SRAM Back to Back Mit Hilfe dieser Option verkürzen Sie die Verzögerung der 2

Datenübertragung bei SRAMs. Die 32-Bit-Datentransfers

werden so als 64-Bit-Bursts übertragen.

SRAM Burst R/W

Mit dieser Option wird das Timing zwischen SRAM und

2

Cycle

Prozessor bestimmt. Sie sollten 1T einstellen.

SRAM Data Speed

Falls Sie an Stelle der gebräuchlichen 20ns SDRAM-Chips 2

die schnelleren 15ns Chips verwenden, müssen Sie dies

hier einstellen.

SRAM read, SRAM

Unter dieser Option bestimmen Sie die Wartezyklen für

3

write

die Zugriffe auf das SRAM (Cache-Speicher des

Systems). Sie sollten hier den kleinstmöglichen Wert

wählen, der Ihr System noch stabil laufen lässt.

SRAM Read Burst

Sie bestimmen mit dieser Option die Beziehung zwischen 2

der Anzahl der Zyklen die für das SRAM-Adressen Signal

notwendig sind und der Anzahl der Zyklen für das

tatsächliche Lesen aus dem Cache Speicher. Die erste

Zahl beinhaltet die Anzahl der Zyklen der Adressenphase

und die nächsten drei Zahlen bestimmen die Dauer jeder

individuellen Lesephase. Einstellmöglichkeiten: 2-1-1-1,

3-1-1-1, 3-2-2-2, 4-2-2-2

SRAM Read Timing

Um Chachefehler zu vermeiden, können Sie hier

2

Waitstates in die Schreibzyklen einfügen. Auch hiermit

wird die unterschiedliche Leistung von CPU, Cache und

Hauptspeicher geregelt.

SRAM Speed Option Unter dieser Option wird der Lead-Off-Zyklus und der 2

Burst-Zugriff geregelt. Während Sie bei langsameren

RAMs 3-1-1-1 bzw. 3-2-2-2 einstellen sollten, können Sie

sonst 2-1-1-1 einstellen.

SRAM Tag/Alt Bit

Hier kann man das Niveau der Fehlerbestimmung

2

Config

einstellen. Tag Bits werden zur Bestimmung des Status

der im externen (L2) Cache gespeicherten Daten

gebraucht. Falls Write-Back-Caching gewählt wurde

empfehlen sich 7+1 Bits. Einstellmöglichkeiten: 8Tags,

10Tags+Alt, 8Tags+Alt, 7Tags+Alt

SRAM Type

Hier wird angegeben ob ein synchroner oder asynchroner 2

Cache-Speicher installiert ist. Die normale Einstellung

dürfte Sync sein, da nur ältere Boards einen asynchronen

SRAM-Cache besitzen.

SRAM Voltage

Falls Sie diese Option in Ihrem BIOS finden, lassen Sie

unbedingt die Finger davon und behalten Sie die

Einstellung AUTO bzw. die werksseitige Einstellung bei.

SRAM Write Cycle

Hier bestimmen Sie das Timing in der Wartestellung, das 1,2

oder SRAM Write

für Schreiboperationen zum externen Cache gebraucht

Timing oder SRAM

wird. Einstellmöglichkeiten: 0 W/S, 1W/S oder 0 WS, 1WS

Write WS

SSE Command Set

Unter dieser Option legt man fest, ob der AMD-Prozessor 3

den SSE-Befehlssatz verwenden kann. Zur Verbesserung

der Performance bei Multimedia und 3D-Applikationen

gibt es die zwei Erweiterungen "SSE" oder "3DNow!" für Prozessoren. Ein AMD-Prozessor verwendet

normalerweise nur die Erweiterung "3DNow!". Enabled Der AMD-Prozessor kann die Erweiterungen "SSE" und

"3DNow!" nutzen. Disabled Der AMD-Prozessor

verwendet "3Dnow!".

SSE/SSE2

Unter dieser Option können Sie die SSE/SSE2 (Streaming 5

Instructions

SIMD Extensions) Befehlssätze aktivieren/deaktivieren.

SSE2 ermöglicht die Verarbeitung von Gleitkommazahlen

mit doppelter Genauigkeit (d.h. 64-Bit-Präzision statt 32-

Bit). Die Default-Einstellung ist aktiviert.

Stagger Spinup

Wenn Sie 'ALPE and ASP' aktiviert haben, können Sie hier 1

Support

den Stagger Spinup Support ein-/ausschalten.

Eisnetllmöglichkeiten: Enabled, Disabled. Diese Option

wird verwendet um langsameren SCSI Laufwerken den

Vorrang zu geben.

Standard / Native

Diese Option ruft das Untermenü auf, in dem Sie die

3

IDE-/ATA -

Einstellungen für das entsprechende IDE-/ATA-Laufwerk

Laufwerk

vornehmen können.

Step-Rate

Hier kann man die sogenannte radial track-to-track

4

speed ein- oder ausschalten.

Standby CPU Speed Wenn sie im Power Management Mode Customize stehen 3

haben, dann können Sie hier für den Standby-Modus die

Taktfrequenz des Prozessors festlegen.

Einstellmöglichkeiten: Max (max. Taktfrequenz), High

(1/2 bzw. 1/4 der max. Taktfrequenz), Medium (1/4 bzw.

1/8 der max. Taktfrequenz), Low (1/8 bzw. 1/16 der

max. Taktfrequenz). Bei Netzwerken sollte wegen der

ansonsten geringeren Datenübertragung stets Max

eingestellt sein.

Standby Mode (PM Hier wird die Festplatte und der Monitor abgeschaltet, 2,4

Timer) oder

während der Prozessor weiter ohne Frequenzreduzierung

Standby Timer

aktiv bleibt. Eine Steuerung über das Betriebssystem ist

aber, wenn möglich, auch hier zu empfehlen.

Standby Mode

Manchmal kann man hier die Geschwindigkeit des

2

Speed

Prozessors im Standby Modus einstellen Der Wert 32 z.B.

fährt einen P100 auf 3,125 MHz runter.

Standby Modus

Strommanagement-Einstellungen

2

User Define

Min Saving Max Saving

Disabled , 1 Min , 2 Min , 4

1 Minute

1 Stunde

Min, 8 Min , 12 Min , 20 Min ,

30Min , 40 Min , 1 Hour ,

Back to Disabled

Standby/Suspend

Haben sie diese Option auf Enabled gestellt, dann fährt

3

Upon Battery Low

das System bei zu schwacher Batterie in den Suspend-

oder Standby-Modus.

Standby/Suspend

Mit 4 ms, 4 Sekunden, 32 Sekunden oder 4 Minuten

1

Timer Unit oder

legen Sie fest das der Suspend- oder Standby-Modus

Standby/Suspend

aktiviert wird, wenn keine Aktivitäten stattfinden.

Timeout

Standby to

Unter dieser Option legt man fest, nach welcher Zeit das 1

Suspend Timeout

System vom Standby in den Suspend Modus wechselt.

Value

Einstellmöglichkeiten: von 1Min. bis 256 Min. oder

Disabled.

Start Battery

Diese Option startet ein Softwareprogramm, das den

2

Refreshing

Memory Effekt des Akkus beseitigt und die

Akkustromanzeige überprüft. Vor Verwendung muß das

AC-Netzteil angeschlossen werden. Weitere Anweisungen

erfolgen am Bildschirm.

Start Creation

Nachdem Sie Ihre Auswahl im Array Mode, der Drive

2

Process

Auswahl und der Blockgröße getroffen haben, wählen Sie

SYMBIOS SCSI BIOS

diese Option und beginnen mit der Erstellung.

Start Duplicating

Wenn Sie diese Funktion ausgewählt haben, benötigt das 2

Process

BIOS bis zu 30 Minuten um die Duplizierung

durchzuführen. Mit ESC können Sie abbrechen.

Start O.C. Profile

Wenn Sie in das Menü O.C. PROFILE Configuration

1

gehen, können Sie hier das Programm zum Speichern

und Laden des CMOS starten. Drücken Sie die

Eingabetaste, um das Programm auszuführen.

Start PWM Value

Wenn die CPU die gesetzte Temperaturgrenze erreicht,

5

dann arbeitet der Lüfter im "Smart Fan Function" Modus.

Einstellmöglichkeiten von 0° bis 127° in 1° Schritten.

Voreinstellung ist 32°

State After Power

Haben Sie diese Option aktiviert, dann startet der

2

Failure oder State

Computer nach einem Stromausfall automatisch.

After PWR fail

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled oder Last

Status, On, Off

Es ist empfehlenswert diese Option

auf Enabled (On) zu stellen.

Stdby Speed (div

Unter dieser Option wird angezeigt um welchen Faktor

2

by) oder Standby

die CPU im Energiesparmodus heruntergefahren wird.

Speed (div by)

Standby Timeout

Hier können Sie die Zeitspanne festlegen, die das System 2

mit voller Power arbeitet um dann anschließend in den

Standby-Modus zu gehen. Sie können Disabled wählen

oder 4 bis 508 Minuten (im 4 Minuten-Takt).

Standby Timeout

Haben sie im Power Management Mode Customize

3

aktiviert, dann können sie hier einstellen, wann in den

Standby Modus geschaltet wird. dabei wird der

Bildschirm schwarz und der Prozessortakt auf die

eingestellte Frequenz runtergefahren.

Einstellmöglichkeiten: 2min, 5min, 10min, 15min, 30min,

Disabled.

Standby Time Out

Unter dieser Option stellen Sie ein, nach welcher

1

(min) oder Standby Zeitspanne der Inaktivität des Systems, dieses in den Time Out (Minute)

Standby Modus gefahren wird. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, 1min bis 15 min in 1 Minutenschritten bzw. 1,

2, 4, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Minuten

Start Up PWM

Unter dieser Option stellen Sie den PWM-Wert (Pulse

5

Widt Modulation) ein, wann der Lüfter anläuft.

Einstelloptionen: Min=0, Max=127. Voreinstellung ist 60

Start Up

Hier können Sie auswählen bei welcher Temperatur der

5

Temperature

Lüfter anläuft.Einstellmöglichkeiten: Min=0, Max=100

Starting Point of

Unter dieser Option regeln Sie den Zugriff auf

2

Paging

Speicheroperationen. Einstellmöglichkeiten: 1T, 2T, 4T,

8T

Starting Track

Hier kann man wenn das ASUS Music Alarm Untermenü

1

aktiviert ist, den Starttitel von der CD auswählen die als

Weckmusik gespielt werden soll.

StartUp Duty-Cycle Dies ist der für den Lüfter ausgegebe PWM Wert. Keine Einstellmöglichkeit.

1

Stop CPU at PCI

Haben Sie diese Option Enabled, dann wird die Arbeit des 2

Master

Prozessors unterbrochen, wenn der PCI-Master am Bus

beschäftigt ist. Wollen Sie eine Leistungssteigerung dann

liegen Sie mit Disabled richtig, weil hier der Prozessor

ungehindert weiter arbeiten kann.

Stop CPU When

Haben Sie diese Option auf On stehen, dann bewirkt dies, 2

Flush Assert oder

dass der Prozessor unterbrochen wird, wenn der PCI-Bus

Stop CPU When

geleert wird. haben Sie dagegen Off eingestellt, erreichen

PCI Flush

Sie eine Performancesteigerung, weil der Prozessor beim

Leeren des PCI-Bus nicht unterbrochen wird.

Stop EHCI HC in

Sie können hier das EHCI (Enhanced Host Controller

1

OHCI handover

Interface) und das OHCI (Open Host Control Interface)

konfigurieren. Es gibt zwei Einstellmöglichkeiten: Full

Speed und HiSpeed. Die Einstellung richtet sich nach der

USB Hardware die verwendet wird. Nehmen Sie hierzu

das Handbuch zu Hilfe.

Stop Un-Used PCI

Diese Option gestattet es dem Taktgeber, das DIMM/PCI- 1

Clock oder Stop Un- Interface automatisch zu erkennen. Wenn keine PCI-Used PCI/DIMM

Karte vorhanden ist, wird der Takt hierfür ausgeschaltet.

Clock

Die Standardeinstellung ist Enabled (aktiviert).

Storage

Hier können Sie diverse SATA Einstellungen vornehmen.

1

Configuration

Storage Extensions Hier rufen Sie das Untermenü auf, in dem die 3

Einstellungen für die Gruppenkonfiguration und den

Kommunikationsbus vorgenommen werden können.

Stroke Keys

Wenn Sie die 'Keyboard Power-On Funktion Enabled

1

Selected

haben, dann können Sie hier einet Taste eine bestimmte

Aktivierung zuweisen. Einstellmöglichkeiten: Wake,

Power, CTRL+F1~F6

Subnet mask

Unter dieser Option tragen Sie die Subnet mask der LAN- 3

Baugruppe des Systems ein. Verwenden Sie die gleiche

Subnet mask wie im Betriebssystem. Dabei sind nur

numerische Zeichen erlaubt.

Summary Screen

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Statusübersicht des

3, 5

oder Summary

Systems. Es ist gut wenn diese Option zur Kontrolle der

Screen Show

Hardware eingeschaltet bleibt.

Super Bypass

Unter dieser Option können Sie die Performance der CPU 2

Function

bei Einsatz eines AMD-761 Chipsatz optimal verbessern,

wenn Sie Enabled einstellen.

Super Bypass Mode Unter dieser Option können Sie den Super Bypass Mode 2

aktivieren, der den Speicherzugriff beschleunigt. Manches

BIOS aktiviert diese Option automatisch, wenn TRCD <3

und TRC <8 sind. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled. Wenn das System bei ausgeschaltetem Super

Bypass Mode und den von AMD empfohlenen

Einstellungen nicht läuft, dann könnten die

Speichermodule defekt sein oder das Board hat

Probleme.

Sie sollten auf jeden Fall auf Enabled zu

stellen. Bessere Performance.

Super Bypass Wait Unter dieser Option können Sie einen Wartezyklus für die 2

State

Super Bypass Lesevorgänge einrichten, indem Sie auf 1

Cycle stellen. Mit 0 Cycle erfolgt kein Wartezyklus.

SuperBIOS-Protect Wenn Sie diese Option Enabled haben, dann wird ihr PC

5

gegen Viren (besonders den CIH) geschützt.

Sie

sollten diese Option bei der Neuinstallation von Windows

vorrübergehend deaktivieren.

SuperBoot

Mit dieser Option können Sie den Start beschleunigen. Es 5

werden die relevanten Daten so aufbereitet das der PC

schneller startet wenn Sie die Option Enabled haben.

SuperIO

Hier handelt es sich um ein Untermenü in welchem

1,5

Configuration oder diverse Parameter für Super I/O Geräte eingestellt SuperIO Device

werden können.

SuperRecovery

Mit dieser Option wird ein Datenschutz sowie eine

5

Hotkey

Datenwiederherstellung der Festplatte sicher gestellt,

wenn denn Enabled. Es gibt 12 optionale Hotkeys, der

Default Hotkey ist LSHIFT+F12.

Supervisor

Kennwort (Verwalter) für den Zugang zum BIOS-Setup,

2

Password

für das Booten und das Abspeichern im CMOS.

Supervisor

Hier wird festgelegt ob ein Passwort für den Supervisor

3

Password is

(Verwalter) erstellt werden soll.

Surround View oder Diese Multi-Display Option steht ihnen nur zur Verfügung 1,5

Sourroundview

wenn Sie eine ATI PCI Express Grafik Karte installiert

oder Surround View haben.

Function

Suspend Mode

Wenn sie im Power Management Mode Customize stehen 3

haben, dann können Sie hier festlegen ob aktive

Programme, Dateien oder Speicherinhalte beim

herunterfahren in den Suspend Modus abgespeichert

werden oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Save To Disk,

Suspend

Suspend Modus

Strommanagement-Einstellungen

2

User Define

Min Saving Max Saving

Disabled , 1 Min , 2 Min , 4

1 Minute

1 Stunde

Min, 8 Min , 12 Min , 20 Min ,

30Min , 40 Min , 1 Hour ,

Back to Disabled

Suspend Mode (PM Dies ist der höchste Sparmodus, bei dem alle 2

Timer)

Komponenten, außer der CPU, soweit wie möglich

abgeschaltet werden. Als Minimum sollten 15 Minuten

eingestellt werden.

Suspend Mode

Unter dieser Option legen Sie fest, nach welcher Zeit die 1

Time-out

Systemplatine in die Suspend Betriebsart übergeht.

Einstellmöglichkeiten: von 2 Min. bis 512 Min.

oder Disabled.

Suspend Power

Unter dieser Option können Sie den Sypend Power

1

Saving Type

Saving-Typ einstellen (siehe Handbuch)

Einstellmöglichkeiten: C3 und S1.

Suspend Switch

Diese Option aktiviert, bzw. deaktiviert den

2

Suspendgehäuseschalter. Man sollte Enabled einstellen,

wenn der Suspendschalter angeschlossen ist.

Suspend Timeout

Wenn sie im Power Management Mode Customize stehen 3

haben, dann können Sie hier festlegen nach welcher Zeit

vom Standby in den Suspend Modus geschaltet wird.

Einstellmöglichkeiten: 2min, 15min, 30min, 1Std., 2std.,

3Std., 4Std., Disabled.

Suspend Timeout Hier legen Sie fest ob überhaupt und wenn ja, ab wann 1

oder Suspend Time vom Standby-Modus in den Suspend-Modus geschaltet Out (min) oder

wird. Es gibt Disabled und 4 bis 508 Minuten (im 4

Suspend Time Out Minuten-Takt). Oder Disabled und 1min bis 15min in 1

(Minute)

Minutenschritten bzw. 1, 2, 4, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60

Minuten.

Suspend Timer

Hier wird die Zeitspanne angegeben, nach der alle

4

Komponenten in den Energiesparmodus versetzt werden.

Suspend Type

Unter dieser Option stehen Ihnen zwei Einstellungen

2

stehen zur Verfügung: Stop Grant (Die CPU ist währen

des Stromsparmodus im Ruhezustand) und PwrOn

Suspend (Die CPU bleibt im Stromsparmodus aktiv).

Suspend-Modus/

Wenn der Menüpunkt Power Management auf User Define 2

HDD-Power Down

gestellt ist, werden diese zwei Menüpunkte aktiviert, um

die Einstellung zu ändern. Die beiden Menüpunkte

bringen folgende Änderungen hervor:

Strommanagement-Einstellungen

User Define

Min Saving Max Saving

Disabled , 1 Min , 2 Min , 4

1 Minute

1 Stunde

Min, 8 Min , 12 Min , 20 Min ,

30Min , 40 Min , 1 Hour ,

Back to Disabled

Suspend to Disk

Will man diese Option verwenden muss dazu die

2,3

Festplatte vorbereitet werden. Dazu muss auf der

Festplatte eine Datei erzeugt werden, die in ihrer Größe

dem installierten Arbeitsspeicher entspricht. Erst wenn

diese vorhanden ist, kann der Rechner bei

Energieknappheit den Inhalt des Speichers auf die

Festplatte schreiben und den PC abschalten. Beim

Einschalten wird einfach die Datei wieder geladen und

man kann tatsächlich wieder an der Stelle weiterarbeiten,

an der man vorher stand. Wichtig ist nur, dass bei

Speicherupgrades die Datei ebenfalls angepasst wird, da

man ansonsten verwirrende Fehlermeldungen erhält. Das

Programm startet man am besten an der DOS-

Eingabeaufforderung (F8 - Startmenü etc.).

Suspend-to-RAM

Bei dieser Option handelt es sich um eine neue

2

Capability

Energiesparfunktion. Sie erfordert einen PC, der das ACPI

unterstützt. Im STR-Zustand sind bis auf den RAM-

Bereich alle Geräte des PC abgeschaltet. So verbraucht

der Rechner weniger als 5 Watt. Mit Auto erkennt das

BIOS, ob Ihr Netzteil mindestens 720 mA auf dem

+5VSB-Kabel liefert, um damit diese Option zu

unterstützen. Ist dem so, aktiviert sich die STR-Funktion;

ansonsten wird sie deaktiviert. Wenn Ihre

Erweiterungskarten kein STR unterstützen, so ist

Disabled (Standard) einzustellen. Diese Option

funktioniert nur unter DOS-, Windows 95/98- und

Windows NT 4.0. Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled

Sustained 3T Write Mit dieser Option lässt sich für den sekundären 2

Zwischenspeicher (2nd Level cache) die Funktion "Direct map write back / write through" ein- oder ausschalten.

Sie sollten mal Enabled versuchen.

Swap Floppy

Bei Auswahl von [Enabled] wird die Bezeichnung der

2

Diskettenlaufwerke von A zu B gewechselt. Bei Auswahl

von Disabled bleibt die ursprüngliche Bezeichnung

erhalten. Die verfügbaren Optionen sind Disabled und

Enabled. Der Standardwert ist Disabled.

Swap Floppy Drive

Hier kann man die Floppy Laufwerke tauschen ohne das

2

Kabel umstecken zu müssen. Das ist nicht nur für 5,25"-

Laufwerke interessant, sondern auch wenn man zwei

3,5"-Laufwerke hat (und z.B. eins kaputt geht...).

SYNC SRAM

Unter dieser Option können Sie dem BIOS mitteilen ob

2

Support

Sie Standard (synchrones) oder Pipelined (billiger) SRAM

verwenden.

Synchronous

Hier können Sie die synchrone Bildschirmanzeige

2

Display

aktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Synchronous Mode Unter dieser Option können Sie den Synchronmodus 1

Select

zwischen CPU und RAM für eine bessere Systemleistung

einstellen.

Wählen Sie den asynchronen Modus nur

bei Kompatibilitätsproblemen.

SYS FanEQ Control

Hier öffnet sich ein Untermenü in dem Sie diverse

5

System-Lüftereinstellungen vornehmen können.

Sys Smart Fan

Hier können Sie einstellen bei welcher Temperaturgrenze 1

Control

im Gehäuse der PC runtergefahren wird.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, 45˚C/113˚F;

50˚C/118˚F; 55˚C/131˚F

SYS Tolerance

Hier können Sie die Temperaturtoleranz für en Lüfter der 1

Temperature

CPU einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1°C, 2°C, 3°C and

4°C. Beispiel:SMART CPU Temperature 70°C + 1°C =

Start up ; SMART CPU Temperature 70°C - 1°C = Stop

SYSFAN Speed

Unter diesem Punkt wird die aktuelle Temperatur des

2

Sytemlüfters angezeigt.

Symbios-Logic

Wenn Sie diese Option auf Disabled stellen, wird der

3

BIOS

Support für SCSI-Hostadapter die die Controller 53C810

oder 53C860 der Fa. Symbios-Logic verwenden, nicht zu

Verfügung gestellt. Unter Auto wird das Vorhandensein

einer der Baugruppen erkannt und das BIOS zur

Verfügung gestellt.

SYMBIOS SCSI

Sind Sie Besitzer eines Board von ASUS oder QDI mit

2

BIOS

SCSI Unterstützung können Sie den kostengünstigen,

aber vollwertigen Controller von SymbiosLogic

verwenden. Stellen Sie die Option auf AUTO, wird der

Adapter von selbst erkannt.

Verwenden Sie SCSI

nicht, sollte die Option auf Disabled stehen.

Sync Rate (Mega

Unter dieser Option wird die maximale Übertragungsrate 2

Bytes/sec)

festgelegt, die der Hostadapter auszuhandeln versucht.

SYMBIOS SCSI BIOS

Die ausgehandelte Rate muß sowohl vom Hostadapter als

auch vom SCSI-Gerät unterstützt werden.

System 5V Alarm

Stellen Sie diese Option auf Enabled, damit bei einem 2

(<4,7V)

Spannungsabfall unter 4,7 V ein Alarm erfolgt.

System

Haben Sie diese Option aktiviert, wird der Prozessor

2

Acceleration Mode

leicht übertaktet. Das gilt im übrigen auch für den

Speiche und alle PCI-Karten. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

belassen Sie es auf Disabled, es bringt praktisch

nichts.

System after AC

Hier können Sie den Status für das System nach dem

2

Back

wieder einschalten festlegen. Last State: Beim

Wiedereinschalten wird das System in den vor dem

Abschalten zuletzt aktivier

ten Status zurückgesetzt. Off (Standard): Beim

Wiedereinschalten des Systems wird es in den Status

„Aus“ gesetzt. On: Beim Wiedereinschalten des Systems

wird es in den Status „Ein“ gesetzt.

System Backup

Dient zur Ausgabe einer Meldung auf dem Bildschirm um 3

Reminder

an Sicherungskopie zu erinnern.

System BIOS

Wenn Sie diese Option Enabled haben, kann der Cache-

alle

Cache oder System Speicher- das System BIOS ROM an der Adresse F0000h BIOS Cacheable

bis FFFFFh mit berücksichtigen. Sie sollten aber

oder System BIOS

bedenken, dass das Caching Risiken birgt, falls sich im

is Cacheable

Cache der Code befindet und ein Programm will in den

BIOS-Bereich schreiben. Es ergibt einen minimalen

Geschwindigkeitsvorteil (aber nur wenn System BIOS

Shadow aktiv ist).

Unter Windows wird das System

ca. 1% langsamer und die Steigerung unter DOS oder

Win3.x ist auch nicht gewaltig. Bei XP und höher sollten

Sie Disabled einstellen, da das System sonst in der

Stabilität beeinträchtigt sein kann.

System BIOS ID

Unter dieser Option wird die Erkennungsnummer der

2

BIOS Utilities angezeigt.

System BIOS

Bei aktivierter Funktion wird das vorhandene BIOS-ROM

1

Cachable

durch den Cache-Speicher berücksichtigt und bringt

dadurch mehr Performance, aber fast nur noch unter

DOS und Win3.x. Unter Windows 95/98 bringt diese

Option nicht mehr so viel.

System BIOS Lock

Hier aktivieren bzw. deaktivieren Sie den

3

Überschreibschutz des BIOS.

System BIOS

Hiermit kann sich der Rechner selber in den schnellen

2

Shadow

Arbeitsspeicher verlagern, weil meistens das BIOS nur in

einem 8-Bit-EPROM untergebracht ist. Dies bringt

Performanceverbesserung, aber nur unter DOS.

System BIOS

Unter dieser Option wird die Version der BIOS Utilities

2

Version

angezeigt.

System Boot Drive Unter dieser Option legen Sie fest, von welchem 2

Control

Laufwerk das Notebook beim Einschalten starten soll

(booten soll).

Einstellung Beschreibung

Auto

Notebook startet vom Diskettenlaufwerk.

Befindet sich keine Systemdiskette im

Laufwerk A, startet das Notebook vom

Festplattenlaufwerk C. Ist die Festplatte

keine Systemdisk, erscheint eine

Fehlermeldung.

Drive A

Notebook startet vom Diskettenlaufwerk

Then C

A. Befindet sich keine Systemdiskette im

(Standard)

Laufwerk A, erscheint eine Fehlermeldung.

Drive C

Notebook startet vom Festplattenlaufwerk

Then A

C. Ist die Festplatte keine Systemdisk,

erscheint eine Fehlermeldung.

System Boot Up

Bei der Einstellung High (Standard) wird der Prozessor

1

(CPU) Speed

schon beim Booten mit der vollen Taktfrequenz

betrieben. In der Stellung Low wird der Prozessor mit

einer niedrigeren Taktfrequenz betrieben um älteren

Erweiterungskarten die Möglichkeit zu geben sich korrekt

zu initialisieren.

System Clock Mode Uneter dieser Option legt man den Systemtaktmodus 5

fest. Bei der Standardeinstellung Auto werden FSB- und

Arbeitsspeichergeschwindigkeit automatisch festgelegt.

Unter CPU Precision Tweaker können Sie den FSB in

1MHz-Schritten einstellen; die Speicherfrequenz passt

sich dementsprechend an. Unter CPU/MEM manual-mode

können Sie die CPU- und Arbeitsspeicherfrequenz

manuell einstellen. Unter MEM Precision Tweaker können

Sie die Speicherfrequenz manuell einstellen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, CPU Precision Tweaker, CPU/

MEM manual-mode, MEM Precision Tweaker.

System Boot Up

Bei der Option On: wird der Ziffernblock rechts

1

Num Lock

eingeschaltet. Bei der Option Off: wird der Zifferblock

ausgeschaltet, die Zweitbelegung (Num, Pos1 usw.) ist

aber aktiviert.

System Boot Up

Hier legt man fest in welcher Reihenfolge die Laufwerke

1

Sequence

initialisiert werden.

System Clocks

In diesem Untermenü können Sie die Frequenz-

5

bezogenen Elemente einstellen. Nehmen Sie hier

wirklich nur Veränderungen wenn Sie auch Ahnung

haben, ansonsten belassen Sie es bei den

Voreinstellungen. Folgende Einstellmöglichkeiten gibt es,

die jedoch von Board zu Board variieren.

PCIEX16_1 Frequency Hier können Sie PCIEX16_1

Übertaktungsfrequenz festlegen.

Einstellmöglichkeiten: 100 MHz ~ 200 MHz

PCIEX16_2 Frequency Hier können Sie PCIEX16_2

Übertaktungsfrequenz festlegen.

Einstellmöglichkeiten: 100 MHz ~ 200 MHz

PCIEX16_3 Frequency Hier können Sie PCIEX16_3

Übertaktungsfrequenz festlegen.

Einstellmöglichkeiten: 100 MHz ~ 200 MHz

SPP <-> MCP Ref Clock

Einstellmöglichkeiten: Auto, 200.0 MHz, 200.5 MHz,

201.0 MHz, 201.5 MHz ... 500.0 MHz

System Component Hier werden die Werte diverser Komponenten angezeigt: 2

Characteristics

CPU Voltage, Vcc + 5V IN, 5V SBVIN, 3.3V VI, Vcc -12V

IN, Voltage Battery, CPU Temperature, System

Temperature, CPU DAN Speed und System FAN Speed.

System Date

Einstellung eines beliebigen Datums im amerikanischen

3

oder internationalen Standard. Die Werte werden im RTC

(Real Time Clock) gespeichert und werden auch bei

ausgeschaltetem PC weiter aktualisiert.

System Event Log

Hier ruft man das Untermenü des System Event Log

2

Betrachters auf. In der System Event Log Datei werden

alle Ereignisse und Fehler gespeichert, die im System

auftreten.

System Fan Fail

Hier können Sie einstellen ob bei Ausfall eines

1

Alarm

Systemlüfters Alarm gegeben wird oder nicht.

System Frequency

Unter dieser Option kann man den CPU-Takt einstellen.

2

Einstellmöglichkeiten:233 MHz, 266 MHz, 300 MHz, 333

MHz, 350 MHz, 400 MHz, 433 MHz, 450 MHz, 466 MHz,

500 MHz, Manual Nehmen Sie nur dann Einstellungen

vor, wenn sie sich zuvor im Handbuch informiert haben

und völlig sicher sind.

System Hardware

Hier finden Sie diverse Hardwareanzeigen ohne

2

Monitor

Einstellmöglichkeit. Die integrierte

Hardwareüberwachung kontrolliert die

Betriebstemperatur der CPU, die Drehzahl der CPU- und

Systemlüfter (in RPM = Umdrehungen pro Minute) sowie

die verschiedenen Betriebsspannungen. (Wenn kein

Lüfter installiert ist, werden 0 RPM angezeigt)

System Keyboard

Unter dieser Option wird festgelegt ob es am PC eine

1

Tastatur gibt oder nicht. Sie wählen Present wenn eine

vorhanden ist und Absent wenn keine vorhanden ist.

System Load

Hier könne sie festlegen ob das System von Diskette

3

gestartet werden kann oder nicht. Einstellmöglichkeiten:

Standard (ja), Diskette Lock (nein).

System

Hier wird das Untermenü aufgerufen, in dem man die

2

Management

Lüfter und die Temperatursensoren einstellen und

überwachen können.

System Memory

Bei dieser Option wird lediglich der installierte

3

Basisspeicher, also der Arbeitsspeicher zwischen 0 und

640 KB, ohne Änderungsmöglichkeit angezeigt.

System Memory

Hier können Sie die Betriebsfrequenz für den

2

Frequency

Hauptsystemspeicher einstellen. Einstellmöglichkeiten:

100 MHz und 133 MHz (voreingestellt) Beachten Sie

die Angaben im Handbuch oder Datenblatt.

System Monitoring Die hinter diesem Menü liegen Optionen können Sie dann 2

and Alerting

verwenden, wenn ein EISCA V1.0 Lüfter über den

Stecker 78 auf Ihrem Board verbunden ist.

System Overview

In diesem Menü wird ihnen die Konfiguration (BIOS

1

Version, Prozessor, Speicher, Datum)des PC angezeigt

und es gibt keine Einstellmöglichkeit.

System Password

Hier legt man fest ob und wenn ja, wann das Passwort

3

geprüft wird.

System Password

Hier können sie festlegen ob das Systempasswort beim

3

Lock

Start über Wake On LAN übergangen werden kann oder

nicht. Einstellmöglichkeiten: WOL Skip (Systempasswort

wird deaktiviert), Standard (Systempasswort muss

eingegeben werden.).

System Password

Diese Option verlangt zuvor die Installation des System- 3

Mode

und Setup-Passwortes. Hier wird die Auswirkung des

Systempasswortes festgelegt. System (Nach dem Start

ermöglicht das Systempasswort den Start des

Betriebssystems.), Keyboard (Nach dem Start werden

Tastatur und Maus gesperrt. Das Systempasswort hebt

diese Eingabesperre auf. Es erfolgt keine Aufforderung

zur Eingabe des Passwortes.).

System

Haben Sie unter dieser Option Fast gewählt, dann gibt es 3

Performance

die Möglichkeit das System-Timing mit Einstellungen

vorzunehmen die die Performance erhöhen.

Ist hier

"By SPD" eingestellt, werden die Werksvorgaben des Boardherstellers verwendet. Eine

Performanceverbesserung erhalten Sie unter Umständen

wenn Sie die Option auf Disabled stellen bzw. auf Manual

um dann stufenweise eine Verbesserung zu erreichen.

System

Unter dieser Option können Sie Einstellungen

2

Performance oder

vornehmen, mit denen die Leistung des Speichers

System

kontrolliert wird. Folgende Einstellmöglichkeiten sind

Performance

vorhanden: Optimal (hier wird DRAM Bank Interleave, 4K-

Setting

Page und Burst-Refresh zur Leistungssteigerung

aktiviert.), Normal (dient der Systemstabilität).

System

Diese Option ermöglicht es ihnen, den Status der System- 5

Performance

Performance festzulegen. Für stabilste Einstellungen

durch den SPD können Sie [Auto] wählen. [High

Performance] erhöht die System-Performance, kann

jedoch zu Problemen mit der Stabilität führen.

[Manual] ermöglicht eine vollständig benutzerdefinierte

Einstellung der Performance-Optionen, ist aber nur

Experten zu empfehlen. Einstellmöglichkeiten: Auto, High

Performance, Manual.

System Prozessor

Unter dieser Option wird der eingebaute Prozessor

2

Type

angezeigt.

System Resume

Hier können sie festlegen, an welchem Tag das System

3

Date

automatisch hochfahren soll. Das Datum wird in der Form

MM DD, YYYY (Monat Tag, Jahr z. B. Sep 01,1998)

angezeigt.

System Resume

Hier können Sie festlegen, zu welcher Uhrzeit das System 3

Time

automatisch hochfahren soll. Die Uhrzeit wird in der Form

HH:MM:SS (Stunde:Minute:Sekunde) angezeigt.

System Resume

Unter dieser Option legen Sie fest, ob das System zu

3

Timer Mode

einem festen Zeitpunkt automatisch hochfahren kann,

vorausgesetzt, das Notebook befindet sich im Suspend-

Modus. Einstellmöglichkeiten: Disabled (Der System

Resume Timer Mode ist deaktiviert.), Enabled (Der

System Resume Timer Mode ist aktiviert.). Sind die

Einstellungen System Resume Date und System Resume

Time gültig, so fährt das System zu dem dort

spezifizierten Zeitpunkt hoch.

System ROM

Hier verlagert das BIOS den Inhalt des langsamen

2

Shadow

Grafikkarten-ROM in den schnelleren PC-Speicher.

System S/N

Hier wird die Seriennummer des Systems angezeigt.

2

System Speed

Hier kann man eine hohe oder niedrige

4

Prozessorgeschwindigkeit einstellen.

System Shadow

Mit Hilfe dieser Option kann sich das BIOS selbst in den

3

schnellen Arbeitsspeicher verlagern.

System Share

Hier erfolgt die Einstellung der integrierten gemeinsam

2

Memory Size

genutzten VGA-Speichergröße. Einstellmöglichkeiten:

4MB/8MB/16MB/32MB/64MB (Standardwert: 32 MB)

System Sleep Timer Nach Ablauf einer festgelegten Leerlaufzeit schaltet diese 2

Option das System automatisch in den Stromsparmodus.

Bei jeglicher Tastatur- oder Mausbedienung oder bei

Aktivitäten, die in den IRQ-Kanälen festgestellt werden,

schaltet das System zum Normalbetrieb zurück.

System Standby

Mit dieser Option können Sie das System in den Standby- 3

Timer

Modus (Systembereitschaft) schicken.

Einstellmöglichkeiten: 1 bis 15 min., Disabled

System Suspend

Mit dieser Option können Sie das System in den Suspend- 3

Timer

Modus (Systemunterbrechung) schicken.

Einstellmöglichkeiten: 1 bis 15 min., Disabled

System TEMP. oder Hier wird die Temperatur im Gehäuse angezeigt.

1,5

System

Temperature

System Thermal

Hier können Sie einstellen ob die Systemtemperatur

1

überwacht werden soll oder nicht. Einstellmöglichkeiten:

Ignore (keine Überwachung), Monitor (Überwachung).

System Time

Einstellung einer beliebigen Zeit im 12- bzw. 24 Std.

3

Format. Die Werte werden in der RTC (Real Time Clock)

gespeichert und werden auch bei ausgeschaltetem PC

weiter aktualisiert.

System/Video

Hiermit kann man die Informationen von der Grafikkarte 2

BIOS / Video RAM und vom System für schnellere Zugriffe in den Cache Cachable

laden.

System Wake-up

Mit dieser Option legen Sie die Aktivität fest, bei der das 2

Event

System zum Normalbetrieb zurückschaltet.

Einstellmöglichkeiten: Keyboard, Mouse, Modem, Off

System Warmup

Bei Verwendung bestimmter Peripheriegeräte wie z.B.

1,2

Delay

Scanner oder Laserdrucker, die nicht schnell genug

initialisiert werden, können Sie hier die Wartezeit für den

Start des Computers einstellen. Sie finden auf älteren

PCs auch dafür die Option "Above 1MB Memory Test". In jedem Fall sollten Sie testen wie viel Zeit Ihr System

braucht.

System Warning

Sobald die Betriebstemperatur des Systems den unter

2

Temp.

dieser Option angegebenen Wert überschreitet, wird ein

Warnton über den Systemlautsprecher ausgegeben.

Folgende Werte stehen zur Auswahl: Disabled

(Deaktiviert), 40°C, 45°C und 50°C

System/CPU

Unter dieser Option können Sie die Temperaturgrenze für 2

Warning Temp

die CPU einstellen wann eine Warnung erfolgen soll. Die

Standardeinstellung (Disabled) ist 66°C/151°F. Sie

können außerdem zwischen den unterschiedlichsten

Einstellungen je nach Boardhersteller wählen.

System/PCI

Unter dieser Option wird der Taktgenerator angewiesen

2

Frequency (MHz)

welche Frequenz er an den Systembus und den PCI-Bus

zu senden hat. Der Bustakt (externe Frequenz)

multipliziert mit dem Busmultiplikator ergibt den Wert für

die CPU Geschwindigkeit.

System/SDRAM

Unter dieser Option wird bestimmt, ob die

2

Frequency Ratio

Speichertaktfrequenz synchron oder asynchron zur

Systemfrequenz sein soll. Die im Pop-up-Menü

angezeigten Optionen variieren in Abhängigkeit von der

System/PCI Frequenz (MHz).

Ältere PCs (Pentium-III,

Duron- und Athlon mit 100MHz) müssen asynchron

einstellen. Neuere PCs mit 133MHz FSB wählen 133:133

und den synchronen Modus.

Stand: 09.12.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: T :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

T(CAS)

Diese Option steuert die Latenz zwischen dem

5

SDRAM-Lesebefehl und der Zeit, zu der die Daten

verfügbar werden. Einstellmöglichkeiten: Auto, 1, 2,

3, 4, 5, 6.

T(RAS)

Diese Option legt die Anzahl der Taktzyklen fest,

2, 5

bevor der DRAM nach dem aktiven Zustand erneut

geladen werden kann. Einstellmöglichkeiten: 1 ~ 15

T(RC)

Unter dieser Option wird das Zyklus-Timing einer

5

Zeile angezeigt. Einstellmöglichkeiten: Auto, 1, 2, ~

31.

T(RCD)

Diese Option ermöglicht Ihnen, die Zeit für den

2, 5

Übergang von RAS (Row Address Strobe) nach CAS

(Column Address Strobe) festzulegen. Je kleiner die

Anzahl der Taktzyklen ist, desto besser ist die DRAM

Performance. Einstellmöglichkeiten: 1 ~ 7

T(RP)

Dieser Menüpunkt legt die Anzahl der vor dem

2,5

erneuten Laden für Row Address Strobe (RAS) zu

gestattenden Zyklen fest. Wenn die Zeit für den RAS

nicht ausreicht, um vor dem DRAM-Refresh Ladung

anzusammeln, ist der Refresh vielleicht unvollständig,

und der DRAM kann Daten verlieren. Diese Option

trifft nur zu, wenn im System synchroner DRAM

installiert ist. Einstellmöglichkeiten: 1 ~ 7

Tag Option

Hier kann man das Niveau der Fehlerbestimmung

2

einstellen. Tag Bits werden zur Bestimmung des

Status der im externen (L2) Cache gespeicherten

Daten gebraucht. Falls Write-Back-Caching gewählt

wurde empfehlen sich 7+1 Bits.

Einstellmöglichkeiten: 7+1 Bits, 8 Bits

Tag RAM Size

Unter dieser Option können Sie festlegen ob 7 oder 8 2

Bits für die Tag RAM Informationen, die vom System

benötigt werden um den Status der Daten im Cache-

Speicher zu bestimmen, verwendet werden.

Taktfrequenz

Bei dieser Option erscheint die vom BIOS ermittelte

4

Taktfrequenz.

Änderungen sind hier nicht

möglich, es ist eine reine Anzeigeoption.

Target Frequency

Haben Sie die Option AI N.O.S. aktiviert, können Sie

1

unter dieser Option eine maximale Grenze für die

Übertaktung einstellen. Einstellmöglichkeiten:

Overclock 3%, Overclock 5%, Overclock 7%,

Overclock 10%, Overclock 15%, Overclock 20% und

Overclock 30%. Gehen Sie vorsichtig mit der

Einstellung um, um Schaden zu vermeiden.

Target FSB Speed

Hier wird lediglich die FSB Zielgeschwindigkeit

5

(QDR)

angezeigt.

Target MEM Speed Hier wird nur die FSB Zielgeschwindigkeit angezeigt.

5

(QDR)

Target Temperature Diese Option ermöglicht die Drosselung der CPU

5

Leistung , wenn die CPU die Grenz-Temperatur

erreicht.

TCG/TPM SUPPORT Unter dieser Option aktiviert bzw. deaktiviert man die 1

TPM/TCG (TPM1.1/1.2)-Unterstützung im BIOS.

Einstellmöglichkeiten: Yes, No

tCL (CAS Latency)

Diese Option legt die CAS-Latenzverzögerung fest.

5

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1 ~ 6

Temperature

Hier legen Sie fest, ob das System bei Erreichen einer 2,3

Warning oder

kritischen Temperatur (Umgebung oder Prozessor)

Temperature

ausgeschaltet wird. Falls das Betriebsystem über

Monitoring

einen aktiven Servermanagement-Prozess verfügt,

übernimmt dieser die Funktion der

Temperaturüberwachung und schaltet das System in

einer kritischen Situation ab. Vom Boot Retry Counter

abhängig schaltet sich das System, nach Ablauf der

Zeit die unter ASR&R Boot Delay eingestellt wurde,

wieder ein. Einstellmöglichkeiten: Enabled (System

schaltet sich ab), Disabled (System schaltet sich nicht

ab). Möglich auch: 30°C /86°F und 120°C / 248°F

(Grundeinstellung hier 75°C / 167°F).

Temperature

Hier finden Sie die Optionen: CPU Temperature,

5

Monitoring

System Temperature, PWM Temperature. Diese

Punkte zeigen die Temperatur der CPU, des Systems

und des Stromversorgungsmoduls an.

Shutdown Enable: Verwenden Sie die Leertaste, um

die Systemausschaltfunktion zu aktivieren. Wenn die

Temperatur der CPU/System/PWM den

Temperaturgrenzwert der Ausschaltfunktion

überschreitet, wird das System automatisch

ausgeschaltet.

Shutdown Temp.: Dieses Element bestimmt den

Temperaturgrenzwert für die automatische

Ausschaltfunktion, um eine Überhitzung des Systems

zu vermeiden.

Beep Enable: Verwenden Sie die Leertaste, um die

Warnpieptonfunktion zu aktivieren. Wenn die

Temperatur der CPU/System/PWM den

Temperaturgrenzwert der Pieptonfunktion

überschreitet, wird ein Warnpiepton abgegeben.

Beep Temp.: Dieses Element bestimmt den

Temperaturgrenzwert für die Warnfunktion. Hinweis:

Die Ausschalttemperatur muss höher als die

Warntemperatur eingestellt werden.

Termination Vol

Die Einstellungen dieser Option werden benutzt, um

1

die Terminationsspannung

nachzustellen. Einstellungsmöglichkeiten: Auto, 1.27,

1.29.

Verändern Sie nur etwas wenn Sie wissen

was Sie tun sonst erleidet ihr Speicher Schaden.

Thermal

Temperaturanzeige der CPU, nicht veränderbar. Für

2

die Überwachung wird die I/O Adresse von 294H bis

297H verwendet, falls zusätzliche Karten die sie

haben diesen Bereich verwenden, sollten sie die I/O

Adresse Ihrer Karte ändern.

Thermal / Fan

Unter dieser Option wird die Temperatur innerhalb

2

Monitor

des Gehäuses sowie die Temperaturen der drei CPU-

Lüfter und des Gehäuselüfters angezeigt.

Thermal

Hier können Sie die Wärmeüberwachung wählen. TM2 5

Management

Bus Ratio - Dieser Wert steht für die Taktfrequenz

(Bus-Frequenz) des gedrosselten Leistungsstatus.

Dieser wird aktiviert, wenn der Chipsensor von nicht

heiß auf heiß schaltet. TM2 Bus VID Dieser Wert steht

für die Spannung des gedrosselten Leistungsstatus.

Dieser wird aktiviert, wenn der Chipsensor von nicht

heiß auf heiß schaltet.

Thermal Monitor

Der eingebaute Hardwaremonitor registriert die

2

Temperatur von CPU und Mainboard. Bei Eingaben im

BIOS Setup werden die Werte aktualisiert. Sie

sollten diese Option nur dann auf Ignore setzen,

wenn es unumgänglich ist.

Thermal Sensor

Hier wird der Zustand der Temperatursensoren

3

State

angezeigt. Mögliche Anzeigen: CPU: None, OK, Fail;

System: None, OK, Fail; Auxiliary (Zusatzsensor):

None, OK, Fail

Thermal Slow

Diese Option arbeitet mit der "CPU Critical

1

Clock Ratio

Temperature" Funktion zusammen. Erreicht die CPU

eine bestimmte Höchsttemperatur, wird die Frequenz

auf einen bestimmten Prozentsatz gedrosselt.

Third Boot Device

Diese Option entspricht der Option First Boot Device, 2

die Standardeinstellung ist LS/ZIP

Throttle Duty Cycle Diese Option verwaltet den Prozentsatz an Leistung, 1,2

oder Throttle Slow

die der Prozessor im Doze-Modus abgeben soll. Wenn

Clock Ratio

Sie z.B. mit Textverarbeitungen arbeiten, dann

können Sie hier einen niedrigeren Wert (bedeutet

Absenkung auf ...%) einstellen. Sollten aber im

Hintergrund aufwendige Berechnungen stattfinden,

dann sollten Sie es lassen. Einstellmöglichkeiten:

12.5%; 25.0%; 37.5%; 50.0%; 62.5%; 75.0%

ThumbDrive for

Unter dieser Option die sich hinter 'USB Function for

2

DOS

DOS' befindet kann man dem USB Port unter DOS

Speicher (wie viel das ist, konnte ich nicht in

Erfahrung bringen) zuweisen. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

ThumbDrive

Unter dieser Option kann man dem USB Port unter

1

Support For DOS

DOS Speicher (wie viel das ist, konnte ich nicht in

Erfahrung bringen) zuweisen. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

TI1394 INT

Hier bestimmen Sie, welcher IRQ dem IEEE 1394-

2

Assignment

Controller zugewiesen werden soll.

Einstellmöglichkeiten: Auto, 3, 4, 5, 7, 9 ,10, 11, 12,

14 und 15

TI1394 MAC ID

Hier können Sie ggf. die TI1394 MAC-Kennung

2

Input

eingeben.

Time

Eingabe der aktuellen (System) Zeit beliebig im 24

alle

Std. Format. Auch die Zeit lässt sich über das

Betriebssystem oder von der DOS Ebene aus mit dem

Befehl: time ändern.

Time

Die Systemzeit kann so eingegeben werden, wie es

4

unter Display Format gewählt wurde

Time

Diese Option im Power Management erlaubt es die

2

Zeit in hh.mm.ss festzulegen zu welcher das System

geweckt wird.

Timeout Value

Diese Option legt die Zeit fest, nach der ein Neustart 3

des Systems erfolgt, falls dies über O/S Boot Timeout

eingeschaltet ist. 0 Die Zeitüberwachung ist

ausgeschaltet. 1 - 120 Nach der eingestellten Zeit (in

Minuten) erfolgt ein Neustart des Systems.

Timestamp

Diese Option zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu

2

der das aktuelle Ereignis aufgetreten ist.

Timing Constraint

Timing Constraint Control ist der DDR SDRAM Back-

1

Control

to-Back-Schreibbefehl, der an diversen Stellen

ausgegeben wird. Einstellmöglichkeiten: Fast,

Normal.

Belassen Sie es bei der

Defaulteinstellung.

Timing Mode

Mit dieser Option lässt sich das gesamte DRAM-

5

Timing automatisch ermitteln. Wenn Sie diese Option

auf Manual gesetzt haben, können folgende Optionen

ausgewählt werden. Einstellmöglichkeiten: Auto,

Manual

Timing Setting

Unter dieser Option können Sie die

1, 2

Mode

Speicherperformance verbessern.

Einstellmöglichkeiten: Normal, Faster, Ultra, Turbo,

Manual.

Ultra kann evtl. ein System instabil

machen. Bei Manual stehen ihnen folgende

Untermenüs zur Verfügung: DDR RAS Precharge

Time, DDR RAS to CAS Delay (tRCD), DDR Write

Recovery Time, Timing Constraint Control und GW

Write Mask AGP Request.

Nehmen Sie nur

Veränderungen vor, wenn Sie was davon verstehen.

TM2 Bus Ratio (0 X) Sie können hier in Stufen die Frequenz senken um 5

eine Überhitzung zu vermeiden. Einstellmöglichkeiten

0 bis 255

TM2 Bus VID

Hier können Sie die Voltzahl ändern um Überhitzung

5

(0.8375V)

zu vermeiden. Einstellmöglichkeiten sind mir nicht

bekannt.

Tools

In diesem Untermenü befinden sich Optionen zum

5

Speichern der aktuellen BIOS Datei.

Auswahlmöglichkeiten: Load BIOS Profile und Save

BIOS Profile

Top Performance

Diese Option dient der Performanceverbesserung.

2

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled Wenn Sie

Probleme mit XP haben, sollten Sie diese Option

deaktivieren.

Total Memory

Dies ist die Summe aus Base Memory, Extended

2

Memory und Other Memory.

TouchPad Support

Hier können Sie das TouchPad (Mausersatz)

1

aktivieren bzw. deaktivieren.

Transfer Mode

Hier legen Sie den Übertragungsstandard der

3

Festplatte fest. Sie können hier den PIO Mode (1 bis

4) oder den DMA-Mode (1 bis 3) einstellen. Sie

sollten die Einstellung an das langsamste IDE-Gerät

anpassen.

Transfer Mode

Hier legt man den Übertragungsmodus für das IDE-

3

Festplattenlaufwerk fest.

Standard oder Disabled: Pro Interrupt wird ein Block

übertragen.

2 Sectors, 4 Sectors, 8 Sectors, 16 Sectors: Pro

Interrupt wird die eingestellte Anzahl an Blöcken

(Sectors) übertragen.

Translate

Diese Funktion dient der Übersetzung um physische

4

in logische Werte zu übersetzen. Für Festplatten

deren Parameter außerhalb der angegebenen

Grenzwerte liegen.

Translation Method Unter dieser Option wird der Festplattentyp 2

(LBA)

eingestellt. Wenn Sie LBA (Logical Block Adressing)

aktivieren, wird die Festplatte, ungeachtet der

Zylinderanzahl, der Lese/Schreibköpfe oder Sektoren,

mit 28 Bit adressiert. Sie sollten wissen, dass LBA die

Zugriffsgeschwindigkeit verringern kann, ist aber bei

LW >504 MB notwendig. Einstellmöglichkeiten: LBA,

LARGE, Normal, Match Partition Table und Manual

TRAS

Diese Option bestimmt, wie lange RAS zum Lesen aus 5

einer und Schreiben in eine Speicherzelle benötigt.

Einstelloptionen: 4T bis 9T.

Tras Non-DDR400/ Legen Sie den tRAS-Wert für Non-DDR400/DDR400-5

DDR400

Module fest. Diese wird standardmäßig durch den

SPD bestimmt. Einstellmöglichkeiten: 6T/8T, 7T/10T,

5T/6T, 8T/12T.

Tras Timing

Diese Option konfiguriert die Verzögerung zwischen

1

Aktivierung einer Bank bis zu dem Zeitpunkt, an dem

ein Schreib- oder Lesebefehl akzeptiert wird. Die

Einstellungen sind 1 ,2 ,3, 4 Cycles.

Tras Timing Value

Unter dieser Option (RAS Active Time) können Sie die 1

Zeit angeben, die eine Speicherzeile offen gehalten

wird, um auf die in der gleichen Zeile liegenden

Zeilen zuzugreifen. AMD empfiehlt in seinem

Datenblatt 7 Cycles. Einstellmöglichkeiten: 2, 3, 4, 5,

6, 7 Cycles

Trc

Unter dieser Option (RAS Active Time) können Sie die 5

Zeit angeben, die eine Speicherzeile offen gehalten

wird, um auf die in der gleichen Zeile liegenden

Zeilen zuzugreifen. Einstellmöglichkeiten: Auto, 11,

12, 13...25, 26.

TRC Bank Cycle

Diese Option spezifiziert die Mindestdauer um die

1

Timing

gleiche Bank zu aktivieren. Einstellmöglichkeiten: 3,

4, 5, 6, 7, 8 reserved (reserviert)

TRCD

Bei der Aktualisierung des DRAM werden Zeilen und

5

Spalten separat adressiert. Bei dieser Option können

Sie den Zeitpunkt des Übergangs von RAS (Row

Address Strobe) zu CAS (Column Address Strobe)

bestimmen. Je weniger Taktzyklen Sie wählen, desto

höher ist die DRAM-Leistung. Einstellungen: 2T bis 5T.

TRC Timing Value

Unter dieser Option stellen Sie die Bank Cycle Time

1

(kürzeste Zugriffszeit auf die gleiche Bank) ein.

AMD empfiehlt in seinem Datenblatt 8 Cycles.

Einstellmöglichkeiten: 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cycles

TRCD Timing Value Hier wird die Wartezeit zwischen dem RAS (Row 1

Adress Strobe) und CAS (Column Adress Strobe) -

Signal festgelegt. AMD empfiehlt in seinem

Datenblatt 3 Cycles. Einstellmöglichkeiten: 1, 2, 3, 4

Cycles

tREF

Mit dieser Option legen Sie die REF-Verzögerung fest. 5

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1, 2

Trend ChipAway

Antivirusschutz für das BIOS. Bei Installation von

2

Virus

Betriebssystemen sollte die Option deaktiviert sein.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Trip Temperature

Hier stellen Sie die Temperaturobergrenze ein, bei

1

der die CPU um eine Überhitzung zu vermeiden

heruntergetaktet wird.

TRP

Mit dieser Option steuern Sie die Anzahl der Zyklen

5

für RAS (Row Address Strobe), die zum Vorladen

verwendet werden. Wenn für das Vorladen vor einer

DRAM-Aktualisierung durch RAS eine nicht

ausreichende Anzahl von Taktzyklen zulässig ist,

kann die Aktualisierung unvollständig sein, und der

DRAM kann die Daten u. U. nicht halten. Diese Option

ist nur relevant, wenn synchroner DRAM im Computer

installiert ist. Einstelloptionen: 2T bis 5T.

TRP SRAS

Unter dieser Option stellen Sie die Zeitspanne der

1

Precharge

RAS (Row Adress Strobe) Precharge Phase ein.

AMD empfiehlt in seinem Datenblatt 3 Cycles.

Einstellmöglichkeiten: 3, 2, 1 Cycles

Try Other Boot

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, dass bei der 1,2

Device/s

Suchreihenfolge nach einem bootfähigen

Betriebssystem gesucht wird, mit Yes auch

zusätzliche LW einbezogen werden. Haben sie die

Option aktiviert, können UNIX-Workstations und

Server vom Bandlaufwerk gestartet werden. Sie

sollten hier 'No' einstellen damit nicht immer nach

Laufwerken gesucht wird die Sie gar nicht haben.

tRRD

Diese Option legt die RAS-zu-RAS-Verzögerung fest.

5

Einstellmöglichkeiten: Auto, 1, 2 ~ 15

TRWT

Unter dieser Option können Sie Einstellungen für

5

Read / Write Turn around - Read to Write Delay

vornehmen. Einstellmöglichkeiten: Auto, 2, 3, 4 ~ 9

Turbo Frequency

Diese Option ist, wenn der externe Takt der CPU den 2

Turbo-Modus unterstützt, ein Testwerkzeug. Wer will,

kann auf eigenes Risiko dem PC eine kleine

Leistungsspritze verpassen. Damit wird der externe

Takt um 2,5% erhöht. Falls Sie irgendwann Ihre CPU

gegen eine neue austauschen, sollten Sie zuerst die

Geschwindigkeit auf ein Minimum einstellen, da die

automatische Erkennung nicht immer klappt. Wenn

Sie das vergessen, kann es sein, das Sie nicht mehr

booten können und somit nicht mehr ins Setup

kommen. Sie müssten dann den alten Prozessor

wieder einbauen und die Einstellung vornehmen, oder

ein Reset (der alle Einstellungen löscht) per Jumper

vornehmen.

Ich empfehle diese Option nicht zu benutzen.

Falls Sie jedoch für eigene Testzwecke davon

Gebrauch machen wollen, sollten Sie unbedingt nach

dem Test wieder in den normalen Modus gehen.

Turbo Mode

Diese Option können Sie für Programme verwenden,

2

die Schwierigkeiten haben mit der Geschwindigkeit

der CPU klarzukommen. Zur Behebung des Problems

können Sie mit dieser Option das System bremsen,

wobei sowohl der L1/L2 Cache und das Pipelining auf

dem GTL+ Bus abgeschaltet werden.

Turbo NOS oder

Sie haben hier, wenn der NOS Mode (Non-delay

1

Turbo N.O.S.

Overclocking System) außerhalb Auto eingestellt ist, die Möglichkeit der prozentualen Übertaktung in

mehreren Stufen. Overclock 3%, Overclock 5%,

Overclock 7%, Overclock 10%, Overclock 15%,

Overclock 20% .

Auch hier heißt es vorsichtig

damit umgehen um Schaden zu verhindern.

Turbo Read Leadoff Hier lässt sich die Auslesegeschwindigkeit aus dem 1,2

RAM zusätzlich erhöhen. Meist nur noch auf älteren

Boards.

Turbo Read

Falls aktiviert, kann der Chipsatz der CPU das Lesen

1,2

Pipelining

neuer Daten signalisieren. Dies steigert die

Systemleistung, weil der Vorgang durchgeführt

werden kann, obwohl der aktuelle Prozess noch nicht

abgeschlossen ist.

Turbo Switch

Hier kann man den Turboschalter von der Vorderseite 1

Function

des PC ein- bzw. ausschalten. Funktioniert aber nicht

immer.

Turn Around

Bei dieser Option legt die Hardware zwischen

1,2

Insertion

aufeinander folgenden Speicherzugriffen einen

Wartezyklus von einem Takt ein und bremst das

System. Wenn Sie nicht gerade mit alten 70ns-FP-

Module arbeiten, ausschalten und wenn Sie mit

erhöhtem Takt arbeiten, einschalten.

TV Display Type

Hier können Sie für die Nutzung des TV-Ausgangs

1

den entsprechenden Typ des TV Gerätes einstellen.

Einstellmöglichkeiten: PAL oder NTSC (Standard)

TV Mode

Unter dieser Option können Sie den TV-Modus

2

einstellen. Einstellmöglichkeiten: PAL, NTSC

TV PAL Display

Unter dieser Option können Sie die Art des PAL-

1

Type

Systems auswählen. Einstellmöglichkeiten: PAL, PAL-

M und PAL-N.

TV out

Unter dieser Option können Sie die Schnittstelle zum 3

Fernseher kann ein- und ausgeschalten.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

TV Standard

Hier können Sie bei Einsatz einer TV-Karte den für

1

Sie entsprechenden Modus auswählen.

Einstellmöglichkeiten: Auto / SECAM_K1, SECAM_K,

SECAM_H, SECAM_G, SECAM_D, SECAM_B,

SECAM_L1, SECAM_L, PAL_60, PAL_N, PAL_M /

PAL_I, PAL_H, PAL_D, PAL_G, PAL_B, NTSC_N,

NTSC_433, NTSC_M_J, NTSC_M

TV-Out Mode

Hier können Sie bei Einsatz einer TV-Karte den für

5

Sie entsprechenden Modus auswählen.

Einstellmöglichkeiten: NTSC-J, NTSC-M, PAL-M, PAL-

BDGHI, PAL-N, PALNC, Disabled

TV_Connector

Bei Einsatz einer TV Karte können Sie hier die Art des 5

Anschlußsteckers einstellen

TV_Layout

Bei Einsatz einer TV Karte können Sie hier das Layout 5

einstellen.

TV_type

Bei Einsatz einer TV Karte können Sie hier den Typ

5

einstellen (für Deutschland PAL)

Twin Turbo NOS

Sie haben hier, wenn der Turbo NOS (Non-delay

1

Overclocking System) außerhalb Auto eingestellt ist, die Möglichkeit der prozenzualen Übertaktung in

mehreren Stufen. Disabled, Overclock 5%, Overclock

7%, Overclock 10%, Overclock 15%, Overclock 20%,

Overclock 30% .

Auch hier heißt es vorsichtig

damit umgehen um Schaden zu verhindern.

tWR

Unter dieser Optionlegen Siedie WR-Verzögerung

5

fest. Einstellmöglichkeiten: Auto, 1 ~ 7

tWTR for DDR400

Hier stellen Sie den tWTR-Wert ein (nur bei DDR400

5

ONLY

möglich). Einstellmöglichkeiten: 1T, 3T, 2T.

TX, RX inverting

Wenn für die IR-Funktion verwendet, dann können

2

enable

Sie hier zwischen den Modi RxD (Receive Data) und

TxD (Transmit Data) für UART2 wählen.

Einstellmöglichkeiten: No, Yes Achten Sie auf die

Dokumentation Ihres IR-Gerätes.

TxD, RxD Active

Die genauen Informationen zu den TxD und RxD

2

Signalen finden Sie in Ihren Dokumentationen zu den

Infrarot-Geräten. Die Werte können Sie dann hier

eintragen.

Type

Hier wird der Festplattentyp, für ganz alte Platten

1

eingestellt. Bei den neuen Platten kann diese Option

ignoriert werden.

Type

Bei den neueren Boards mit einem AMI BIOS können 1

Sie neben Auto, User und CD-ROM jetzt auch ARMD

aktivieren. ATAPI Removable Media Device bedeutet,

dass wenn Sie diese Option wählen, Sie festlegen

können ob das Wechselmedienlaufwerk als Festplatte

oder Floppy behandelt wird.

Type

An dieser Stelle geben Sie den Typ des LW an, dass

3

an dem angewählten IDE-Kanal angeschlossen ist.

Sie haben hier viele LW zur Auswahl, doch nicht alle

sind mehr zeitgemäß. Falls Sie selber die Definition

vornehmen wollen, stehen Ihnen folgende

Einstellungen zur Verfügung: Cylinders (Anzahl der

Zylinder von 1 bis 65.536), Heads (Anzahl der Köpfe

von 1 bis 16), Sectors/Track (Anzahl der Sektoren

pro Spur 1 bis 63) und Maximum Capacity (wird vom

BIOS errechnet).

Type F DMA

Hier wird der DMA-Kanal eingestellt, den die

1

BufferControl

Festplatte für die Datenübertragung nutzen soll. Das

funktioniert aber nur, wenn Ihre Festplatte diese

Technologie unterstützt . Schauen Sie bitte im

Datenblatt der Festplatte nach.

Type Fixed Disk

Für den Fall das Sie eine neue, unformatierte IDE-

2

Festplatte einbauen, sollten Sie die Option Type Fixed

Disk markieren und die Eingabetaste drücken. Damit

erreichen Sie, dass die optimalen Werte für das IDE-

Festplattenlaufwerk eingestellt werden. Diese Werte

können Sie ändern, wenn Sie im Eingabefeld von

Type den Eintrag User einstellen. Wenn Sie eine

formatierte IDE-Festplatte einbauen, werden die

Werte automatisch eingestellt.

Typematic Delay

Hier wird der Wert eingestellt, ab wann eine Taste als 2

dauergedrückt angesehen wird.

Typemate Rate

Hier wird der Wert eingestellt, wann die

1

Delay (MSEC)

Tastenfunktion nach dem Drücken einsetzt. (beim

AMI BIOS: einstellbar 250, 500 (Standard) oder

1.000 Millisekunden.), (beim Award BIOS: 250,

500, 750, 1000 Millisekunden).

Typematic Rate

Festlegung der Wiederholfrequenz der Tastatur bei

1,2,3

(CHARS/SEC)

gedrückter Taste (beim AMI BIOS: einstellbar 0, 30,

24, 20,15 (Standard), 12, 10 oder 8 Buchstaben/

Sekunde), (beim Award BIOS: 6, 8, 10, 12, 15, 20,

24, 30 Zeichen/Sekunde).

Typematic Rate

Hier wird die Tastenwiederholfunktion eingestellt.

1

Programming

Besser lässt sich dies über Windows 95/98 in der

Systemsteuerung vornehmen.

Typematic Rate

Hier wird festgelegt, ob Sie die Optionen Keyboard

1,2

Setting

Typematic Speed, Delay Before Keys Repeat,

Typematic Rate oder Typematic Delay , benutzen

können.

Sie können die Einstellungen aber auch

unter Windows vornehmen.

Stand: 30.11.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: U :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

UART Mode Select

Diese Option können Sie nur verwenden, wenn die

2

Option Onboard UART2 aktiviert ist.

Einstellmöglichkeiten: Standard (der serielle Anschluss 2

arbeitet im Normalmodus), HPSIR (Diese Einstellung

verwenden Sie, wenn Sie ein Infrarot Module über IrDA

installiert haben; Maximum Baudrate 115K), ASKIR

(Diese Einstellung verwenden Sie, wenn Sie ein Infrarot

Module über IrDA installiert haben; Maximum Baudrate

19.2K).

UART2 Mode oder

Unter dieser Option können Sie ein Einsatzgebiet für den 2

UR2 Mode oder

zweiten seriellen Port angeben.

UR1 Mode

Option

unterstützter Option

unterstützter

Standard

Standard

Normal

RS-232C

Standard

RS-232C

serielle

serielle

Schnittstelle

Schnittstelle

IrDA 1.0

IR-

IrDA SIR

IrDA-

Schnittstelle

Schnittstelle

nach IrDA 1.0

IrDA MIR

1MB/sec.

IrDA FIR

Fast IR-

Schnittstelle

Standard

für IR-Geräte

FIR

schneller

MIR 0.57m 0.57 MB/sec.

(fast) IR-

Schnittstelle

Standard

für IR-Geräte

MIR 1.15M 1.15MB/sec.

Sharp IR

4MB/sec.

Schnittstelle

Schnittstelle

für IR-Geräte

für IR-Geräte

HPSIR

IrDA

ASK

Amplitude

Schnittstelle

keyed shift

für IR-Geräte

Schnittstelle

für IR-Geräte

UART2 Use As

Unter dieser Option können Sie das Gerät auswählen,

2

dem UART2 zugewiesen werden soll. Wenn Sie IR oder

Smart Card Reader auswählen, müssen Sie dafür unter

Onboard Serial Port 2 eine I/O Adresse festlegen.

Einstellmöglichkeiten: COM Port, IR, Smart Card Reader

UART2 Use Infrared Bei manchen Boards besteht die Möglichkeit den 2.

2

seriellen Port auch für Infrarot- Datenübertragungen zu

verwenden. Um bei Desktop-PCs die Infrarotschnittstelle

IrDA nutzen zu können, benötigt man zusätzlich

Hardware.

UDMA Mode

Hier können Sie den UDMA Modus aktivieren bzw.

5

deaktivieren. Dazu muss die festplatte diesen Modus

unterstützen und Sie müssen auch ein besonderes

Anschlusskabel verwenden. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

Ultra DMA oder

Diese Option ist für die Erkennung von Ultra-DMA-

1,2

Ultra DMA Mode

fähigen IDE-Geräten zum sicheren und schnelleren

oder UltraDMA

Datentransfer vorgesehen. Mit Disabled können Sie die

(UDMA)

automatische Funktion ausschalten und von Hand (Type

muss auf User Type HDD gestellt werden) die Werte

eintragen. Einstellmöglichkeiten: 0, 1, 2, 3, 4 und

Disabled

Der DMA-Mode muss unter Windows im

Gerätemanager aktiviert werden, erst dann haben Sie

die volle Performance.

Ultra DMA-66 IDE

Unter dieser Option können Sie den Onboard-Ultra

2

Controller

DMA/66-Controller aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn

diese Option aktiviert ist, dann können

Hochleistungsgeräte über zwei zusätzliche Kanäle mit

dem System verbunden werden.

Unattended Start

Diese Option verhindert bei vergebenem User-Passwort 3

die Nutzung der Tastatur durch Unbefugte. Das User-

Passwort bewirkt, dass bei eingeschaltetem Unattended

Start die Tastatureingabe solange gesperrt wird, bis das

User-Passwort eingegeben wird. Einstellmöglichkeiten:

Enabled (Die Tastatur bleibt nach dem Hochfahren des

Systems solange gesperrt, bis das User-Passwort

eingegeben wird.), Disabled (Standard; Die Tastatur ist

nicht gesperrt.).

UMA Frame Buffer Hier können Sie den Speicher für das Upper Memory Area (UMA) 1

Size

einstellen. Einstellmöglichkeiten: 32MB, 64MB und 128MB.

Sie sollten

es bei den Voreinstellungen belassen.

Unblock Own

Unter dieser Option wird festgelegt ob ein Benutzer

3

SmartCard

seine eigene User-SmartCard entsperren kann. Enabled

der Benutzer kann die eigene User-SmartCard

entsperren. Disabled nur der Administrator kann die

User-SmartCard entsperren.

Unused PCI Slot

Diese Option erlaubt es Ihnen, den unbenutzten PCI-

1

Clock

Slot-Takt anzuhalten oder zu aktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Unused PCI Slot/

Diese Option erlaubt es Ihnen, den unbenutzten PCI-

1

DIMM Clk

Slot- & DIMM-Takt anzuhalten oder zu aktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Stop, Action

Upgrade BIOS

Hierbei handelt es sich um ein Untermenü in welches

5

man bei einem BIOS Upgrade geht. Dort gibt es die

nötigen Optionen zur Durchführung.

Upstream LDT Bus Mit dieser Option können Sie die LDT-Busbreite wählen. 5

Width

Sie sollten es bei den Voreinstellungen belassen.

UR2 Duplex Mode

Diese Option dient der Einstellung für Infrarotgeräte.

2

Einstellmöglichkeiten: Full und Half. Prüfen Sie im IR-

Gerätehandbuch nach, welche Einstellung des Duplex-

Modus verlangt wird.

Usable Memory

Hier wird nur der verfügbare Speicher angezeigt.

5

USB 1.0 Controller

Hier können Sie den USB 1.1-Controller aktivieren oder 1

deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

USB 1.1 Controller

Auf dem Board befindet sich ein USB 1.1 Chipsatz mit

2

Unterstützung für USB 1.1 Sie können die Option hier

ein- bzw. ausschalten.

USB 1.1 Device

Stellen Sie diese Option auf All Device, wenn Sie ein

1

Legacy Support

USB 1.1-Gerät mit einem Betriebssystem benutzen

müssen, das wie DOS oder SCO Unix kein USB 1.1

unterstützt oder in dem keine USB-Treiber installiert

sind. Verwenden Sie die Einstellung No Mice nur,

wenn Sie ein anderes USB-Gerät als die USB-Maus

benutzen wollen. Einstellmöglichkeiten: Disabled, No

Mice, All Device

USB 1.1 Port

Hier können Sie die Port 64/60 Emulation aktivieren/

1

64/60 Emulation

deaktivieren.

USB 1.1 Ports

Unter dieser Option können Sie die Anzahl der USB-

Configuration

Schnittstellen, die aktiviert werden sollen, festlegen.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, USB 2 Ports, USB 4

Ports, USB 6 Ports und USB 8 Ports.

USB 2.0 Controller

Auf dem Board befindet sich ein USB 2.0 Chipsatz mit

2

Unterstützung für USB 2.0. Sie können die Option hier

ein- bzw. ausschalten.

USB 2.0 Controller Unter dieser Option können Sie HiSpeed (480 MBps) 1

Mode

oder Full Speed (12 MBps) für den USB-Controller

wählen. Einstellmöglichkeiten: HiSpeed, Full Speed.

USB 2.0 HS

Unter dieser Option wird die Spannung für den USB

2,5

Reference Voltage

Anschluss kontrolliert. Einstellmöglichkeiten: Low,

Medium, High, Maximum Sie sollten es bei der

Voreinstellung belassen bzw. sich an das Handbuch

halten in dem der USB Anschluss beschrieben wird.

Funktioniert z.B. ihr USB-Stick nicht korrekt, weil er

zu wenig Strom bekommt, stellen Sie von "Low" oder

"Medium" auf "High" oder "Maximum".

USB 2.0 Supports

Unter dieser Option aktivieren/deaktivieren Sie den USB 1

2.0 Modus. Wenn Sie Disabled haben, dann läuft die

Schnittstelle unter USB 1.1

USB 2.0 Supported Wenn Sie ein USB 2.0 Gerät anschließen wollen, so 1

muss diese Option auf Enabled stehen. Ansonsten

lassen Sie es bei Disabled.

USB At Power-off

Unter dieser Option legt man fest wie sich die USB-

3

Schnittstellen verhalten, wenn Sie das System

ausschalten. Einstellmöglichkeiten: Always Off - Alle

USB-Schnittstellen werden ausgeschaltet, wenn das

System ausschaltet. Always On - Alle USB-Schnittstellen

bleiben eingeschaltet, wenn das System ausschaltet.

USB BIOS

Unter dieser Option kann man festlegen welche USB-

3

Supported Devices

Geräte über das BIOS unterstützt werden. Sie können

damit festlegen, ob von einem USB-Gerät gebootet

werden kann oder bei Betriebssytemen/Software ohne

USBUnterstützung trotzdem USB-Geräte benutzt werden

können (z. B. DOS, Recover Pro). Einstellmöglichkeiten:

Auto - Alle USB-Geräte, die zum Zeitpunkt des Starten des Systems angeschlossen sind, werden unterstützt.

None - Keine USB-Geräte werden unterstützt, außer

USB-Tastatur für das BIOS-Setup. Keyboard/Mouse -

USB-Tastatur und USB-Maus werden unterstützt. All -

Alle USB-Geräte werden unterstützt.

USB BIOS Work

Hier legt man fest, wo der Datenbereich für die USB-

3

Space Location

Unterstützung liegt. Dieser Menüpunkt ist nur sichtbar,

wenn USB Legacy Mode auf Enabled gestellt ist.

Expansion ROM Area Der USB-Datenbereich liegt im

Bereich der BIOS-Erweiterungen. Top of Base Memory

Der USB-Datenbereich liegt im Arbeitsspeicher direkt

unterhalb der 640-Kbyte-Grenze. Diese Einstellung

sollte nur verwendet werden, wenn nicht alle BIOS

Erweiterungen, z. B. SCSI, vom System-BIOS geladen

werden können.

USB Boot Delay

Manche USB-Boot-Geräte benötigen einige Sekunden,

3

bis diese zum Booten bereit sind. Mit dieser Option

können Sie die Zeit auswählen, bis das USB-Gerät vom

BIOS zum Booten aktiviert wird (oder bis das BIOS das

Booten über das USB-Gerät erwartet). Mögliche

Einstellungen: 0 s, 3 s, 6 s, 9 s

USB CDROM

Das System bootet vom USB-CD-ROM-Laufwerk.

1

USB Configuration

Die Optionen in diesem Menü erlauben es ihnen diverse 1

USB-Funktionen einzustellen. Wählen Sie die

gewünschte Option und drücken anschließend die

Eingabetaste, um sich die Konfigurationsoptionen

anzeigen zu lassen.

USB Controller

Haben Sie die Option Enabled, dann legt das System-

3

BIOS fest, welche Systemressourcen (IRQs und

Adressen) verwendet werden. Bei Disabled ist der USB-

Controller ausgeschaltet.

USB Controllers

Hier können Sie die Protokolle für die OnChip-

3

Verarbeitung der USB-Controller festlegen. Als Standard

werden USB 1.0 und USB 2.0 verwendet.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, V1.1 + V2.0, V1.1.

Setzen Sie die Einstellungen auf "Enabled"(Bild E) beziehungsweise auf "V1.1+V2.0" um mit USB 2.0 zu

arbeiten. Voraussetzung, um das schnellere USB 2.0 zu

nutzen, ist mindestens ein installiertes Service Pack 1

für Windows XP.

USB Dev Wake-Up Unter dieser Option können Sie den USB Dev Wakeup, 2

From S3

welcher durch die ACPI-Modi S3, erfolgen kann

aktivieren bzw. deaktivieren. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

USB Dev Wakeup

Unter dieser Option können Sie den USB Dev Wakeup,

1

From S3~S5

welcher durch die ACPI-Modi S3, S4 und S5 erfolgen

kann aktivieren bzw. deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

USB Device

Damit Sie den USB-Port nutzen können müssen Sie

2

diese Option auf Enabled stellen. Falls Sie den Port nicht

brauchen und den IRQ anderweitig benutzen wollen

sollten Sie Disabled einstellen.

USB Device Enabled Hier können Sie den USB Port ein- bzw. ausschalten.

1

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

USB Device

Bei dieser Option geben Sie die Verzögerungszeit ein,

1,2

Latency Timer oder welche USB-Geräte einlegen um auf dem PCI-Bus zu USB Latency Timer kommunizieren. Da der USB Daten in sehr großem oder USB Latency

Umfang transportieren kann, könnte der PCI-Bus mit

Time (PCI CLK)

Anfragen überfordert sein. Die Verzögerung wird in PCI-

Taktzyklen angegeben. Wobei gilt, je schneller der BUS

umso kleiner die Zahl.

USB Device Legacy Sie können hier, wenn vorhanden den USB2

Support

Tastaturtreiber des BIOS aktivieren/deaktivieren.

Dadurch ist es möglich die USB-Tastatur während des

Starts und Hochfahrens des Systems zu bedienen und

auch nach dem Hochfahren zu benutzen, wenn Ihr

Betriebssystem über keinen USB Treiber verfügt.

Wollen Sie ins BIOS und hier ist Disabled eingestellt,

dann können Sie das nur noch mit einer PS/2-Tastatur.

USB Device IRQ

Hier wird festgelegt mit welcher Interrupt-Priorität der

1

Preference

USB-Controller im PC betrieben wird. Es wird

üblicherweise ein IRQ verwendet, auch wenn kein USB-

Controller verwendet wird. Wenn das BIOS das

deaktivieren erlaubt und Sie keinen USB-Controller

haben, sollten Sie die Option deaktivieren.

Einstellungen: Auto, IRQ5, IRQ9, IRQ10, IRQ11, IRQ14,

IRQ15

USB Device

Mit dieser Option kann eine Aktivität am USB-Gerät das 1

Wakeup From S3

System aus dem S3 und/oder (Suspend to RAM)-

oder USB Device

Schlafzustand aufwecken. Einstellmöglichkeiten:

Wakeup From S3/

Enabled und Disabled

S4

USB EHCI

Hier können Sie den USB-EHCI-Controller aktivieren

5

Controller

oder deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

USB Emulation

Hier stehen drei Optionen zur Verfügung: OFF (Aus), KB/ 5

MS und ON (Ein). Bei der OFF (Aus) -Einstellung

unterstützt das System kein USB-Gerät in der DOS-

Umgebung. Wählen Sie KB/MS, um die USB-Tastatur-

und -Maus zu unterstützen. Wenn Sie On (Ein) wählen,

werden die USB-Tastatur, -Maus und -Speichergeräte

unterstützt. Bei der KB/MS-Einstellung stehen Ihnen die

folgenden zwei Optionen zur Verfügung: USB Keyboard

Support und USB Mouse Support

USB FDD oder USB- Das System bootet vom USB-Diskettenlaufwerk.

1,2

FDD

USB Function /

Hier können Sie falls vorhanden den US-Port (Universal 2

USB Controller

Serial Bus) aktivieren bzw. deaktivieren. Der USB-

Controller benötigt und belegt IRQ11. Gegebenenfalls

können Sie auch noch die Taktfrequenz einstellen, aber

wozu gibt es denn einen 48-MHz-Standard?

USB Function oder

Haben Sie einen USB Anschluss, dann wird er hier

1

USB IRQ

aktiviert.

USB Function for

Diese Option sollten Sie aktivieren, wenn Sie USB in der 1

DOS

DOS Umgebung benutzen wollen. Zum Beispiel Audruck

des BIOS unter DOS, wenn ein USB Drucker

angeschlossen ist.

USB HDD

Das System bootet von USB-Festplatte.

1

USB Host Controller Sie sollten diese Option aktivieren, wenn Sie einen USB- 2

Controller haben und USB-Geräte angeschlossen sind.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

USB IRQ Line

Unter dieser Option legen Sie den Interrupt für den

3

eingebauten USB-Controller fest . Einstellmöglichkeiten:

3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 und 15, Disabled, Auto

Select

USB KB Wake-Up

Unter dieser Option wird das Wecken des System aus

2

From S3

dem Suspend To RAM Modus (S3 - STR) aktiviert

(Enabled) oder deaktiviert (Disabled).

USB Keyboard/

Mit dieser Funktion können Sie die USB Maus und

1,2

Mouse Legacy

Tastatur –Unterstützung aktivieren (Enabled) oder

Support oder USB

deaktivieren (Disabled). Hier wird, wenn Enabled, die

Keyboard/ Mouse

USB Tastatur wie eine herkömmliche voll unterstützt. In

Support oder USB

den Konfigurationsvoreinstellungen Optimal und Fail-

KB/Mouse Legacy

Safe ist diese Option auf Disabled (ausgeschaltet)

Support

eingestellt.

USB KB/Storage

Bei Einsatz eines USB Keyboards (Tastatur) sollten Sie

5

Support

die Option auf Enabled stellen, damit diese von Anfang

an unterstützt wird.

USB KB/Mouse/

Wenn Sie eines der benannten Geräte im puren DOS-

1

FDD Legacy

Umfeld einsetzen wollen, so muss die Option auf

Support

Enabled stehen. Ansonsten können Sie, wenn das

Betriebssystem USB unterstützt die Option auf Disabled

lassen.

USB Keyboard

Sie können hier, wenn vorhanden den USB-

2,5

Support

Tastaturtreiber des BIOS aktivieren/deaktivieren.

Dadurch ist es möglich die USB-Tastatur während des

Starts und Hochfahrens des Systems zu bedienen und

auch nach dem Hochfahren zu benutzen, wenn Ihr

Betriebssystem über keinen USB Treiber verfügt.

Wollen Sie ins BIOS und hier ist Disabled eingestellt,

dann können Sie das nur noch mit einer PS/2-Tastatur.

USB Keyboard

Unter dieser Option können Sie zwischen OS oder BIOS 2, 5

Support Via

Unterstützung für das Keyboard wählen. Wenn Sie die

BIOS Option verwenden, dann können Sie die Tastatur

in der MS-DOS Umgebung ohne separaten Treiber

verwenden. Die Voreinstellung ist OS.

USB Legacy

Diese Option legt fest ob die USB-Tastatur-Emulation

2,3

Support oder USB

auch nach dem Start des Betriebssystems noch aktiv ist.

Legacy Mode

Bei einer vorhandenen USB-Tastatur ist die Emulation

für das BIOS-Setup immer abgeschaltet (d.h. Sie

kommen bei Disabled nicht mehr ins BIOS Setup).

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

USB Legacy

Hier können Sie die Unterstützung für USB-Geräte auf

5

Support

älteren Betriebssystemen aktivieren oder deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Enabled, Disabled

USB Mass Storage

In diesem Untermenü können Sie diverse Einstellungen 1

Device

für USB-Massenspeicher vornehmen.

Configuration

USB Mass Storage

Unter dieser Option können Sie die Zeit, die der POST

1

Reset Delay

für USB-Speichergeräte nach dem Gerätestartbefehl

warten soll, einstellen. Die Meldung "No USB Mass

Storage device detected" (Kein USB

Massenspeichergerät entdeckt) wird angezeigt, wenn

kein USB Massenspeichergerät installiert wurde.

Konfigurationsoptionen: 10Sek, 20Sek, 30 Sek, 40 Sek,

Emulationstyp [N/A]

USB Mouse Support Wählen Sie die Einstellung Enabled aus, wenn Ihr 2,5

System über einen USB-Controller (Universal Serial Bus)

verfügt und Sie eine USB-Maus verwenden. Die

Einstellungen lauten: Enabled, Disabled

USB Mouse

Unter dieser Option können Sie zwischen OS oder BIOS 5

Support Via

Unterstützung für die Maus wählen. Wenn Sie die BIOS

Option verwenden, dann können Sie die UB-Maus in der

MS-DOS Umgebung ohne separaten Treiber verwenden.

Die Voreinstellung ist OS.

USB Passive

Mit dieser Option kann der PC selber feststellen, ob USB- 1

Release

Geräte vom Bus abgetrennt werden. Sie brauchen damit

keine Abmeldung vornehmen, sondern können die

Geräte während des Rechnerbetriebs anschließen bzw.

entfernen.

USB Port 64/60

Haben Sie die Option Enabled, so wird unter Win NT die 1

Emulation

Unterstützung von USB KB/Mouse/FDD durch die USB

Port 64/60 Emulation unterstützt.

USB Resume oder

Unter dieser Option können Sie festlegen, ob der

2,5

USB Resume from

Rechner auch über USB - Geräte aus den Standby /

S3 oder USB

Suspend Modi aufgeweckt werden kann.

Resume from S3/

S4/S5

USB Resume from

Hier können Sie festlegen, ob das System von einer

1

S5

USB-Tastatur oder -Maus aus dem S5-Status

aufgeweckt werden kann. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Enabled.

USB RMD- oder USB Das System bootet von einem USB-ARMD-Gerät wie 1

RMD-FDD

etwa einem LS-120- oder ZIP-Laufwerk, das als

Diskettenlaufwerk fungiert.

USB RMD-HDD

Das System bootet von einem USB-ARMD-Gerät wie

1

etwa einem MO- oder ZIP-Laufwerk, das als Festplatte

fungiert.

USB Wakeup From Mit dieser Option kann eingestellt werden das eine 1

S3

Aktivität am USB-Gerät das System aus dem S3-

Schlafzustand aufweckt. S3 ist der STR (Suspend to

RAM)-Modus. Einstellmöglichkeiten: Enabled und

Disabled

USB WIFI

Haben Sie ein Board WiFi-AP Edition dann können sie

1

hier das USB WIFI-Modul aktivieren/deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

USB0 Access

Unter dieser Option wird festgelegt, ob der USB1 oder

2

Interface oder

USB2 als Zugangsschnittstelle fungiert oder der

USB1 Access

systeminterne PCI-Bus.

Interface

USB-HDD

Hier können Sie eine USB-Festplatte als Bootlaufwerk

2

aktivieren.

USB-CDROM

Hier können Sie ein USB-CDROM Laufwerk als

2

Bootlaufwerk aktivieren.

USB-FDD

Hier können Sie ein USB-Disketttenlaufwerk als

2

Bootlaufwerk aktivieren.

USB2.0 Device

Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die

5

Compatible

Kompatibilität mit USB2.0-Geräten.

USB20 HDD

Dies Option müssen Sie auf Enabled stellen wenn Sie

5

eine USB-Festplatte einsetzen wollen.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

USBHDD 0,1,2

Option zum einstellen der USB-HDDs.

5

USB-ZIP

Hier können Sie ein USB-ZIP-Laufwerk als Bootlaufwerk 2

aktivieren.

USCW

Ist diese Option Enabled, was empfohlen wird, dann

1

wird die Grafikdarstellung sowohl unter DOS als auch

unter Windows erheblich beschleunigt.

Use CPU Linear

Belassen Sie diese Option unbedingt auf Linear.

2

Freq

Use IR Pins

Diese Option ist identisch mit der Option TxD, RxD

2

Active. Die notwendigen Informationen finden Sie in den

Unterlagen zu Ihrem IR-Gerät.

Use Multiprocessor Unter dieser Option wird festgelegt, welche Version der 3

Specification

Multiprozessortabelle zur Erkennung der

Multiprozessoreigenschaften verwendet wird.

Einstellmöglichkeiten: 1.4 (Die neuere Version wird

benutzt), 1.1 (Die ältere Version wird benutzt, sollte

jedoch nur dann verwendet werden wenn das

Betriebssystem Probleme bereitet.)

Use second I/O

Kurze Erläuterung: Bei Multiprozessor-

3

APIC

Betriebssystemen wird anstatt des normalen Interrupt-

Controller der so genannte I/O- APIC (Advanced

Programmable Interrupt Controller) benutzt. Die

Systembaugruppe besitzt zwei I/O- APIC. Die Interrupt-

Leitungen der PCI-Steckplätze 1 und 2 (Slots 4 und 5)

sowie der EISA Steckplätze sind mit dem ersten I/O-

APIC verbunden. Die Interrupt- Leitungen der PCI-

Steckplätze 3 bis 5(Slot 6 bis 9) sind mit dem zweitem I/

O- APIC verbunden. Wenn Sie kein Multiprozessor-

Betriebssystem verwenden (z. B. MS-DOS) ist weder der

erste noch der zweite I/O- APIC aktiv und alle PCI-

Interrupt- Leitungen sind mit dem Standard Interrupt-

Controller verbunden. Wenn Sie bei Multiprozessor-

Betriebssystemen Probleme mit dem zweiten I/O- APIC

bzw. mit den zusätzlichen vier PCI-Interrupts für die PCI-

Steckplätze 3 bis 5 (Slot 6 bis 9) haben, können Sie den

zweiten APIC ausschalten und somit die Interrupts mit

dem ersten I/O- APIC verbinden. Einstellmöglichkeiten:

Yes Der zweite I/O- APIC wird benutzt. Die unter PCI

Interrupt Mapping onHB1 vorgenommenen

Einstellungen sind bei Verwendung eines Multiprozessor-

Betriebssystem nicht mehr gültig (außer Auto). No Der

zweite I/O- APIC wird nicht benutzt. Die unter PCI

InterruptMapping on HB1 vorgenommenen

Einstellungen sind auch für Multiprozessor-

Betriebssysteme gültig.

Used MEM base

Hiermit können Sie ein Hauptspeicherfenster im Upper-

2

address

Memory-Bereich reservieren. Wird hier statt NA (not

available=nicht verfügbar) die Anfangsadresse

angegeben, erscheint die Option Used MEM Lenght und

Sie können die benötigte Größe (zwischen C800h und

EFFFFh) des Speicherbereichs angeben. Folgende

Adressen stehen zur Verfügung: N/A (keine), C800,

CC00, D000, D400, D800 und DC00. Die Einstellung der

Karte und die im BIOS müssen beide absolut

übereinstimmen. Hierbei gilt, zuerst die Karte und dann

das BIOS einstellen. Sie müssen zuvor die Option

Resources Controlled by auf Manual gestellt haben.

Wenn Sie eine ältere ISA-Karte haben welche eine

Basisadresse zur Übermittlung von Daten benutzt, so

können Sie diese hier einstellen.

Used MEM length

Hier ist die Größe des Speicherbereichs angegeben, den 2

Sie unter der Option Used MEM Base Addr eingegeben

haben.

User Access Level

Hier können Sie diverse Zugriffsmöglichkeiten auf die

1

Setups, im Sicherheitsbereich einstellen: No Access

(kein Zugang), View Only (nur anschauen), Limited

(bestimmte Optionen (z.B. Zeit/Datum) verfügbar), Full

Access (voller Zugriff)

User Config mode

Mit dieser Option lassen sich vier Standardwerte

5

ermitteln. Wenn diese Option auf Manual gesetzt wird,

können 4 Optionen ausgewählt werden.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Manual.

User Define

Unter dieser Option können Sie die Spannung für den

2

Prozessor manuell auswählen. Seien Sie äußerst

vorsichtig mit dieser Option um Schaden zu vermeiden.

User Password

Hier legen Sie das Passwort für den Zugang zu Ihrem PC 2

fest. Notieren Sie sich dieses, sonst könnte es zu

unliebsamen Überraschungen kommen!!!

User Password is

Hier wird festgelegt ob ein Passwort für den Benutzer

3

erstellt wird. Notieren Sie sich dieses, sonst könnte es

zu unliebsamen Überraschungen kommen!!!

USWC Write

Diese USWC (Uncacheable, Speculative Write

1,3

Posting oder USWC Combining) Option beinhaltet die ISA-Bridge im PIIX4-Write Post

Baustein und bündelt mehrere 8/16-Bit Zugriffe auf den

ISA Bus zu einem zusammen.

Aber Vorsicht, bei

dieser Option es kann zu Problemen mit Video- und

Soundkarten kommen. Allerdings haben neuere Karten

diese Option schon integriert.

USWC Write I/O

Hier wird der USWC-Speicher aktiviert, der zur

1

Post

beschleunigten Grafikdarstellung dient. Die beste

Einstellung ist Auto, wobei Sie aber auch Enabled

einstellen können, wenn Sie den Speicher sowieso

nutzen.

Stand: 09.12.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: V :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

V/HSYNC+BLANK

Haben Sie unter Video Off Method diese Option

2

gewählt, veranlasst das System, die vertikalen und

die horizontalen Synchronisationsports auszuschalten

und schreibt Blanks in den Video-Buffer.

Vagp oder Vagp

Hier wird die Spannung für die AGP - Karte. (3.3V bei 2

Voltage

AGP 1x/2x; 1,52V bei AGP 4x) angezeigt.

Vanderpool

Hier können Sie die Vanderpool Technologie

1

Technology

aktivieren bzw. deaktivieren. Diese Technologie soll

die Virtualisierungsfähigkeit Intel-basierender Clients

und Server optimieren.

VBAT (V) und Vcc

Unter diesen Punkten werden bestimmte Spannungen 2

(V) und VTT (V)

(VBAT =Batteriespannung) angezeigt.

Sie sollten

ihr Handbuch zu Hilfe nehmen um näheres dazu zu

erfahren.

VC1 for Azalia &

Diese Option aktiviert oder deaktiviert VC1 für die

1

Root Ports

Azalia-Audioports und die anderen Root-Ports.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled.

Vcc12-HT Voltage

Sie können unter dieser Option diverse Spannungen

2

Control

für den Hyper Transfer einstellen, wobei Sie aber

unbedingt das Handbuch zu Hilfe nehmen sollten.

Einstellmöglichkeiten: Normal Set Vcc12-HT Voltage

Control to Normal. (Default)

+0.1V Set Vcc12-HT Voltage Control to +0.1V.

+0.2V Set Vcc12-HT Voltage Control to +0.2V.

+0.3V Set Vcc12-HT Voltage Control to +0.3V.

VCCM-Voltage

VCCM ist die Versorgungsspannung der RAM Module

5

(VCCM)emory. Diese läßt sich meist mit AUTO/High/

Low einstellen. Stellen Sie die Spannung auf AUTO

ein, dann kann nichts schief gehen oder konsultieren

Sie das Handbuch des MB oder der Speichermodule

wenn Sie Werte einstellen müssen.

Vcore

Hier wird die aktuelle Spannung der CPU angezeigt.

2

Vcore Control

Sie haben hier die Auswahl: Default, Default+5%,

1

Default+10%, Default+15%. Sie sollten es bei der

Voreinstellung belassen um Schäden an der CPU zu

vermeiden.

VCore offset

Unter dieser Option können Sie die VCore-

5

Voltage

Ausgleichsspannung einstellen.

Einstellmöglichkeiten: Auto, +100mv

VCORE Over-

Sie können hier die VCore Spannungszugabe

1

voltage

aktivieren bzw. deaktivieren.

VCORE 1 Voltage

Über diese Option erfolgt die Überprüfung der

2

oder VCORE 2

Betriebsspannung des Prozessorkerns (Core). Es ist

Voltage oder

sehr wichtig das die Betriebsspannung exakt

VCORE Voltage

eingehalten wird, denn nur so kann der Prozessor

+3.3V Voltage,

genau arbeiten. Sie sollten den hier angezeigten Wert

+5V Voltage, +12V nach der Konfiguration mit den Angaben des Voltage,-12V

Herstellers vergleichen, damit Sie keine

Voltage,-5V

Überraschung erleben. Wenn einer der

Voltage oder Vcore überwachten Werte außerhalb des erlaubten Bereichs Voltage Adjust

ist, erscheint die Fehlermeldung "Hardware Monitor

found an error, enter Power setup menu for details".

Falls Sie den CPU-Takt erhöhen, kann es notwendig

werden die CPU Spannung zu erhöhen. Tun Sie dies

äußerst vorsichtig und nur dann , wenn das System

wegen der Takterhöhung instabil läuft.

Vcore/ Vio/ +5V/

Unter dieser Option steht das Überwachungsergebnis 2

+12V/ -5V/ -12V

der Spannungen von CPU und Mainboard. Die CPU

wird mit den Spannungen Vcore (= Kernspannung)

und Vio (= Spannung der Ein-/Ausgangstreiber) vom

Spannungsregler des Mainboards versorgt. Das

Mainboard wird vom angeschlossenen Netzteil mit +/-

5V und +/- 12V versorgt.

VCache

Diese Option zeigt die Spannung für den L2-Cache

1

an. Sie liegt beim Pentium II bei 3.3V und beim AMD

K7 bei 2.8V.

VCSS RAM

Falls Sie diese Option in Ihrem BIOS finden,

lassen Sie unbedingt die Finger davon und behalten

Sie die Einstellung AUTO bzw. die werksseitige

Einstellung bei.

Vdd (V)

Hier wird die Spannung des Chipsatzes angezeigt.

2

VDD Voltage

Hier können Sie die Betriebsspannung des Chipsatzes 5

Regulator oder VDD einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1.6V, 1.7V, 1.8V, Voltage Select

2.0V. Belassen Sie es möglichst bei der

vorhandenen Einstellung.

VDDQ Voltage

Hier können Sie die Spannungswerte für die AGP

2

Control

Karte zu Übertaktungszwecken erhöhen.

Einstellmöglichkeiten: Normal, +0.1V, +0.2V und

+0.3V. Belassen Sie es möglichst bei der

vorhandenen Einstellung.

Vddr Control

Die Einstellmöglichkeiten sind Default, 2.6V, 2.7V und 1

2.8V. Sie sollten es bei Default belassen um

Schäden am Chipsatz zu vermeiden.

VDIMM

Hier wird die DRAM-Versorgungsspannung angezeigt. 2

VDIMM Voltage

Hier können Sie die DRAM-Spannung erhöhen.

2

Auswahlmöglichkeiten: Default, + 0,1 V.

VD-Tech II

Hier kann man die Voice Diagnose ein- bzw.

2

ausschalten. Allerdings muss die notwendige Option

eingebaut bzw. installiert sein. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled.

Venderpool

Eigentlich heißt es Vanderpool Technology, stammt

1

Technology

von INTEL (näheres hier: http://de.wikipedia.org/wiki/

Intel_Virtualization_Technology ). Dies Option ist nur

dann zu aktivieren wenn die Techologie unterstützt

wird.

Vendor

Hier wird verschlüsselt die Nummer des

1

Boardherstellers angezeigt.

Verify

Dieser Option dient zur Erkennung schadhafter Blocks 2

SYMBIOS SCSI BIOS

auf dem angegebenen Laufwerk. Auf Wunsch können

die als schadhaft erkannten Blocks für weitere

Operationen neu zugewiesen werden. Der Befehl ist

nicht destruktiv, d.h. es werden keine auf dem

Laufwerk befindlichen Daten zerstört.

VESA L2 Cache

Hier wird das Timing der Leseoperationen des VESA-

2

Read

Bus aus dem externen Cache bestimmt. Stellen Sie

Long ein, haben Sie eine bessere Stabilität, während

bei Normal die Leistung nicht gebremst wird.

VESA L2 Cache

Hier wird das Timing der Schreiboperationen des

2

Write

VESA-Bus aus dem externen Cache bestimmt. Stellen

Sie Long ein, haben Sie eine bessere Stabilität,

während bei Normal die Leistung nicht gebremst wird.

VESA Video Power Diese Option regelt den Stromsparmodus des 3

Down

Monitors. Einstellungen: V/H Sync + Blank (Dabei

werden vor allem ältere Monitore die noch keine

Energiesparfunktionen haben schwarz geschaltet),

Blank Screen (Auch diese Option führt bei älteren

Monitoren zum Abschalten), DPMS (Mit dieser Option

wird der Energiesparmodus über die Grafikkarte

gesteuert.).

VGA

Wenn diese Option aktiviert ist, kann das System

2

durch VGA-Aktivitäten reaktiviert werden.

VGA (PM Events)

Im Power Management stehen Ihnen unter PM Timer 2

Events mit dieser Option zwei Möglichkeiten zur

Verfügung: On (jedes Ereignis an der VGA

Schnittstelle weckt den PC), Off

VGA 128k Range

Wenn diese Option Enabled ist, kann der Chipsatz

2

Attribute

spezielle CPU to PCI Kennzeichen zulassen. Bei

Disabled wird nur die Standard VGA-Schnittstelle

zugelassen.

VGA Active Monitor Wenn Sie diese Option eingeschaltet haben wird der 2

Timer der Stromsparmaßnahmen auch von VGA-

Aktivitäten zurückgesetzt. So erreichen Sie, dass eine

Aktivität am Bildschirm oder ein Video den PC aus

dem Schlaf zurückholt.

Wer gerne Videos am PC

anschaut, sollte die Option unbedingt einschalten,

weil trotz fehlender Eingabe der PC nicht in den

Schlafmodus verfällt.

VGA Boot From

Unter dieser Option legen sie fest, welche Grafikkarte 2

oder VGA Bios

als primäre angesprochen wird. Entweder die AGP-

Sequence

Karte am AGP-Port oder die PCI VGA-Karte am PCI-

Port.

VGA Event

Hier entscheiden Sie ob VGA-Aktivitäten vom

5

Powermanagement überwacht werden sollen oder

nicht. Einstellmöglichkeiten: Off und ON

VGA Frame Buffer

Der genannte Chipsatz unterstützt das so genannte

2

Frame Buffering, es verwendet den VGA

Speicherplatz der Adressen A0000h bis BFFFFh.

VGA Frame Buffer

Neuere VGA-Grafikkarten verwenden den

1

USWC

sogenannten USWC (Uncachable, Spectulatable,

Write Combined) Speicher. Damit wird die

Performance gesteigert, was aber ältere Karten nicht

so mitmachen. Wenn das der Fall ist sollten Sie die

Option auf Disabled stellen.

VGA Interrupt

Hier teilen Sie den PCI-Interrupt (IRQ9, wenn nicht

3

bereits mit PCI Interrupt Mapping vergeben) dem

Bildschirm auf der eingebauten PCI-Baugruppe zu.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

VGA Memory Clock

Unter dieser Option können Sie die Geschwindigkeit

2

des Grafikspeichertakts festlegen.

VGA Share Memory Unter dieser Option wählt man den Anteil der 5

Speicherkapazität für VGA. Der Gesamtspeicher muss

immer doppelt so groß sein wie der hier VGA zur

Verfügung gestellte. Ist das nicht der Fall, wird er

vom BIOS automatisch aufgeteilt.Diese Option ist vor

allem für Spiele interessant. Einstellmöglichkeiten:

Auto bzw. manual diverse Größen

VGA Shared

Sie können unter dieser Option einen Speicherbereich 2, 5

memory Size

( von 512KB bis 4MB) des Hauptspeichers für Grafik

reservieren. Der Wert sollte nicht über der

Speichergröße der Grafikkarte liegen.

VGA Type

Das System BIOS benötigt die Information um zu

2

bestimmen welcher Bus benutzt wird, wenn das

Video-BIOS gespiegelt ist.

Vi/o

Hier wird die I/O - Spannung für den Chipsatz. (ideal 2

2.5V - 2.7V) angezeigt.

VIA FIRE WIRE

Hier können Sie die VIA FIRE WIRE aktivieren/

5

deaktivieren

VIA Onboard LAN

Hier können Sie die Option aktivieren/deaktivieren

2

um mit dem Onboard-LAN zu arbeiten oder nicht.

VIA OnChip IDE

Untermenü zur Einstellung diverser IDE

2, 5

Device

Eigenschaften.

VIA OnChip PCI

Unter dieser Option können Sie die Onboard Lan

5

Device

Funktionen aktivieren/deaktivieren.

VIA OnChip PCI

Untermenü zur Einstellung diverser PCI Eigenschaften. 2, 5

Device

VIA SATA IDE RAID Unter dieser Option aktivieren/deaktivieren Sie die 5

onboard Serial ATA-RAID-Funktion.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled, Auto

(Standard).

VIA-3043 OnChip

Mit dieser Option können Sie den integrierten LAN-

2

LAN

Controller aktivieren oder deaktivieren.

VIA-3058 AC97

Die Option Auto ermöglicht es der Hauptplatine, zu

2

Audio

ermitteln, ob ein Audiogerät verwendet wird. Wenn

das Gerät ermittelt wird, wird der integrierte

Controller VIA AC’97 (Audio Codec’97) aktiviert; falls

nicht, wird er deaktiviert. Deaktivieren Sie den

Controller, wenn Sie andere Controller-Karten für den

Anschluss an ein Audiogerät verwenden möchten.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled

VIA-3068 MC97

Die Option Auto ermöglicht es der Hauptplatine, zu

2

Modem

ermitteln, ob ein Modem verwendet wird. Wenn ein

Modem verwendet wird, wird der integrierte

Controller VIA MC’97 (Modem-Codec’97) aktiviert;

falls nicht, wird er deaktiviert. Deaktivieren Sie den

Controller, wenn Sie andere Controller-Karten für den

Anschluss an ein Modem verwenden möchten.

Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled

VID CMOS Setting

Hier können Sie das Verhältnis des CPU-Kerntakts zur 1

FSB-Frequenz einstellen. Der Standardwert dieses

Elements wird vom BIOS automatisch ermittelt. Es

handelt es sich bei der VID um die Voltage ID mit der

jeder Prozessor gekennzeichnet ist. Damit ist es

erlaubt die VCore Spannung manuell einzustellen.

Belassen Sie es möglichst bei der vorhandenen

Einstellung um Prozessorschäden zu vermeiden.

Wenn Sie aber etwas verstellen wollen nehmen Sie

unbedingt das Handbuch zu Hilfe.

Video

Hier legen Sie den Grafikstandard Ihres PCs fest.

1,2,3

Einstellungen: EGA/VGA, CGA, CGA40, CGA80 und

Mono (nur für Herculeskarten oder MDA, z.B.

Netware-Server). Es besteht auch die Möglichkeit

ohne Grafikkarte im System zu arbeiten. Das wäre z.

B. dann interessant, wenn man den PC als Drucker-

oder Dateiserver im Netzwerk hängen hat. Die

Einstellung dafür, Not installed oder None, wird hier

vorgenommen.

Video BIOS Cache

BIOS Cache Verwaltung.

1,2

Video BIOS

Wenn Sie diese Option Enabled haben, kann der

1,2

Cacheable oder

Cache-Speicher das VIDEO BIOS der Grafikkarte an

Video BIOS is

der Adresse C0000h bis C7FFFh mit berücksichtigen.

Cacheable

Sie sollten aber bedenken, dass das Caching Risiken

birgt, falls sich im Cache der Code befindet und ein

Programm will in den BIOS-Bereich schreiben.

Haben Sie diese Option Enabled, müssen Sie

gleichzeitig auch die Option Video BIOS Shadow

aktivieren. Geschwindigkeitsvorteil unter DOS etwa

40%. Diese Option sollte unter Win.x und DOS auf

Enabled stehen, ansonsten (ab Windows 95) sollte

Disabled eingestellt werden.

Video BIOS Shadow Das Video-BIOS wird mit dieser Option aus dem 2

langsamen ROM (arbeitet mit bis zu 200ms) der

Grafikkarte ins RAM kopiert. Dies bedeutet eine

Geschwindigkeitssteigerung der DOS-

Grafikanwendungen, wenn kein Grafikkartentreiber

verwendet wird. Diese Option sollte unter DOS und 3.

x auf Enabled stehen.

Wenn Sie unter höheren

Windows Versionen arbeiten, stellen Sie Disabled ein.

Video BIOS

Diese Option aktiviert während des Starts des PCs

1

Shadow C000, 32K

das Kopieren des BIOS-ROMs der Grafikkarte in den

Arbeitsspeicher. Dadurch steigt die Performance.

Einstellmöglichkeiten sind: Shadow (Grafikkarten

BIOS wird in den korrespondierenden Arbeitsspeicher

verlagert), Cached (zusätzlich wird der

Speicherbereich vom Cache berücksichtigt), Disabled

(alle Optionen sind ausgeschaltet).

Video BIOS

Diese Option bestimmt, ob das Video BIOS bzw. ein

2

Shadow/ XXXXX-

optionales ROM -BIOS in das RAM kopiert werden.

XXXXX Shadow

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Unter

Windows und LINUX bringt diese Option nichts, kann

jedoch den Bootvorgang verkürzen, wenn Enabled.

Bei grafischen Anwendungen unter DOS auf Enabled

stellen.

Video Buffer

Haben Sie die Option aktiviert, wird das Video BIOS

2

Cacheable

in den Cachebereich C0000h bis C7FFFh ausgelagert.

Video Detection

Wenn diese Option aktiviert ist, wird das System

2

durch Video Aktivitäten aufgeweckt bzw. inaktive

Timer werden zurückgesetzt.

Video Display

Unter dieser Option können Sie die

2

Device

Bildwiedergabegeräte, wie LCD-Schirm, externer CRT/

LCD-Monitor oder beide auswählen und aktivieren.

Zur Auswahl stehen: LCD & CRT , LCD und CRT

Video Frame Buffer Unter dieser Option legen Sie die Größe des 1

Size

Grafikpufferspeichers fest. Die Einstellungen in

diesem Feld gelten nur für Hauptplatinenmodelle mit

integriertem VGAController. Einstellmöglichkeiten:

Auto, 8MB, 16MB, 32MB, 64MB und 128MB

Video IRQ line

Bei dieser Option wird der Interrupt für den

3

eingebauten Bildschirm-Controller festgelegt.

Einstellmöglichkeiten: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14

und 15 Der Interrupt wird auf den eingestellten Wert

gesetzt. Disabled (Es ist kein Interrupt festgelegt.),

Auto Select (Der Interrupt wird automatisch

ausgewählt.).

Video Memory

Ist diese Option auf USCW eingestellt, was empfohlen 1

Cache Mode

wird, dann wird die Grafikdarstellung sowohl unter

DOS als auch unter Windows erheblich beschleunigt.

Diese USWC (Uncacheable, Speculative Write

Combining) Option beinhaltet die ISA-Bridge im PIIX4-

Baustein und bündelt mehrere 8/16-Bit Zugriffe auf

den ISA Bus zu einem zusammen. Aber Vorsicht, bei

dieser Option kann es zu Problemen mit Video- und

Soundkarten kommen. Allerdings haben neuere

Karten diese Option schon integriert.

Video Memory

USWC (uncachable, speculative write combining) ist

2

Cache Mode

eine neue Cache Technlogie für den Videospeicher

von Prozessoren. Durch das Cachen der Grafikdaten

kann dabei die Anzeigeperformance beschleunigt

werden. Falls ihre Grafikkarte diese Funktion nicht

unterstützt, dann müssen Sie UC (uncacheable)

eingestellt haben, weil sonst das System nicht mehr

bootet. Einstellmöglichkeiten: UC, USWC

Bei allen

Nvidia-Grafikkarten ist USWC Voraussetzung, sonst

verschenken Sie sehr viel Tempo bei der

Grafikausgabe. Auch bei DOS Anwendungen sollten

Sie Enabled versuchen.

Video Method oder Veranlasst mit welchem Verfahren der Monitor 1,2

Video Off Option

angesteuert wird um durch Video Off Option in den

Stromsparmodus zu gehen.

Video Off After

Hier wählen Sie den Spar-Modus, in dem Video

2

ausgeschaltet wird. Einstellmöglichkeiten: NA (keine

Ausschaltung im No Spar-Modus), Doze

(Ausschaltung in allen Spar-Modi), Standby

(Ausschaltung nur in Standby oder Suspend-Mode)

und Suspend (Ausschaltung nur im Suspend-Mode).

Video Off In

Unter dieser Optionen stehen Ihnen zwei

2

Suspend

Einstellungen zur Verfügung: Yes oder No. Mit dieser

Einstellungen bestimmen Sie die Art und Weise, auf

die der Monitor ausgeschaltet wird.

Video Off Method

Da der Monitor einer der größten Stromfresser ist,

2

sollte diese sehr wichtige Option nicht übergangen

werden. Die meisten der neueren Monitore sind VESA-

DPMS-fähig (Display Power Management Signaling

oder Energy Star). Es gibt mehrere Möglichkeiten der

Einstellung, einmal mit der Grafikkarte (z.B.

Diamond), über Windows95 (Eigenschaftenmenü des

Desktops), manche Monitore schalten sich auch

selber ab, wenn sie kein Signal von der Grafikkarte

bekommen. Oder Sie verwenden die Option Blank

Screen wenn Sie kein Power-Management besitzen,

oder wenn Sie mit den anderen Optionen nicht

arbeiten. Sie sollten hier DPMS einstellen.

Video Off Method

Hier können Sie die Art festlegen, nach der der

1

(DPMS OFF)

Bildschirm ausgeschaltet wird. Einstellmöglichkeiten:

DPMS OFF, DPMS Reduce ON, Blank Screen, V/H Sync

+Blank, DPMS Standby und DPMS Suspend Blank

sollte nur bei Monitoren ohne Power-Management-

Funktion verwendet werden

Video Off Option

Diese Option regelt den Stromsparmodus des

2

Monitors. Einstellungen: V/H Sync + Blank (Dabei

werden vor allem ältere Monitore die noch keine

Energiesparfunktionen haben schwarz geschaltet),

Blank Screen (Auch diese Option führt bei älteren

Monitoren zum Abschalten), DPMS (Mit dieser Option

nach dem VESA DPMS-Standard (Display Power

Management Signaling) wird der Energiesparmodus

über die Grafikkarte gesteuert.).

Video or Adapter

Haben Sie diese Option aktiviert, wird der BIOS Inhalt 2

BIOS Shadow

aus dem langsameren ROM in den schnelleren RAM

kopiert. Diese Spiegelung kann in 16k-Größen

eingestellt werden, wenn die Einstellung Enabled ist

und ein Adapter-BIOS vorhanden ist.

Video Power Down Unter dieser Option werden Grafikkarte und Monitor 1

Mode

gemäß den VESA-Vorgaben in den Schlafmodus

geschickt. Einstellmöglichkeiten: Disabled, Standby,

Suspend

Video RAM

Probieren Sie einfach mal Enabled bzw. Disabled. Sie 2

Cacheable

legen hier fest, ob der Framebuffer der Grafikkarte

zum Cachen geeignet ist. Neuere Karten kommen

damit zurecht und ältere neigen zu Bildfehlern.

Allerdings werden die meisten neueren Grafikkarten

durch diese Funktion nicht schneller.

Bei

moderner Ausrüstung sollten Sie Disabled wählen.

Video RAM Cache

Wenn Sie USWC (Uncachable Speculative Write

2

Methode

Combining) einschalten, aktivieren Sie eine schnellere

Zugriffsmethode der Intel-Prozessoren (Pentium II,

Pentium Pro, Xeon). manchmal taucht auch der Punkt

Write Combining auf, den Sie ein- bzw. ausschalten

können. bei den neuen 3D-Grafikkarten können Sie

ohne negative Folgen sowohl Video RAM Cachable, als

auch Write Combining ausschalten. Unter Windows

ignorieren die Treiber sowieso die BIOS-Einstellungen.

Video ROM BIOS

Hier verlagert das BIOS den Inhalt des langsamen

2

Shadow

Grafikkarten-ROM in den schnelleren PC-Speicher.

Für DOS und Win3.1 brachte Enabled Vorteile. Die

modernen Betriebssysteme brauchen diese Funktion

nicht mehr und die Option sollte hier auf Disabled

stehen.

Video ROM Shadow Haben Sie diese Option Enabled, dann wird das BIOS 1

der Grafikkarte aus dem langsamen ROM in das

schnelle RAM kopiert und kann von dort aus benutzt

werden. Nachstehend die Speicheradressen und die

benötigte Größe.

Speicheradresse Shadow-ROM

Größe

Bereich

benutzt als:

C000 C3FF

Video-ROM

16KB

XC400 C7FF

Video-ROM

16KB

C800 - CBFF

Adapter-ROM

16KB

CC00 - CFFF

Adapter-ROM

16KB

D000 - D3FF

Adapter-ROM

16KB

D400 - D7FF

Adapter-ROM

16KB

D800 - DBFF

Adapter-ROM

16KB

DC00 - DFFF

Adapter-ROM

64KB

F000 - FFFF

System-ROM

64KB

Video Shadow

Mit dieser Option können Sie den Inhalt des ROMs der 3

Grafikkarte in den Arbeitsspeicher kopieren. Falls Sie

aber eine VGA-Karte verwenden bringt diese

Option fast nichts mehr.

Video System

Der sekundäre Video Adapter wird unterstützt. Das

2,3

wird aber nicht extra erwähnt.

Video Timeout

Sie können hier nur Einstellungen vornehmen, wenn 3

das Feld PowerSaving auf Customize eingestellt ist.

Einstellmöglichkeiten: Disabled (Die Funktion ist

ausgeschaltet.), 10, 15, 30 sec, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15

min (Bildschirm wird nach eingestellter Zeit dunkel.).

Video, 32 K Shadow Wenn Sie diese Option Enabled haben, kann der 1

Cache-Speicher das VIDEO BIOS der Grafikkarte an

der Adresse C0000h bis C7FFFh mit berücksichtigen.

Sie sollten aber bedenken, dass das Caching Risiken

birgt, falls sich im Cache der Code befindet und ein

Programm will in den BIOS-Bereich schreiben.

Geschwindigkeitsvorteil unter DOS etwa 40%.

View DMI Event Log Mit Enter können Sie das DMI-Log öffnen, sofern Sie 2

die Option DMI Event Log aktiviert haben.

Vio

Hier wird die I/O-Spannung für beispielsweise AGP-

1

Karten wie die "GeForce" angezeigt.

Vio Voltage

Diese Option dient zur Beeinflussung der Chipsatz I/O 2

- Spannung. Auch hier gilt: Änderungen auf eigene

Gefahr.

Virtualization

Diese Option aktiviert oder deaktiviert die

5

Technology

zusätzlichen Hardware-Fähigkeiten von Virtualization-

Technologie.

Intel Virtualization Technology (Codenamen

Vanderpool oder Vanderpool Technology) ist die

Implementierung einer Secure Virtual Machine seitens

Intel.

Die AMD Virtualization oder kurz AMD-V (auch unter

dem Codenamen "Pacifica" bekannt) ist eine Technik zur Virtualisierung eines Computers und bezeichnet

AMDs Implementierung einer Secure Virtual Machine

im Zusammenspiel mit einer IOMMU.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Virus Check

Hier können Sie einstellen, wann Sie an den Einsatz

3

Reminder

eines Viren-Scanners erinnert werden wollen.

Virus Protection

Während und nachdem das System bootet, führt

1

jeder Versuch, den Bootsektor der Festplatte zu

beschreiben zum Stop des Systems und eine

Fehlermeldung erscheint. In der Zwischenzeit können

Sie ein Antivirus-Programm starten um das Problem

zu lokalisieren. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled.

sie auch Virus Warning

Virus Warning

Virus Warning ist kein Virenschutzprogramm, sondern 2

ein Schreibschutz für Bootsektor und

Partitionstabelle. Falls in diesen Bereich geschrieben

werden soll, wird erst nachgefragt ob das erlaubt ist.

Diese Option sollte jedoch auf Disabled stehen, damit

Sie bei der Installation von Windows 95/98 keine

Probleme kriegen. Andernfalls erscheint folgende

Meldung:

!

WARNING !

Disk Boot

Sector is

to be

modified

Type "Y"

to accept

write, or

"N" to

abort write

Award

Software,

Inc.

Beachten Sie, das Sie zum Speichern die "Z"-Taste

drücken müssen, da unter DOS die Tasten 'Y' und 'Z'

vertauscht sind.

Unter NT, OS/2 und LINUX funktioniert diese Option

nicht.

Virus Warning

Beim Start werden die Bootsektoren auf

3

Veränderungen gegenüber dem letzten Start geprüft.

Einstellmöglichkeiten: Enabled (ggf. wird eine

Viruswarnung ausgegeben, bis sie mit Confirm

bestätigt, bzw. ausgeschaltet (Disabled) wird),

Confirm (Eine gewünschte Änderung im Bootsektor z.

B. durch Neuinstallation eines Betriebssystems wird

bestätigt.), Disabled (Es erfolgt keine Überprüfung

der Bootsektoren.).

VL Bus 0-Wait-

Regelt welcher Wait-State beim Schreiben auf den VL- 2

State Write

Bus verwendet wird.

Vlink 8X Support

Hier stehen ihnen zwei Einstellmöglichkeiten

1,2

oder Vlink 8X

(Enabled, Disabled) für den VLink-Busdatentransfer

Supported

zwischen Northbridge und Southbridge zur Verfügung.

Vlink Mode

Mit dieser Option wählen Sie den VLink-Modus

5

Selection

manuell aus.

V-Link Data 2X

Mit dieser Option wird der integrierte V-Link Data 2X- 1

Support

Support gesteuert.

Einstellungsmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Voltage Battery

Hier wird die Spannung der Batterie (Knopfzelle)

5

Onboard angezeigt.

Voltage Control

Unter dieser Option legen Sie die Spannung für den

1

Prozessor fest. Benutzen Sie nur die im Handbuch

angegebenen Spannungen. Eine Erhöhung um mehr

als 5-10% zerstört den Prozessor.

Voltages Control

Diese Einstell-Option ermöglicht Ihnen den Wechsel

5

zwischen der Standardspannung und

benutzerdefinierten Spannungen. Lassen Sie die

Voreinstellung eingestellt, es sei denn, die aktuellen

Spannungseinstellungen werden nicht oder nicht

richtig erkannt. Einstellmöglichkeiten: User Define

(Benutzerdefiniert) ermöglicht Ihnen die manuelle

Auswahl der folgenden Spannungen. CPU Core

Voltage (Dieses Feld legt die Kernspannung der CPU

fest.); MCH & PCIE 1.5V Voltage (Zur Auswahl der

Spannung für MCH & PCIE Steckplätze.); DDR SDRAM

Voltage (Dieses Feld legt die Spannung der DRAM

fest.)

Voltage Fine Tune

Hier können Sie ein Untermenü (für DIMM/AGP/

5

Chipset/CPU Voltage Regulator) aktivieren in

welchem Sie diverse Tuning Maßnahmen durchführen

können. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Vlink Data Rate

Dieser Punkt ermöglicht Ihnen die Auswahl der Vlink- 5

Datenrate zwischen Northbridge und southbridge.

VLink Voltage oder Durch Nachstellen von VLink Voltage können Sie die 1

V-Link Voltage

VLink-Spannung für eine

mögliche Übertaktung erhöhen. Diverse

Einstellungsoptionen: Auto, 2.5, 2.60, 2.70, 2.80.

Voltage Monitor

Falls einer der vom Hardwaremonitor überwachten

2

Werte außerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt,

erfolgt die Fehlermeldung "Hardware Monitor found

an error, Enter POWER MANAGEMENT SETUP for

Details" Eingabemöglichkeiten: F1 (weiter), Del (ins

SETUP). Überprüfen Sie den Problembereich und

beheben Sie den Fehler.

Voltage Monitoring Hier werden sämtliche Spannungswerte angezeigt.

5

Nehmen Sie auf jeden Fall das Handbuch zu Hilfe

bevor Sie etwas verstellen.

Voltages Monitor

Spannungszustand des Systemstroms, nicht

2

veränderbar. Für die Überwachung wird die I/O

Adresse von 294H bis 297H verwendet, falls

zusätzliche Karten die sie haben diesen Bereich

verwenden, sollten sie die I/O Adresse Ihrer Karte

ändern.

Volume

Hier kann man wenn das ASUS Music Alarm

1

Untermenü aktiviert ist, die Lautstärke des

Weckalarms einstellen. Einstellmöglichkeiten von 01

bis 32

VT100

Unter diesem Menüpunkt legen sie die Einstellungen

3

Configuration

zum Betrieb eines VT100-kompatiblen Terminals am

System fest. Der Anschluss des Terminals ist sowohl

über Modem wie über Kabel (serielle Verbindung)

möglich. Bildschirmausgaben erfolgen parallel sowohl

am Terminal als auch am System- Bildschirm.

Tastatureingaben am Terminal werden so behandelt

wie Eingaben an der Servertastatur. Man kann am

Terminal auch das BIOS-Setup aufrufen und

einstellen.

VT686 Voltage

Da die integrierte Hardwareüberwachung das

2

Spannungsniveau durch die integrierten

Spannungsregulatoren erkennen kann, sollten Sie die

Einstellung Ignore nur verwenden wenn dies

unbedingt notwendig ist.

VT8237 PATA-IDE

Diese Option wird verwendet, um den VT8237 PATA-

1

Controller

IDE-Controller zu aktivieren/deaktivieren.

Einstellungsmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

VT8237 SATA-IDE

Diese Option wird verwendet, um den VT8237 SATA-

1

Controller

IDE-Controller zu

aktivieren/deaktivieren. Einstellungsmöglichkeiten:

Disabled, Enabled.

VTTMEM Voltage

Unter dieser Option können Sie die Spannung für den 5

VTTMEM-Anschluss wählen. Informieren Sie sich

im Handbuch.

Stand: 29.11.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: W :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

Wait for <F1> If

Falls beim POST eine Fehlermeldung auftaucht,

1,2

Error oder Wait for können Sie mit F1 weiterschalten.

Damit Sie

<F1> if any Error

Fehler besser überprüfen können, sollte die Option

Enabled sein.

Wake On LAN

Unter dieser Option können Sie einstellen das der

2

Rechner durch ein Wecksignal eines anderen

Computers über das Netz aus dem Stromsparmodus

hochgefahren wird. Einstellmöglichkeiten: Disabled,

Enabled Wenn Sie diese Funktion nutzen wollen,

benötigen Sie eine Netzwerkkarte mit Wake-On-LAN

sowie ein ATX-Netzteil mit einer Mindestleistung von

720mA -5V Standby.

Wake On LAN

Diese Option erlaubt das Einschalten des Systems

3

über Netzwerksignale. Beachten Sie, dass wenn Wake

On LAN aktiviert ist, der LAN Controller auch dann

Strom verbraucht, wenn das System ausgeschaltet

ist. Einstellmöglichkeiten: Enabled (der Onboard LAN

Controller kann das System einschalten), Disabled

(der Onboard LAN Controller kann das System nicht

einschalten).

Wake On LAN or

Unter dieser Option können Sie ihren PC über ein

PCI Modem

Netzwerk von einem anderen PC aus starten, indem

Sie ein Wake-Up-Frame oder -Signal senden

(

Funktioniert nur mit einer Netzkarte mit Wake-

On-LAN und ein ATX-Netzteil mit einem minimalen

Standby-Strom von 720mA +5V.).

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Wake On PS2 KB/

Wenn Sie ihren PC über ihre PS2-Tastatur, PS2-Maus 2

PS2 Mouse/CIR

oder ein Consumer IR-Gerät anschalten wollen stellen

Sie die Option auf Enabled. Sie benötigen

unbedingt ein ATX-Netzteil das mindestens 300mA

auf dem +5V Anschluss unterstützt, ansonsten klappt

es nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Je nach Board müssen Sie ggf. einen DIP-Schalter

für die Funktion USB-Device Wake Up einstellen (im

Handbuch nachlesen.).

Wake on Ring

Ausführliche Erläuterungen unter:

Power On by

Ring

Wake On RTC oder

Unter dieser Option kann man ein Datum und die

1,2

Wake On RTC Timer sekundengenaue Zeit einstellen, zu der das System aktiviert wird. Mit Enabled/Disabled können Sie hier

die Option RTC Wake Up Timer ein-/ausschalten.

Wake On USB for

Unter dieser Option können Sie ihre USB-Geräte,

2

STR State oder

wenn denn vorhanden, zur Betriebsaufnahme des PC

Wake On USB for

aus dem Suspend-to-RAM-Modus festlegen. Sie

S3 or S4 State

benötigen unbedingt ein ATX-Netzteil das mindestens

300mA auf dem +5V Anschluss unterstützt,

ansonsten klappt es nicht. Diese Option muss

zusammenhängend mit der Option USB Device Wake

Up eingestellt werden. Einstellmöglichkeiten:

Disabled, Enabled

Wake Up by

Wenn Sie die Option Wake On PS2 KB/PS2 Mouse/

2

Keyboard

CIR auf Enabled gestellt haben, dann können Sie hier

festlegen mit welcher Taste/n der PC gestartet wird.

Einstellmöglichkeiten: Space Bar, CTRL+Esc und

Power Key

Wake Up by

Wenn diese Option aktiviert (Enabled) ist, kann das

5

Onboard LAN1

System (aus dem Soft-Off-Status) über den Zugriff

auf den OnBoard LAN1 Port aufgeweckt werden.

Wake Up by

Wenn diese Option aktiviert (Enabled) ist, kann das

5

Onboard LAN2

System (aus dem Soft-Off-Status) über den Zugriff

(AB9 Pro)

auf den OnBoard LAN2 Port aufgeweckt werden.

Wake Up by PCI

Hier können Sie festlegen welche PCI Karte den PC

2

Card oder Wake Up aufweckt wenn sie angesprochen wird. Bei der 3.

by PCI Card (PME) Option ist das dann auch möglich bei einer PCI LAN-oder Wake Up by

Karte.

PCI Card/LAN

Wake up Events >

Diese Option wird angezeigt, wenn Sie die Wake On

2

Date (of Month)

RTC Timer-Option aktivieren. Hier können Sie

festlegen, an welchem Datum Ihr System auswachen

soll. Die Einstellung auf 15 zum Beispiel weckt das

System am 15. jeden Monats auf.

Einstellmöglichkeiten: 0, 1, ....., 31.

Wake up Events >

Mit dieser Option wird die Erkennung von HDD & FDD-

HDD & FDD

Aktivitäten für den Übergang in den Power Down-

Status aktiviert oder deaktiviert.

Einstellmöglichkeiten: On, Off.2

Wake up Events >

Diese Option aktiviert oder deaktiviert die Erkennung 2

IRQs Activity

von Geräteaktivitäten durch IRQs für den Übergang in

Monitoring

den Power Down-Status. Einstellmöglichkeiten: IRQ3

(COM 2), IRQ4 (COM 1), IRQ5 (LPT 2), IRQ6 (Floppy

Disk), IRQ7 (LPT 1), IRQ8 (RTC Alarm), IRQ9 (IRQ2,

Redir), IRQ10 (Reserved), IRQ11 (Reserved), IRQ12

(PS/2 Mouse), IRQ13 (Coprocessor), IRQ14 (Hard

Disk), IRQ15 (Reserved).

Wake up Events >

Mit dieser Option wird die Erkennung von LPT & COM- 2

LPT & COM

Aktivitäten für den Übergang in den Power Down-

Status aktiviert oder deaktiviert.

Einstellmöglichkeiten: LPT/COM, NONE, LPT, COM

Wake up Events >

Mit dieser Option können Sie die Wake On Modem-

2

Modem Ring

Funktion aktivieren oder deaktivieren

Resume

Einstellmöglichkeiten: Resume, Enabled, Disabled

Wake up Events >

Mit dieser Option wird die Erkennung von PCI Master- 2

PCI Master

Aktivitäten für den Übergang in den Power Down-

Status aktiviert oder deaktiviert.

Einstellmöglichkeiten: On, Off.

Wake up Events >

Dies ist eine Funktion zur PCI-Spezifikation 2.2. PCI-

2

Power On by PCI

Bus unterstützt Standbystrom für PCI-Karten. PCI-

Card

Karten können das System im Falle bestimmter

Aktivität aufwecken. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Wake up Events >

Mit dieser Option können Sie die Erkennung von IRQ3- 2

Primary INTR

15 oder NMI Unterbrechungen für den Übergang in

den Power Down-Status aktivieren und deaktivieren

Normalerweise wird diese auf eine Netzwerkkarte

angewendet. Einstellmöglichkeiten: ON, OFF.

Wake up Events >

Diese Option wird angezeigt, wenn Sie die Option

2

Resume Time (hh:

"Wake On RTC Timer" aktivieren. Hier können Sie die mm:ss) oder Wake Aufweckzeit des Systems einstellen.

up Events > Time

Einstellmöglichkeiten: HH, MM, SS

(hh:mm:ss)

Wake up Events >

Der Wake Up Timer ähnelt mehr einem Alarm, der Ihr 2

RTC Alarm Resume System zu einer vorbestimmten Zeit für eine spezifische Anwendung aktiviert. Er kann auf

regelmäßiges tägliches Wecken oder auch auf ein

bestimmtes Datum innerhalb eines Monats gestellt

werden. Datum und Zeit sind auf eine Sekunde genau

einstellbar. Mit dieser Option können Sie die RTC

Wake Up-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Wake up Events >

Mit dieser Option wird die Erkennung von VGA-

2

VGA

Aktivitäten für den Übergang in den Power Down-

Status aktiviert oder deaktiviert.

Einstellmöglichkeiten: On, Off

Wake up Events >

Unter dieser Option können Sie einstellen, dass wenn 2

Wake On LAN

ein Signal vom LAN kommt, der PC aus dem Doze

bzw. Standby-Modus geholt wird.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Wake up Events >

Unter dieser Option können Sie einstellen, dass wenn 2

Wake On Modem

ein Signal an das Modem kommt, der PC aus dem

Doze bzw. Standby-Modus geholt wird.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Wake up Events >

Hier können Sie die Funktion Wake On PCI Card (d.h. 2

Wake On PCI Card

sobald an der PCI Card Aktivitäten erfolgen, wird das

System geweckt) einstellen. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Wake up Events >

Unter dieser Option können Sie einstellen, dass wenn 2

Wake On RTC Timer ein Signal an den RTC-Timer kommt, der PC aus dem Doze bzw. Standby-Modus geholt wird.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Wake Up Events in Hier steht eine Reihe von Interrupts (4, 3, 8 und 12) 2

Doze & Standby

zur Verfügung, deren Aktivität den PC aus dem Doze

oder Wake Up

oder Standby-Modus wecken. Unter Reload Global

Event in Inactive

Timer Events findet man diese Option auch auf

Mode oder Wake Up neueren Boards.

Events

Wake Up By PS2

Wenn Sie das Menüfeld 'Wake On PS2 KB/PS2 Mouse/ 2

Keyboard

CIR Enabled haben, dann können Sie die Tasten

festlegen mit denen der PC ausgeschaltet werden

soll. Einstellmöglichkeiten: Space Bar, CTRL+Esc und

Wakeup Key

Wake Up on Codec

Mit dieser Option wird festgelegt, ob das System aus einem

1

Stromsparmodus

erweckt wird, wenn an dem AC97 Audio Codec eine Aktivität oder ein Eingangssignal entdeckt wird. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Wake Up On LAN

Unter dieser Option kann man einstellen, dass wenn

2

ein Signal vom LAN kommt, der PC aus dem Doze

bzw. Standby-Modus geholt wird.

Wake Up On LAN/

Im Power Management stehen Ihnen unter PM Timer 2

Ring

Events mit dieser Option zwei Möglichkeiten zur

Verfügung: Enabled, Disabled. haben Sie Enabled

eingestellt, dann weckt jedes Ereignis am LAN/

Modem Ring den PC.

Wake Up On PME

Haben Sie diese Option aktiviert, können Sie ihren PC 2

über das Netzwerk von einem anderen Computer aus

hochfahren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Wake Up On Ring/

Lautet die Einstellung dieser Option Enabled, kann Ihr 1

PME#

System aus dem Stromsparmodus geweckt werden,

indem ein Signal vom Modem hereinkommt oder ein

Ereignis aus der Gruppe der PME (Power Management

Event) auftritt. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled Sie brauchen ein Modem, welches die sog.

"Power On" -Funktionen beherrscht, also die

passenden Signale empfangen und weitergeben kann.

Wake/Power Up

Haben Sie diese Option auf Enabled gestellt,

2

On Ext.Modem

ermöglicht Ihnen dieser Parameter, das System von

einem PCI-Modem anschalten zu lassen. Diese

Funktion erfordert ein ATX-Netzteil, welches

mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung bietet.

Einstellmöglichkeiten: Disabled, Enabled

WakeUp by Alarm

Wenn Sie diese Option auf Enabled stellen, dann

3, 5

können Sie für den RTC-Alarm der das System

anschaltet Monat, Stunde, Minute und Sekunde

einstellen. Falls das System aber hereinkommende

Anrufe entgegen nimmt oder das Netzwerk aktiviert

wird (Resume On Ring/LAN), bevor der hier

eingestellte Termin erreicht ist, dann behandelt das

System diese Ereignisse vorrangig.

WakeUp by

Haben Sie diese Option auf Enabled gestellt, können

5

Onboard LAN

Sie einen PC im Soft-Off-Zustand über eine LAN-

Karte mit Unterstützung für die Weckfunktion per

Fernbedienung aufwecken.

WakeUp by OnChip Haben Sie diese Option auf Enabled gestellt, können 3

Lan

Sie den PC im Soft-Off Zustand über eine LAN-Karte

mit Unterstützung für die Weckfunktion per

Fernbedienung aufwecken.

Wake-Up by PCI

Haben Sie die Option auf [Enabled] gestellt, weckt

5

card

der Zugriff auf das integrierte LAN oder eine PCI-

Karte wie z.B. Modem- oder LAN-Karte das System

auf. Die PCI-Karte muss diese Weckfunktion

allerdings unterstützen.

Wake-up by PCI

Mit dieser Option können Sie den PC durch PCI-

2

Card oder Wake-up Geräte wecken lassen. Haben Sie z.B. eine PCI LAN-by PCI Card/LAN

Karte mit Weckfunktion installiert, so können Sie über

das Netzwerk einen anderen PC wecken.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled Es wird

ein bestimmtes Netzwerkinterface verlangt und der

+5V Standbystrom der ATX- Netzversorgung muss

mindestens 720mA aufweisen.

Wakeup by PME#

Haben Sie diese Option auf Enabled, so weckt jede

2

of PCI

Aktion der PCI-Karten (PME) das heruntergefahrene

System wieder auf.

WakeUp by Ring

Haben Sie diese Option Enabled, schalten

3, 5

Telefonanrufe über ein internes bzw. externes Modem

das System ein.

Wakeup by USB

Unter dieser Option können Sie einstellen ob der PC

2

device

nach einem Signal auf den USB-Port aufgeweckt wird

oder nicht. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Wakeup Event

Bei dieser Option handelt es sich um den Aufruf eines 5

Setup oder Wake-

WakeUp-Menüs in welchem Sie die diversen WakeUp

Up Event Activity

Einstellungen vornehmen können.

Wake-Up Key

Hier wird festgelegt, ob das System aus

1

Stromsparmodi erweckt wird, wenn eine Aktivität

oder ein Eingangssignal entdeckt wird.

WakeUp On 1394

Ist diese Option auf [Enabled] (aktiviert) gestellt,

5

kann Ihr System über ein 1394-Gerät (IEEE-1394-

Standard) aktiviert werden.

Wakeup Password Hier wird festgelegt, ob das System aus 1

oder Wake-Up

Stromsparmodi erweckt wird, wenn eine Aktivität

Password

oder ein Eingangssignal entdeckt wird. Bei der

"Wake-Up Key"-Funktion bezieht sich die Option

"Specific Key" auf das Kennwort, das Sie im Feld

"Wake-Up Password" angeben. Sie müssen zum

Einschalten des Systems das Kennwort eingeben, da

die Netztaste nicht mehr funktioniert, nachdem

"Specific Key" ausgewählt worden ist.

Warning Beep

Diese Option bestimmt, ob das System einen

5

Signalton abgibt, wenn es zu einer Warnmeldung wie

etwa einem Systemüberhitzungsproblem oder einem

Chassis-Intrusionsereignis kommt.

Einstellmöglichkeiten: Enabled und Disabled.

Warning

Hier können Sie eine Temperatur zwischen 50°C und 2

Temperature

75°C einstellen. Bei Über- bzw. Unterschreitung

werden Sie durch einen Signalton gewarnt.

Watch Dog Timer

Hier aktivieren Sie die Systemüberwachung und

2

stellen die entsprechenden Werte ein.

Voraussetzung ist allerdings ein SIS5582 Chip.

Watching-Dog

Falls Sie die Overclocking Funktionen nutzen und Ihr

2, 5

Timer oder

System während beim Starten vor dem POST Code

Watching-Dog

26h stehen bleibt, werden die Einstellungen

Function

automatisch zurückgesetzt. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

WAVE2 DMA/IRQ

Unter dieser Option legen Sie einen DMA-Kanal sowie 2

Select

einen IRQ für ein WAVE2-Gerät fest.

WDT Active Time

Hier können Sie den Überwachungszeitraum

2

einstellen.

Voraussetzung ist allerdings ein

SIS5582 Chip.

WDT Configuration Hier wählen Sie die I/O Schnittstelle für die 2

Port

Überwachung aus.

Voraussetzung ist allerdings

ein SIS5582 Chip.

Week Alarm

Unter dieser Option können Sie den Termin für einen 2

bestimmten Wochentag einstellen, an dem das

System aktiviert wird.

Voraussetzung ist

allerdings ein SIS5597 Chip.

Weitek-

Das AMI BIOS bietet die Unterstützung von

1

Coprozessor

Coprozessoren der Firma Weitek an. Einstellungen:

present (Weitek vorhanden), absent (kein Weitek

vorhanden).

Width (bits)

Unter dieser Option wird die maximale Datenbreite

2

SYMBIOS SCSI BIOS

festgelegt, die der Hostadapter auszuhandeln

versucht. Die ausgehandelte Breite muss sowohl vom

Hostadapter als auch vom SCSI-Gerät unterstützt

werden.

Das Einstellen dieser Option ist nur bei

Hostadaptern möglich, die 16-Bit-Datenübertragung

unterstützen.

Wilde Range

Nur auf einem DualBIOS™-Board. Sie sollten diese

2

Protection

Option immer Enabled haben, damit für den Fall, dass

beim Booten ein Fehler (Checksum error, Update

ESCD Failure oder Reset...) auftaucht, automatisch

auf das andere BIOS umgeschaltet wird. Haben sie

die Option Disabled und das ROM BIOS von

Peripheriekarten (LAN, SCSI usw.) löst einen Reset

aus, wird automatisch vom Start-BIOS aus gestartet.

WOL (PME#) From Ein Signal von PME zur PCI Karte weckt das System 2

Soft-Off

aus dem Ruhezustand. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

WOL/WOM Resume Wenn Sie diese Option Enabled haben, wird der PC

2

aus dem Ruhezustand aufgeweckt sobald Aktivitäten

am LAN oder am Modem entstehen.

WOR (RI#) From

Ein Signal von RI zur PCI Karte weckt das System aus 2

Soft-Off

dem Ruhezustand. Einstellmöglichkeiten: Enabled,

Disabled

Word Merge

Wenn Sie diese Option Enabled haben, dann prüft das 2

System, ob Daten vom PCI-Bus zur PCI

zusammengefasst werden können.

WPComp

Schreibvorausgleich, für ältere Festplatten nötig. Hier 4

wird der Zylinder angegeben, ab dem mit einem

Unterschied in der Informationsdichte zu rechnen ist.

Write CAS# Pulse

Da dieser Wert, der die Dauer des CAS-Signals

2

Width

angibt, von der verwendeten Chipart abhängt, sollten

Sie hier möglichst nichts verstellen. Es sei denn Sie

kennen den Wert genau, ansonsten heißt es

experimentieren.

Write Data In to

Unter dieser Option können Sie die Anzahl der

2

Delay

Taktzyklen zwischen der letzten Schreibaktion und

dem nächsten Lesebefehl einstellen.

Einstellmöglichkeiten: 1 Cycle und 2 Cycle 1 Cycle

entspricht der tWTR-Dauer eines Cyclus.

Write Pipeline

Unter dieser Option wird die Schreib-Pipeline aktiviert 2

bzw. deaktiviert. Sie sollten die Option auf Enabled

stehen haben.

Write Precomp

Schreibvorausgleich, für ältere Festplatten nötig. Hier 3

wird der Zylinder angegeben, ab dem mit einem

Unterschied in der Informationsdichte zu rechnen ist.

Write

Schreibvorausgleich, für ältere Festplatten nötig. Hier 1

Precompensation

wird der Zylinder angegeben, ab dem mit einem

Unterschied in der Informationsdichte zu rechnen ist.

Write Recovery

Unter dieser Option wird die Anzahl der Taktzyklen

2

Time

geregelt, die zwischen der letzten gültigen

Schreibaktion und dem frühesten Zeitpunkt auftreten,

an dem derselben Bank ein neuer Vorladebefehl

zugewiesen werden kann. Einstellmöglichkeiten: 1

Cycle, 2 Cycle und 3 Cycle 1 Cycle entspricht der

tWTR-Dauer eines Cyclus.

Write to CMOS and Damit wird die aktuelle Einstellung gespeichert und 1

Exit

das Programm beendet.

Write to Read Delay Diese Option gibt die Zeit an, die zwischen der auf 5

den letzten unmaskierten Datenimpuls folgenden

ansteigenden Flanke bis zur ansteigenden Flanke des

nächsten Lesebefehls gemessen wurde.

Write to Write Turn Hier können Sie den Schreibmodus des DDR

1

Around

Speichers optimieren. Beachten Sie das Handbuch

und die technischen Angaben zum Speicher. Einstell-

Optionen für DDR: Auto, 0CLK bis 3CLK. Einstell-

Optionen für DDRII: Auto, 0CLK bis 7CLK. Die

Voreinstellung ist Auto.

Write Trough -

Falls Sie einen Cyrix 6x86MX- oder einen AMD K6-

2

Write Back

Prozessor verwenden können Sie die Option Write

Back nicht aktivieren, da diese den Umgang mit dem

Level 1-Cache nicht unterstützen. Alle anderen

Prozessoren unterstützen aber diese schnellere

Option.

WSS I/O address

Hier können Sie die I/O-Adresse des Windows Sound 3

System kann auf verschiedene Werte einstellen: 530

- 538, 540-548, 550 - 558, 560 - 568

Stand: 23.01.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: X :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

X Date (of Date)

Unter dieser Option können Sie den Monat einstellen

2

in dem der PC starten soll.

X Resume Time

Hier stellen Sie die Zeit ein zu der der PC starten soll. 2

x86-CPU Cache

Die 16 KB Cache auf dem Pentium Chip sind sehr

4

wichtig, wichtiger als der Second-Level-Cache. Also

immer auf Enabled stellen, sonst fällt die

Rechnerleistung auf unter 25%. Sollten Sie auf ihrem

Motherboard noch Jumper oder im BIOS eine Option

finden, mit der man der Write-Strategie einstellen

kann, dann die Funktion auf Write-Back stellen.

X-BIOS II < Over

Hinter diesem Menüpunkt befindet sich ein

2

Clocking>

Auswahlmenü für diverse Übertaktungsmöglichkeiten.

Xfer Mode

Hier kann der Übertragungsmodus von und zur

4

Festplatte bestimmt werden.

Xth Available IRQ

Hier können Sie vier von 10 verfügbaren IRQs (3, 4,

2

5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15) wählen und sie dem PCI-

Bus (INT#) zuordnen.

xx000-xxFFF

Wie beim Video BIOS Shadow werden hier ROM-

2

Shadow

Bereiche von Adapterkarten in den schnellen PC-

Speicher gespiegelt. Man kann die Option ausschalten.

XXXXX-XXXXX

Mit dieser Option können Sie ausgewählte ROM-

2

Shadow

Speicherbereiche in den schnellen RAM kopieren. Die

Option ist eingeschaltet, wenn ein Peripherie-BIOS

diesen Adressbereich verwendet. Jeder kopierte ROM-

Block belegt 16 KB im hohen DOS-Speicher.

Ist

nur unter DOS wirksam.

Stand: 01.01.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: Y :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

Y2K CMOS Update

Diese Option ist für einige Testprogramme gedacht,

2

welche die Jahr 2000 Kompatibilität überprüfen.

Sollte der Test nicht funktionieren, aktivieren Sie die

Option und nehmen den Test erneut vor.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

Y2K Monitor

Ist diese Option aktiviert, werden auftretende

Probleme mit dem Jahr 2000 angezeigt.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Stand: 01.01.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: Z :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

ZIP-100

Option für ZIP-100-kompatible Laufwerke.

2

ZV Port

Hier aktivieren/deaktivieren Sie den Zoomed-Video-

3

Port. Einstellmöglichkeiten: Disabled ( Zoomed-

Video-Port ist ausgeschaltet.), Enabled ( Zoomed-

Video-Port ist eingeschaltet. Der Zoomed-Video-Port

wird nur im unteren PC-Card-Steckplatz unterstützt.

ZZ Active in

Unter dieser Option können Sie festlegen ob der PB

2

Suspend

SRAM (Cache) Energie verbraucht, wenn der

Energiesparmodus aktiviert ist. Einstellmöglichkeiten:

Enabled, Disabled

Stand: 01.01.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Einstelloptionen :.

1 - A.M.I. | 2 - Award | 3 - Phoenix | 4 - MR BIOS | 5 - Phoenix/Award ACHTUNG:

Denken Sie daran beim abspeichern die 'Z'-Taste zu verwenden, im BIOS und unter DOS

sind die Tasten 'Y' und 'Z' vertauscht, da die Tastatur mit der englischen Maske belegt ist.

Beachten Sie bitte diese Zeichen:

Hinweis

Warnung. Die Spezialisten unter ihnen

können das alles vernachlässigen, denn im Ernstfall gibt es halt einen neuen PC.

Optionsmenü

Startmenü

.: 0 - 9 :.

Einstell-Option

Bedeutung

BIOS

+1.2V NBSB

Hier handelt es sich um die Spanng für den Chipsatz

5

des Boards. Belassen Sie es bei der Voreinstellung

+ 1,5 V

Hier wird die Spannung für den CPU GTL Bus

2

angezeigt.

+ 3,3V Voltage

Wenn Sie ein ATX-Gehäuse verwenden, dann wird

2

diese Spannung zusätzlich vom Netzteil geliefert. Bei

AT-Boards wird diese Spannung aus 5V oder 12V

gewonnen. Der Wert (vom BIOS gemessen) welcher

hier angezeigt wird, sollte der Vorgabe entsprechen.

+ 5V Voltage,

Dies sind die Spannungsvorgaben welche sowohl von 2

+12V Voltage,

AT als auch von ATX Boards gebraucht werden. Sie

- 5V Voltage,

entsprechen den gemessenen Werten des BIOS und

- 12V Voltage

man kann Sie sich mit der Software LANDesk Client

Manager unter Windows anzeigen lassen.

Anzumerken bleibt: Wenn während des POST der

Grenzwert über-/unterschritten wird, erfolgt die

Meldung Hardware Monitor found an error, Enter

POWER MANAGEMENT SETUP for Details.

(K8/NPT) to AGP-

Hier können Sie die Frequenzauswahl je nach CPU-

5

Frequ Auto

Fähigkeiten aktivieren oder deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

µGuru Utility

Hinter dieser Option befindet sich ein hauseigenes

5

BIOS Setup der Firma ABIT. Dort können Sie

zwischen zwei Untermenüs auswählen: OC Guru und

ABIT EQ

0 WS 16-Bit AT

Unter dieser Option bestimmen Sie die Anzahl der

1

Cycle

Waitstates welche beim Datenaustausch zu 16-Bit

Geräten eingefügt werden sollen. Allerdings ist diese

Option nur dann wichtig, wenn Sie ältere Geräte

verwenden, die mit dem Tempo des Systems nicht so

klar kommen.

Sie sollten dann Enabled einstellen.

0V Wake On Modem Unter dieser Option können Sie das Modem für die 2

Wake Up Funktion einstellen. Einstellmöglichkeiten:

Enabled (Modem weckt bei Aktivität das System),

Disabled

1 MB Cache

Normalerweise liegt die Unterstützung der

2

Memory

Hauptplatine bei maximal 1 MByte externer Cache.

Hier kann man durch Enabled mehr externen

Cache Speicher einrichten.

100/133 Spread

Unter dieser Option stellen Sie den externen Bustakt

1,2

Spectrum oder

ein (FSB). 100/133 Spread Spectrum. Diese Option

100/133MHz

variiert die Bustaktfrequenz ständig ein wenig und

Spread Spectrum

ändert somit die vom PC abgestrahlten Störungen.

Damit dämpft der PC seine Störeinflüsse auf andere

Geräte ab. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled

1st Boot Device

Hier legen Sie die Boot Reihenfolge fest, mit der nach 1

2nd Boot Device

einem bootfähigen Betriebssystem gesucht wird.

3rd Boot Device

Allerdings werden logische Laufwerke und erweiterte

4th Boot Device

Partitionen nicht berücksichtigt.

Empfohlene

Einstellung C:

1st/2nd Fast DMA

Wenn Ihre Festplatte den DMA-Modus unterstützt,

2

Channel

können Sie hier einen oder zwei DMA-Kanäle

reservieren. Schauen sie auch unter Type F DMA

Buffer 1/2 nach.

1st/2nd/3rd/4th

Bei dieser relativ seltenen Option können Sie eine

2

Available IRQ

ausgewählte Interrupt-Zuordnung für die vier PCI-

Interrupts vornehmen, falls die automatische

Zuordnung Probleme bereitet.

1st ~ 4th Boot

Diese Optionen bestimmen die Bootgerätepriorität der 1

Device

verfügbaren Geräte. Die Anzahl der auf dem

Bildschirm angezeigten Geräte hängt von der Anzahl

der im System installierten Geräte ab.

Einstellmöglichkeiten: Removable, Hard Disk,

CDROM, Disabled.

1st Bank

Diese Option zeigt den im Sockel DIMM 1 installierten 2

SDRAM-Typ an. Die Einstellung None bedeutet, dass

kein SDRAM installiert ist.

1st/2nd/rd Boot

Diese Option ermöglicht Ihnen, die Reihenfolge der

1

Device

Boot-Geräte festzulegen, von denen BIOS versucht,

das Betriebssystem zu laden. Die Einstellungen sind u.

a.: IDE-0 Das System bootet von der ersten

Festplatte. IDE-1 Das System bootet von der zweiten

Festplatte. IDE-2 Das System bootet von der dritten

Festplatte. IDE-3 Das System bootet von der vierten

Festplatte. Floppy Das System bootet vom

Diskettenlaufwerk. ARMD-FDD Das System bootet

von einem beliebigen ARMD-Gerät wie etwa einem LS-

120- oder ZIP-Laufwerk, das als Diskettenlaufwerk

fungiert. ARMD-HDD Das System bootet von einem

ARMD-Gerät wie etwa einem als Festplatte

fungierenden MO- oder ZIPLaufwerk. CDROM Das

System bootet von der CD-ROM. Legacy SCSI Das

System bootet vom SCSI-Laufwerk. Legacy NETWO

Das System bootet vom Netz-Laufwerk. BBS-0 Das

System bootet vom ersten BBS (BIOS Boot

Specification)-kompatiblen Gerät. BBS-1 Das System

bootet vom zweiten BBS (BIOS Boot Specification)-

kompatiblen Gerät. BBS-2 Das System bootet vom

dritten BBS (BIOS Boot Specification)-kompatiblen

Gerät. BBS-3 Das System bootet vom vierten BBS

(BIOS Boot Specification)-kompatiblen Gerät. USB

FDD Das System bootet vom USB-Diskettenlaufwerk.

SCSI Das System bootet vom SCSI-Laufwerk.

NETWORK Das System bootet vom Netz-Laufwerk.

USB CDROM Das System bootet von USB-CD-ROM.

USB HDD Das System bootet von USB-Festplatte.

USB RMD-FDD Das System bootet von einem

beliebigen USBARMD-Gerät wie etwa einem LS-120-

oder ZIPLaufwerk, das als Diskettenlaufwerk fungiert.

USB RMD-HDD Das System bootet von einem USB-

ARMD-Gerät wie etwa einem MO- oder ZIP-Laufwerk,

das als Festplatte fungiert. Disabled: Die Reihenfolge

ist deaktiviert. Es werden nur die

Einstellmöglichkeiten für installierte Geräte angezeigt.

1st FanEQ Group

In diesem Unter-Setup können Sie diverse Lüfter-

5

Einstellungen vornehmen. So z.B. für CPU/NB/SYS

FanEQ Control. Jedes dieser Untermenüs ist für eine

eigene Regelung zuständig. Sie finden in jedem der

Untermenüs diese Einstellmöglichkeiten:

Reference Temperature: Dieser Punkt wählt den

Referenzpunkt zur Temperaturmessung unter den

verfügbaren Optionen (Prozessor-, System- und PWM-

Temperatur), allerdings gibt es nur eine CPU-

Temperatur, die für die CPU FanEQ-Steuerung

ausgewählt werden kann.

Control Temperature High/Low: Hier können Sie den

Ober- und Untergrenzwert der Temperatur zur

Steuerung der Lüfterdrehzahl einstellen.

Fan PWM Duty Cycle High/Low: Diese Einstellungen

legen die Ober- und Untergrenze des für den Lüfter

gewünschten PWM-Arbeitszyklus fest.

DC Fan Voltage High/Low: Hier können Sie den Ober-

und Untergrenzwert der Spannung, die der Lüfter

erhalten kann, einstellen. Gehen Sie mit den

Einstellungen sehr umsichtig vor, weil sonst die

Hardware beschädigt werden kann.

1T/2T Memory

Unter dieser Option legen Sie den SDRAM Hauptakt

5

Timing

fest. Die Wahl 'Auto' gestattet es dem SDRAM

Signalkontroller mit 1T (T=Taktzyklus) zu laufen. Die

Wahl '1T' lässt

den SDRAM Signalkontroller mit zwei Taktzyklen zu

laufen. 1T ist schneller als

2T. Einstellmöglichkeiten: 1T, 2T, Auto.

2nd Bank

Diese Option zeigt den im Sockel DIMM 2 installierten 2

SDRAM-Typ an. Die Einstellung None bedeutet, dass

kein SDRAM installiert ist.

2nd Channel IDE

Es befindet sich ein zweiter IDE-Kanal im System, an 2

den zwei Geräte angeschlossen werden können.

2nd FanEQ Group

In diesem Unter-Setup können Sie diverse Lüfter-

5

Einstellungen vornehmen. So z.B. für AUX FanEQ

Control. Bei der Einstellung "Aktiviert" steuern diese Einträge die Geschwindigkeit von AUX-Lüfter über die

folgenden Einstellungskombinationen:

Reference Temperature: Dieser Punkt wählt den

Referenzpunkt zur Temperaturmessung unter den

verfügbaren Optionen (Prozessor-, System- und PWM-

Temperatur), allerdings gibt es nur eine CPU-

Temperatur, die für die CPU FanEQ-Steuerung

ausgewählt werden kann.

Control Temperature High/Low: Hier können Sie den

Ober- und Untergrenzwert der Temperatur zur

Steuerung der Lüfterdrehzahl einstellen.

DC Fan Voltage High/Low: Hier können Sie den Ober-

und Untergrenzwert der Spannung, die der Lüfter

erhalten kann, einstellen. Gehen Sie mit den

Einstellungen sehr umsichtig vor, weil sonst die

Hardware beschädigt werden kann.

2xMREF/RDRAM

Diese Option zeigt die rate von 2xMREF und DRAM.

1

ratio

Die DRAM-Frequenz können Sie mit (2xMREF) (Rate)

feststellen

32 bit Dram

Hier können Sie die Methode zur Abbildung von 32 Bit 5

Memory Hole

DRAM Speichern wählen. Belassen Sie diese

Einstellung auf dem Default-Wert Auto.

3rd Bank

Diese Option zeigt den im Sockel DIMM 3 installierten 2

SDRAM-Typ an. Die Einstellung None bedeutet, dass

kein SDRAM installiert ist.

4-Bit ECC Mode

Mit dieser Option aktiviert oder deaktiviert man den 4- 5

Bit ECC-Modus (Fehlerkorrekturverfahren).

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

Belassen Sie es bei der Voreinstellung.

5 VSB (V)

Hier wird lediglich eine Betriebsspannung Soll/Ist

2

angezeigt. Näheres entnehmen Sie bitte dem

Handbuch.

8 Bit I/O Recovery Bei dieser Option werden Waitstates (sog.

2

Wartezyklen) zwischen der CPU und dem ISA-Bus (8-

Bit-Karten) eingesetzt. Ist aber nur für denkbar

schlechte Karten, die ihre Daten nicht schnell genug

übertragen können, notwendig.

8 Bit I/O Recovery Mit dieser Option wird, um die Möglichkeit der 2

Time

Zusammenarbeit zu gewähren, der Zugriff beim

Datentransfer von PCI- zu ISA-Geräten verlangsamt

(Erholungspause). Sie sollten sich hier an den

niedrigsten Wert herantasten. Einstellmöglichkeiten:

NA, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Back to NA

16 Bit I/O

Mit dieser Option wird, um die Möglichkeit der

2

Recovery Time

Zusammenarbeit zu gewähren, der Zugriff beim

Datentransfer von PCI- zu ISA-Geräten verlangsamt.

Einstellmöglichkeiten: NA , 4 , 1 , 2 , 3 , Back to NA

1394 GUID

Hier können Sie, falls vorhanden, die 1394 GUID-

2

Funktion die im Zusammenhang mit der FireWire

steht, aktivieren bzw. deaktivieren.

Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.

1394 GUID Input

Hier legen Sie, falls vorhanden, den 1394 GUID-Input 2

der im Zusammenhang mit der FireWire steht, fest.

15M-16M Access

Unter dieser Option kann man mit der Einstellung

2

Normal die Leistung des Systems verbessern, weil

der langsame Speicher der am ISA-Bus

angeschlossenen Geräte in den viel schnelleren

Speicher des lokalen Bus eingeblendet wird.

16 Bit I/O Recovery Bei dieser Option werden Waitstates (sog.

2

Wartezyklen) zwischen der CPU und dem ISA-Bus (16-

Bit-Karten) eingesetzt. Ist aber nur für denkbar

schlechte Karten, die ihre Daten nicht schnell genug

übertragen können, notwendig.

16-Bits ISA Timing Hier legen Sie die Wait-States fest, die während eines 2

16-Bit-Datenaustausches zwischen ISA und PCI-Bus

eingefügt werden.

16 Bit ISA I/O

Diese Option für I/O-Befehle ist für ältere oder nicht

2

Command WS

so leistungsstarke Geräte gedacht, die nicht so

schnell antworten können und damit vom Prozessor

ggf. als fehlerhaft angesehen werden. Je mehr

Waitstates Sie angeben umso länger wartet der

Prozessor auf die Rückmeldung.

16 Bit ISA Mem

Diese Option ist für ISA Geräte gedacht, die nicht so

2

Command WS

schnell antworten können und damit vom Prozessor

gegebenenfalls als fehlerhaft angesehen werden. es

kann dadurch zu Systemabstürzen kommen. Stellen

Sie die Waitstates Schritt für Schritt nach oben ein,

wenn Sie Probleme mit der/den ISA-Karte/n haben.

32-Bit I/O

Hier wird der 32-Bit-Datentransfer zwischen

3

Prozessor und IDE-Adapter ein- bzw. ausgeschaltet.

Allerdings nur bei VL- oder PCI-Kontrollern. ISA-

Controller arbeiten 8 bzw. 16-bittig.

32 Bit Mode oder

Sie sollten diese Option die den 32-Bit Transfer

1,2

32 Bit Transfer

ermöglicht auf Enabled stellen. Dadurch wird der

Mode oder 32Bit

Datentransfer beschleunigt und die CPU entlastet.

Data Transfer

Diverse BIOS bieten diese Option nicht mehr, da sie

bereits grundsätzlich aktiviert ist.

512K-640K

Unter dieser Option können Sie einstellen, ob der

1

Onboard

konventionelle Speicher zwischen 512KB und 640KB

installiert ist.

82C206 Access

Unter dieser Option stellen Sie die Waitstates ein,

1

Wait States

welche ausgeführt werden müssen, wenn der

Prozessor Zugang zum internen Register des 82C206

IPC erhält.

Stand: 16.06.2007

Optionsmenü

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS intern :.

Info: Nachdem viele UserInnen ihr Standardlogo verändern möchten, hier ein Einblick mit weiterführenden Links. Dabei wird zwischen dem BIOS-Logo und dem Boot-Logo unterschieden.

BIOS Identifikation

BIOS Optimierung

BIOS Update

Der Weg ins BIOS

Flash Anleitung

BIOS/Boot Logo ersetzen

Flash BIOS Reparatur

Auswahlmenü

Startmenü

.: BIOS/Boot Logo :.

Vergessen Sie nicht das Sie ggf. einen tiefen Eingriff ins BIOS vornehmen und bei Nichtkenntnis oder laienhaften Verhalten ein Schaden entstehen kann. Ich möchte hier auch nicht darüber diskutieren ob der Logotausch notwendig, sinnvoll oder überhaupt nicht angebracht ist. Hier werden nur die notwendigen Vorgänge aufgezeigt. Ausführliche Tipps und Hinweise sowie exakte Anleitungen finden Sie bei den unten genannten Adressen.

Es wird unterschieden zwischen den Logos die vom BIOS Hersteller vorinstalliert sind und den echten BIOS Logos.

BIOS Logo austauschen

Haben Sie z.B. einen PC mit einem Award bzw. Phoenix BIOS, so wird beim Start üblicherweise das "Energy-Star-Logo" angezeigt. Sie können dieses Logo mit dem Tool Cbrom austauschen.

Vorgehensweise:

Als erstes erstellen Sie zwei Bootdisketten.

Dann beschriften Sie die erste Bootdiskette als Rettungsdiskette. Darauf kopieren Sie das Original-BIOS mit dem

zugehörigen Flash-Tool. Erstellen Sie mit einem Texteditor eine Datei mit Namen

"autoexec.bat". Tragen Sie in diese die Zeile awdflashOriginal-BIOS.BIN/Py/Sn ein.

Wenn die Stapelverarbeitungsdatei "autoexec.bat" beim Start von Diskette automatisch ausgeführt wird, wird das Original-BIOS zurückgeflasht.

Besorgen Sie sich nun das Tool Cbrom von unten stehendem Link und laden Sie es sich herunter.

Wichtig ist, daß Programmversion und BIOS-Version übereinstimmen müssen.

Bei einem

Award-BIOS der Version 4.x verwenden Sie Cbrom 1.x

Award-BIOS v4.51 und v4.6x wählen Sie Cbrom Version2.x

Award-BIOS v6.x nehmen Sie Cbrom 6.x .

Besorgen sie sich anschließend ein BIOS-Logo eventuell von einer der unten genannten Seiten.

Dann kopieren Sie die Datei "Cbrom.exe", das neue Logo, das Flash-Tool und die BIOS-Datei auf eine leere Arbeitsdiskette.

Starten Sie jetzt den PC von der zweiten Bootdiskette.

Nun tauschen Sie nach dem Start die Bootdiskette gegen die Arbeitsdiskette und tragen Sie in der Eingabeaufforderung cbrombios.bin/d ein.

Jetzt suchen Sie nach dem Eintrag "EPA" und merken Sie sich die Dateiendung (am besten aufschreiben). Passen Sie den Dateinamen des neuen Boot-Logos notfalls an. Um das Logo auszutauschen, tippen Sie cbrombios.bin/epaneues-logo.bmp ein.

Nach kurzer Zeit ist das neue Logo integriert.

Führen Sie danach mit dem Flash-Tool ein BIOS-Update durch.

Hier finden Sie die notwendigen Programme:

Cbrom: http://www.biosmods.com/ im Downloadbereich

AWBM-Tools: http://www.blackfiveservices.co.uk/awbmtools.shtml Logos und Tipps: http://www.flazh.de/bmptoepa/epa.htm Eine sehr gute Adresse: http://www.dstyles.de/bios/de/index.htm Boot Logo austauschen

Bei den neueren Motherboardskann man im BIOS oft ein Logo aktivieren. Dieses Logo zeigt ein recht unterschiedliches Bild (Firmenname o.ä.)an. Sie können dieses Logo durch ein eigenes, perönliches Bild ersetzen. Hierbei ist anders als beim Energy-Star-Logo die Auflösung nicht auf 136x84 Pixel begrenzt. Sie können damit Fullscreen-Logos mit einer Größe von bis zu 640x480 Pixeln und einer Farbtiefe von acht Bit verwenden. Das entspricht 256 Farben.

Als erstes erstellen Sie zwei Bootdisketten.

Dann beschriften Sie die erste Bootdiskette als Rettungsdiskette. Darauf kopieren Sie das Original-BIOS mit dem

zugehörigen Flash-Tool. Erstellen Sie mit einem Texteditor eine Datei mit Namen

"autoexec.bat". Tragen Sie in diese die Zeile awdflashOriginal-BIOS.BIN/Py/Sn ein.

Wenn die Stapelverarbeitungsdatei "autoexec.bat" beim Start von Diskette automatisch ausgeführt wird, wird das Original-BIOS zurückgeflasht.

Besorgen Sie sich nun das Tool Cbrom von unten stehendem Link und laden Sie es sich herunter.

Wichtig ist, daß Programmversion und BIOS-Version übereinstimmen müssen.

Bei einem

Award-BIOS der Version 4.x verwenden Sie Cbrom 1.x

Award-BIOS v4.51 und v4.6x wählen Sie Cbrom Version2.x

Award-BIOS v6.x nehmen Sie Cbrom 6.x .

Hierbei ist anders als beim Energy-Star-Logo die Auflösung nicht auf 136x84 Pixel begrenzt. Sie können damit Fullscreen-Logos mit einer Größe von bis zu 640x480

Pixeln und einer Farbtiefe von acht Bit verwenden. Das entspricht 256 Farben. Auch hier erstellen Sie zwei Bootdisketten.

Zusätzlich benötigen Sie hier die kostenlosen AWBM-Tools. Laden Sie die AWBMTools von der oben stehenden Seite herunter und entpacken Sie das Archiv.

Dann nehmen Sie ein beliebiges Bild und passen Sie es an: Die Größe beträgt bis zu 640x480 Pixel und 256 Farben. Speichern Sie das Bild als TIF-Datei im Verzeichnis der AWBM-Tools ab.

Wechseln Sie jetzt auf der Kommandozeile ins Verzeichnis der AWBM-Tools und wandeln Sie Ihr Bild mit dem Befehl tiff2awbm logo.tifflogo.bmp in das BIOS-kompatible EPA-Format um.

Nun kopieren Sie das Utility "Cbrom.exe", das neue Logo, das Flash-Tool und die BIOS-Datei auf eine leere Arbeitsdiskette. Starten Sie den PC von der zweiten Bootdiskette.

Tauschen Sie nach dem Start die Bootdiskette gegen die Arbeitsdiskette und tippen Sie in der Eingabeaufforderung cbrombios.bin/d ein. Cbrom findet dann im BIOS die vorhandenen Logos. Hierbei handelt es sich um Prozessor-Logos, die anzeigen, welcher Prozessor im Motherboard verwendet wird.Um das Logo auszutauschen müssen Sie den Hex-Wert ihres Bildes an den Hex-Wert des Logois anpassen. Nach dem Austausch machen Sie ein BIOS-Update mit der modifizierten BIOS-Datei vor.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Inside :.

Info: Auf dieser Pinnwand können Sie das auswählen, was Sie interessiert. Die Mitteilungen habe ich z.T. aus der Presse, aus dem Internet oder von aufmerksamen Usern bekommen. Ich bin immer an Informationen interessiert.

CMOS

Pinnwand

RTC-CMOS-Speicher

Symbios-SCSI-BIOS

DualBIOS™

Auswahlmenü

ACPI-Funktion

Startmenü

.: Pinnwand Auswahlmenü :.

0-9

A

3COM Netzwerkkarte

Award 4.51CG

3D-Karte

Award BIOS (Sicherheitsfunktion)

ATI Rage 3D Pro

Asus K7M mit Slot A Athlon

ACPI Powerdown Fehler in WIN9x

Alarm-Werte (Award) im CMOS

Acer 730

AMI-Bios mit Mainboard K7S5A

ASUS (ältere Boards) BIOS Update

B

C

Booten über USB-Floppy

CAPI 3.2x

Chaintech 6BTM

Compaq PC Desk-Pro

Compaq (HP) NC6000

D

E

DALLAS DS12B887 REAL TIME 9635A2

EIDE-Wechselmedien

084975

EPOX 8KTA3+PRO

Elitegroup K7VZA

EPOX NF2 Ultra 400

F

G

FritzCard

Gigabyte GA586-HX

FSB Tuning

Gigabyte GA586-SG

FUJITSU-SIEMENS Board

Gigabyte GA-5AA

Gericom 1st Supersonic

H

I

INTEL RC440BX

J

K

L

M

Medion PCs modifizieren

N

O

Notebooks-Festplatten

P

Q

Phoenix BIOS flashen

R

S

RTC-CMOS Baustein (ODIN 12C887)

Siemens Xpert 7800

RAID-Controller (IDE Problem)

Speicherprobleme

T

U

ThinkPad R40 - 2722 B3G

UNDI

Toshi Notebook Satellite A100-334 Flash-

Reparatur

V

W

Windows NT 4.0

Windows 2000

X

Y

Z

ZIP 100 Laufwerk intern

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Phoenix BIOS :.

Info: Hier finden Sie die Erklärungen zu den Routine Codes wie sie vom Phoenix BIOS ausgegeben werden. Variationen von Version zu Version sind möglich.

Fehlermeldungen

Diagnose Codes

Fehlersignale(Beep Codes)

Routine Codes

POST Codes

Auswahlmenü

POST Ablauf

Startmenü

.: Routine Codes :.

Codes

Routine

002h TP_VERIFY_REAL

Die CPU wird in den "Protected Mode geschaltet.

004h TP_GET_CPU_TYPE

Der CPU Typ wird im CMOS gespeichert.

006h TP_HW_INIT

Der DMA Controller wird resettet.

00Ch TP_IO_INIT

Initialisierung der I/O Module.

00EH TP_CACHE_INIT

Initialisierung des externen Cache.

010h TP_8742_INIT

Überprüfung des Bausteins 8742.

014h TP_JOE_INIT

Initialisierung der JOE-Funktion.

016h TP_CHECKSUM

Überprüfung der BIOS Checksumme.

018h TP_TIMER_INIT

Initialisierung der Timerbausteine.

01Ah TP_DMA_INIT

Initialisierung des DMA-Kanals.

01Ch TP_RESET_PIC

Initialisierung des Interrupt-Controllers.

020h TP_REFRESH

Überprüfung der DRAM-Bausteine.

026h TP_ENABLE_A20

Aktivierung der A20 Adressleitung.

028h TP_SIZE_RAM

Ermittlung der aktuellen Speichergröße.

02Ah TP_ZERO_BASE

Überprüfung der ersten 64KB des RAM-Speichers.

02Ch TP_ADDR_TEST

Überprüfung der RAM Adressleitung.

030h TP_BASERAMH

Feststellung der Tastatur.

03Eh TP_READ_HW

Reset des Tastatur Controllers.

046h TP_COPYRIGHT

Überprüfung der Copyright-Meldung.

048h TP_CONFIG

Überprüfung der Video Einstellung.

04Ah TP_VIDEO

Initialisierung des Grafikadapters.

04Eh TP_CR_DISPLAY

Anzeige des Copyright.

050h TP_CPU_DISPLAY

Anzeige des CPU Typs.

054h TP_KEY_CLICK

Aktivierung des Tastatur Clicks.

056h TP_ENABLE_KB

Aktivierung der Tastatur

05Ah TP_DISPLAY_F2

Anzeige von "Press F2 for Setup".

05Ch TP_MEMORY_TEST

Ermittlung der gesamten Speichergröße und Eintrag in

das CMOS-Setup.

060h TP_EXT_MEMORA

Ermittlung der Größe des Erweiterungsspeichers.

06Ah TP_DISP_CACHE

Anzeige der Cache-Größe

07Ch TP_HW_INTS

Initialisierung der Hardware-Interrupts.

07Eh TP_COPROC

Initialisierung des Coprozessors.

080h TP_IO_BEFORE

Überprüfung der seriellen Schnittstelle.

084h TP_LPT

Überprüfung der parallelen Schnittstelle.

08Ch TP_FLOPPY

Initialisierung des Diskettenlaufwerks.

0A0h TP_TIM_OF_DAY

Setzen der Uhrzeit.

0A4h TP_KEY_RATE

Setzen der Tastatur- Wiederholungsrate.

0B4h TP_ONE_BEEP

Kurzer Piepton.

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: A :.

Begriff

Erläuterung

AC

AC (Alternating Current) ist die Abkürzung für Wechselstrom.

ACPI

Bei dem neuen Powermanagement ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) handelt es sich um ein erweitertes Stromsparmanagement.

AGP

Accelerated Graphic Port (AGP) Um den Anforderungen von 3D

Anwendungen an Performance und Datendurchsatz nachzukommen,

wurde der AGP-Standard entwickelt. Dieser Standard bezieht sich auf einen einzelnen Steckplatz auf dem Mainboard und ist einzig und allein dafür gedacht eine Grafikkarte aufzunehmen. Die AGP-Grafikkarte wird im Normalfall mit der doppelten PCI-Taktfrequenz betrieben und erlaubt den direkten Zugriff auf den Hauptspeicher um auszulagern.

AGP 1x Die Karte wird mit 66 MHz angesteuert. Maximale Datenraten von 266 MByte/s

AGP 2x Die Karte wird mit 66 MHz angesteuert. Dabei wird aber die aufsteigende und abfallende Signalflanke verwendet.

Maximale Datenraten von 533 MByte/s

AGP 4x Die Karte wird mit 133 MHz angesteuert. Dabei wird aber die aufsteigende und abfallende Signalflanke verwendet.

Maximale Datenraten von 1066 MByte/s.

AMR

AMR steht für Audio Modem Riser. Diese speziellen Karten dienen als Schnittstelle, um die nach dem AC97 Codec erzeugten digitalen Audio und Modem Signale in analoge Signale umzuwandeln und für externe Geräte nutzbar zur Verfügung zu stellen. Auf den Mainboards stehen dafür die AMR Steckplätze zur Verfügung.

API

Application Programming Interface

(Anwendungsprogrammierschnittstelle). Die von einem Betriebssystem oder einer Anwendung spezifisch vorgeschriebene Methode, mit der der Programmierer, der ein Anwendungsprogramm schreibt, bestimmte Anforderungen an das Betriebssystem oder die Anwendung stellen kann.

APM

Bei APM (Advanced Power Management) handelt es sich um ein Powermanagement für den PC, mit dem man verschiedene

Komponenten in den Stromsparmodus versetzen kann.

ASCII

Bei ASCII (American Standard Code for Information Interchange) handelt es sich um einen Normcode für den Datenaustausch.

AT

AT (Advanced Technology) bezeichnet einen Computerstandard der von IBM entwickelt wurde.

ATA

Bei ATA (AT Attachment) handelt es sich um einen Standard für den Anschluss von CD-ROMs und Festplatten.

ATAPI

ATAPI (Advance Technologie Attachment Packet Interface) soll die Schnittstelle für CD-ROMs öffnen, sowie für Kompatibilität zwischen dem Laufwerk und Host sorgen.

ATM

Bei ATM handelt es sich um eine Netzwerktechnologie (Asynchronous Transfer Mode)

ATX

Form und Layout von modernen Hauptplatinen, die den verbreiteten Baby ATFormfaktor ersetzen. ATX erleichtert den Einbau von

Komponenten und bewirkt ein effizienteres Design.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: B :.

Begriff

Erläuterung

BAID

BIOS-gebundenes IPL-Gerät (Initial Program Load (Erster Programmladevorgang) Auch als Bootstrap oder Boot- (Start)prozess bekannt.). Das BIOS enthält den für IPL vom Gerät benötigten Code BAR

Base Address Register (Basisadressenregister) BBS

BIOS Boot Specification (BIOS-Startspezifikation) BCLK

Die Taktfrequenz BCLK (Bus Clock) mit der ein Bus (ISA, PCI) betrieben wird.

BIOS

Bei dem BIOS (Basic Input Output System) handelt es sich um einen Teil des Betriebssystems, der permanent im ROM des PCs gespeichert ist.

Bit

Ein Bit (Binary Digit) bezeichnet die kleinste Informationseinheit, die nur die beiden logischen Werte 0 oder 1 annehmen kann.

Boot-

Bei dem Begriff Bootblock handelt es sich um den ersten Sektor bzw.

Block /

um den Block 0 des Dateisystems einer Diskette, oder der Partition Boot-einer Festplatte nach dem sogenannten MBR(Abkürzung für Master Sektor /

Boot Record). Der Bootblock bzw. Bootsektor enthält neben dem Bootsektor Urlader(englisch: bootstrap loader) weitere wichtige Informationen zum Datenträger. Diese grundlegenden Informationen umfassen, Sprunganweisung zum Bootstrap-Loader (00h), Herstellername und Versionsnummer (03h), Anzahl der Byte pro Sektor (0Bh), Sektoren pro Cluster (0Dh), Anzahl der reservierten Sektoren (0Eh), FATs (10h), Anzahl der Einträge im Wurzel- bzw. Stammverzeichnis (11h), Sektoren auf der Partition (13h), Media-Descriptor (15h), Sektoren pro FAT (16h), Sektoren pro Spur (18h), Anzahl der Schreib-Lese-Köpfe (1Ah), Bootstrap-Loader (1Eh) und der BIOS Parameter Block kurz BPB (0Bh - 16h).

Bus

Ein Satz von Hardware-Leitungen innerhalb des Computer-Systems, durch den die Daten zwischen den verschiedenen Komponenten

übertragen werden. In einem PC bezieht sich der Begriff Bus für gewöhnlich auf einen lokalen Bus, der die internen Komponenten mit der CPU und dem Hauptspeicher verbindet.

Byte

Ein Byte umfasst 8 Bit. Es handelt sich um die kleinste adressierbare Einheit eines Arbeitsspeichers und reicht zur Speicherung eines Buchstaben oder eines anderen Zeichens.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: C :.

Begriff

Erläuterung

Cache

Ein spezielles Speicher-Subsystem, das verwendet wird, um den DatenTransfer zu beschleunigen. Es speichert die Inhalte von RAM-Bereichen, auf die häufig zugegriffen wird, gemeinsam mit den Adressen, unter denen diese Daten gespeichert sind.

CAS

Beim CAS (Column Address Strobe) handelt es sich um ein Steuersignal für die Spaltenadresse im Speicherchip. Zeigt die Gültigkeit des zweiten teils (Spalte) der Adresse an.

Chipsatz

Eine Sammlung von integrierten Schaltkreisen, die dazu gedacht sind, eine oder mehrere zugehörige Funktionen auszuführen. Beispielsweise enthält ein Modem-Chipsatz alle Hauptschaltkreise zum Senden und Empfangen von Daten. Ein PC-Chipsatz stellt die elektronischen Interfaces zwischen den Subsystemen zur Verfügung.

CHS

Dieser Modus (Cylinders-Heads-Sector) wird nur noch von alten IDE-Festplatten benutzt. Hierbei wird die Festplatte über Zylinder, Köpfe und Sektoren angesprochen, was dazu führt, dass nicht mehr als 504 MB

verwaltet werden können.

CMOS

Das CMOS (Complementary Metal Oxyde Semiconductor) -RAM ist der Speicher (64 KB), in dem die Daten des BIOS mit Hilfe einer Batterie gehalten werden. Dieser Speicher ist passiv. Sie können seine Daten lesen, und Sie können auch Daten in ihm speichern. Aber dieser Speicher muss von einer Batterie angetrieben werden, um den Verlust von Daten zu vermeiden, wenn der Computer ausgeschaltet ist. Da Sie die CMOS-Batterie austauschen müssen, wenn Sie leer ist, verlieren Sie alle CMOS-Daten. Deshalb ist empfehlenswert, alle Parameter Ihrer Hardware aufzuschreiben.

COM

In einem MS-DOS-System der Name einer seriellen

Kommunikationsschnittstelle. DOS unterstützt vier serielle

Schnittstellen. Wenn beispielsweise ein Modem mit einer seriellen Schnittstelle verbunden ist und eine serielle Maus mit einer anderen, werden sie als COM1 und COM2 bezeichnet.

CPU

Bei der CPU (Central Prozessing Unit) handelt es sich um den Zentral-bzw. Hauptprozessor des PCs.

CPUCLK

CPUCLK (CPU Clock) ist die Taktfrequenz des Prozessors.

CRTC

CRTC (Cathode Ray Tube Controller) ist der englische Begriff für den Video Controller.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: D :.

Begriff

Erläuterung

DDR-

Der DDR-SDRAM (Double Data Rate) wird die SDRAM-Module in kurzer SDRAM

Zeit ablösen. da dieser Speicher beide Signalflanken des Taktgebers nutzen kann, wird die bandbreite effektiv verdoppelt. So sind bei 100

und 133MHz Übertragungsraten von 1,6 bzw. 2,1 GB/s möglich.

DIMM

Das DIMM ( Dual Inline Memory Modul) wird als Hauptspeicher verwendet. Es besteht aus SDRAM- Bausteinen (Synchrone DRAM). Sie laufen direkt mit dem externen Systembustakt bis 100MHz stabil und verfügen über einen internen 2 KByte großen Cache.

DMA

Bei DMA (Direct Memory Access) erfolgt eine direkte Übertragung der Daten der Komponenten in den Hauptspeicher, ohne jedoch den

Prozessor zu belasten.

DMI

DMI bzw. Desktop Management Interface wird zur Verwaltung von Computern in einem Unternehmensnetzwerk angewandt. DMI arbeitet u.

a. mit Plug-and-Play und bestimmten Methoden zur Durchführung von Computer-Upgrades zusammen. Die Hauptbestandteil in DMI ist die MIFI, die Management Information Format Database, eine Datenbank, die sämtliche Infos über das Computersystem und seine Komponenten enthält.

DPMS

DPMS (Display Power Management) wird von neueren Monitoren und Grafikkarten unterstützt. Man kann mit ihm den Monitor durch ein Signal von der Grafikkarte abschalten

DRAM

Das DRAM (Dynamic Random Access Memory) wird bei FP- und EDO-Speichermodulen verwendet. DRAMs bestehen aus integrierten

Schaltkreisen mit Kondensatoren. Was bedeutet, das ein regelmäßiger Refresh stattfinden muss, weil sonst die gespeicherten Informationen verloren gingen.

DVI

DVI (Digital Video Interface) Bestimmte Hochleistungs-Flachbildschirme zeigen Bilder auf Grundlage digitaler Signale an, so dass kein RAMDAC

benötigt wird. Wenn das Display über DVI mit der Grafikkarte verbunden ist, wird ein rein digitales Signal von der Karte an das Display gesendet, so dass die Signalintegrität nicht durch eine im RAMDAC

durchgeführte Digital-zu-analog-Konvertierung beeinträchtigt wird.

DVMT

Dynamic Video Memory Technology (DVMT): DVMT stellt zwei

Hauptmerkmale dieser Videoarchitektur bereit: Direct AGP (Accelerated Graphics Port) und intelligente Arbitrierung. Direct AGP weist nach Bedarf direkt Arbeitsspeicher für das 3D Texturing zu, wodurch eine realistischere 3D-Grafikqualität erreicht wird. Die intelligente Arbitrierung erhöht durch effiziente Speichernutzung die Gesamtleistung der Plattform, indem Video- und Datenströme gleichmäßig unter allen Systemkomponenten (CPU, Grafik-Subsystem, E/A und Arbeitsspeicher) aufteilt werden.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: E :.

Begriff

Erläuterung

EAPROM

EAPROM (Electrically Alterable Programmable Read Only Memory), ein Nur-Lesespeicher der durch Programmierung veränderbar ist.

EBC

EBC (EISA Bus Controller) ist ein Steuergerät für die 32-Bit-Datenblöcke des EISA-Busses.

Ebyte

1 Ebyte (Exo) = 1024 TByte

ECC

Teilweise verfügen die neuen SDRAM-Module über eine automatische Fehlerkorrektur ECC (Error Correction Code). Falls diese im Baustein integriert ist, kann man im BIOS die entsprechende Option einschalten.

ECP

Der ECP (Extended Capabillities Port) -Mode ist ein erweiterter Modus für den parallelen Drucker-Port. Er hat einen 16 KB großen FIFO-Buffer, so ähnlich wie die serielle Schnittstelle. Es wird noch zusätzlich eine Datenkompression eingesetzt.

(E) CHS

Beim (E) CHS (Extended CHS) -Mode handelt es sich um einen erweiterten Modus der auch Festplatten über 504 MB, allerdings nur unter DOS, unterstützt.

EDO

Die EDO (Extended Data Out) -Speichermodule arbeiten mit zusätzlichen Zwischenspeichern (Pipelined Burst). Damit werden Daten besonders schnell bereitgestellt und es ergibt sich damit beim Lesen der Daten ein Vorteil gegenüber den FPM (Fast Page Mode) - Speichern.

Beim Schreiben verhalten sich allerdings beide gleich.

EEPROM

Beim EEPROM ( Electricity Erasable Programmable Read Only Memory) handelt es sich um einen elektrisch löschbaren und programmierbaren Nur-Lesespeicher.

EEROM

EEROM (Electrically Erasable Read Only Memory) ein Nur-Lesespeicher welcher elektrisch löschbar ist.

EHCI

EHCI ist die Abkürzung für Enhanced Host Controller Interface, was nur eine andere Bezeichnung für USB-2.0-Interface ist.

EIDE

Bei EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics) ist der Controller direkt im Laufwerk integriert und befindet sich nicht mehr als extra Steckkarte im PC. Was man fälschlich als 'Controller' bezeichnet ist nur ein Adapter zum Anschluss für EIDE Komponenten.

EISA

Der EISA (Expanded Memory Specification) -Bus ist ein erweiterter ISA-Oder AT-Bus mit 32 Bit Datenbreite.

EEMS

EEMS (Enhanced Expanded Memory Specification) ist der Speicherbereich der oberhalb der 640 KByte Grenze liegt.

EMB

EMB (Extended Memory Blocks) ist ein Speicherbereich oberhalb der 1

MByte-Grenze.

EMS

Bei EMS (Expanded Memory Specification) handelt es sich um eine Speichererweiterung welche im sogenannten Real Mode verwendet werden kann.

EPA

Die Standards der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA

(Environmental Protection Agency) ermöglichen es, dass der PC-Benutzer an seinem PC Strom sparen kann. Die dazu nötigen

Vorrichtungen sind in den Geräten eingebaut.

EPP

Bei dem EPP (Enhanced Parallel Port) -Mode handelt es sich um einen erweiterten Modus an der parallelen Schnittstelle der für Geräte (z.B.

Scanner), die keine Drucker sind, gedacht ist.

EPROM

Beim EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) handelt es sich um einen Speicherbaustein, den man mit einem EPROM-Brenner beschreiben bzw. mit einem EPROM-Löschgerät wieder komplett löschen kann.

ESCD

Im ESCD (Extended System Configuration Data) werden die Daten des Plug & Play-Systems abgespeichert. ESCD umfasst IRQ, DMA, E/A-Schnittstellen, Speicherbereiche aller PnP-Karten, PCI-Karten und Onboard-E/A.

Stand: 13.11.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: F :.

Begriff

Erläuterung

FAT

FAT (File Allocation Table) ist das Übersicht der Festplatte. Hier werden die Adressen der Cluster (Zuordnungseinheiten) gespeichert, welche wiederum ihre Daten enthalten.

FDC

FDC (Floppy Disk Controller) ist die Abkürzung für eine Baugruppe zur Steuerung des Diskettenlaufwerks.

FDD

FDD (Floppy Disk Drive) ist die englische Bezeichnung für das Diskettenlaufwerk

FGA

FGA (Future Graphics Adapter) ist ein Grafikadapter der bis zu 84 MHz und eine Auflösung von 1280x1024 Pixel sowie zwei Monitore

gleichzeitig unterstützen kann.

FIFO

Beim FIFO (First In First Out) handelt es sich um einen Zwischenspeicher für den Dateneingang und Datenausgang. Er ist z.B.

bei der parallelen und seriellen Schnittstelle für die Beschleunigung des Datentransfers eingesetzt.

FPM

FPM (Fast Page Mode) ist die Zusatzbezeichnung für Speichermodule bei denen durch besondere Anordnung der Daten ein schnellerer Zugriff erfolgt. PS/2-Speichemodule sind entweder als FPM- oder EDO-Speicher ausgelegt.

FPU

FPU (Floating Point Unit) ist die englische Bezeichnung für eine Fließkomma-Einheit.

FWH

Ab Intel Whitney und Camino gibt es Firmware Hub

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: G :.

Begriff

Erläuterung

GByte

Ein GByte (Giga) = 1024 MByte

GDI

Bei GDI (Graphic Device Interface) handelt es sich um eine Schnittstelle für Grafikkomponenten. Sie verwaltet die Grafikausgabe an Monitor, Grafikkarte und Drucker.

GDP

Bei GDP (Graphic Display Processor) handelt es sich um einen Prozessor speziell für Grafikkarten.

GPA

Die GPA-Karte (Grafikbeschleunigerkarte) bietet einen eigenen Cache für den integrierten Grafikchip. Die GPA-Karte ist ein Array mit 32 Bit, 133 MHz und 4 MB SDRAM für erhöhte integrierte 3D-Grafikleistung. Sie wird in den AGP-Steckplatz gesteckt.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: H :.

Begriff

Erläuterung

Hardware Hardwaremonitoring erlaubt es Ihnen das System in bestimmten Monitoring Grenzen zu überwachen. Hierzu gehört die Temperatur der CPU und des Gesamtsystems, die Spannungsversorgung der CPU und die

Drehzahl angeschlossener Onboardlüfter wie z.B. der CPU Kühler, Gehäuselüfter und in einigen Fällen ein zusätzlicher Lüfter für das Netzteil.

HMA

Bei der HMA (High Memory Area) handelt es sich um einen im Real Mode des Prozessors adressierbaren Speicherbereich des

Erweiterungsspeichers (1024 - 1088 KByte). Für den Zugriff wird die Adressleitung 20 (A20 Gate) benötigt.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: I :.

Begriff

Erläuterung

IC

IC (Integrated Circuit) ist ein integrierter Schaltkreis, den man auch als Chip bezeichnet.

ICH

Ab Intel Whitney und Camino gibt es den I/O-Controller Hub ICU

ICU ist ein DOS-Plug and Play Utility von Intel. Configuration Manager ISA Configuration Utility (ICU)

IDE

IDE (Integrated Drive Electronics) ist die Schnittstelle von AT-Bus-Festplatten und ist genauso wie EIDE aufgebaut.

IEEE

Ein neuer, auch als FireWire oder iLink bekannter Standard für einen 1394

externen Hochgeschwindigkeits-Bus, der den Anschluss von bis zu 63

externen Geräten und Datenübertragungsraten von bis zu 400 MBit/s unterstützt.

INT

Man bezeichnet die variablen Interrupts A-D der PCI-Komponenten als INT.

IR

IR (Instruction Register) ist der Zwischenspeicher eines Prozessors für den Befehlscode während der Ausführung von Prozessen.

IrDA

IrDA ist ein Schnittstellenstandard bei dem die Datenübertragung über eine Infrarot-Diode und einen Empfänger durchgeführt wird.

IRQ

Beim IRQ (Interrupt Request) handelt es sich um eine Unterbrechung während der Programmausführung die gerade stattfindet. Diese Unterbrechung wird durch einen IRQ-Kanal an den Prozessor geleitet, welcher dann einen anderen Auftrag ausführt und dann wieder zu seiner ursprünglichen Programmausführung zurückkehrt.

ISA

Beim ISA (Industry Standard Architecture) -Bus handelt es sich um ein Leitungssystem, welches für die Datenübertragung zu den einzelnen Komponenten verwendet wird.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: J :.

Begriff

Erläuterung

Jumper

Jumper nennt man eine kleine Steckbrücke mit der man auf dem Motherboard oder auch anderen Geräten bestimmte Einstellungen durch das Verbinden zweier Pins vornehmen kann.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: K :.

Begriff

Erläuterung

Kbyte

1 KByte (Kilo) = 1024 Bytes

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: L :.

Begriff

Erläuterung

LAN

Abkürzung für - local area network- Ein Computer-Netzwerk, das sich über einen relativ kleinen Bereich wie etwa ein Gebäude oder ein Unternehmen erstreckt. Es besteht aus Servern, Arbeitsplatzrechnern, gemeinsam genutzten Ressourcen, einem Netzwerk-Betriebssystem und einer Kommunikationsverbindung. Die einzelnen PCs und Geräte in einem LAN werden als "Knoten" bezeichnet und sind miteinander durch Kabel verbunden, um auf beliebige Daten und Geräte im LAN

zuzugreifen, so dass viele Benutzer die Daten und teuren Geräte gemeinsam benutzen können.

LED

Abkürzung für - light emitting diode - Ein Halbleitergerät, das elektrische Energie in Licht umwandelt. Da es (gewöhnlich rot) aufleuchtet, wenn elektrischer Strom hindurchfließt, wird es meist für Betriebsanzeigen von Komponenten des Computers wie zum Beispiel Laufwerken verwendet.

LBA

Man bezeichnet als LBA (Logical Block Adressing) den Übertragungsmodus für die Datenblöcke durch das BIOS. Hierbei handelt es sich um den besten Modus um Festplatten anzusprechen welche größer sind als 504 MB.

LPC I/O

Der im Chipsatz integrierte Low Pin Count Input/Output ersetzt im wesentlichen die PCI-to-IAS-Bridge in der Southbridge und versorgt über einen externen SIO-Controllerchip ältere Anschlüsse wie den parallelen und seriellen Port.

LPT

Abkürzung für - Logischer Gerätename für einen Zeilendrucker. Ein Name, der von MS-DOS für bis zu drei Parallelport-Drucker reserviert wird: LPT1, LPT2 und LPT3. Er wird vom Betriebssystem häufig benutzt, um einen Drucker zu kennzeichnen.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: M :.

Begriff

Erläuterung

MBR

MBR (Master Boot Record) nennt man ein kleines Programm, das die Systembestandteile lädt. Es liegt im ersten Sektor des Bootlaufwerks (meistens C:) und wird vom BIOS ausgeführt.

Mbyte

Ein MByte (Mega) = 1024 KByte

MCGA

MCGA (Multi Color Display Array) ist eine Grafikkarte zur Farbunterstützung mit max. 256 Farben.

MCH

Ab Intel Whitney und Camino gibt es den Memory Controller Hub.

MDA

MDA (Monochrom Display Adapter) ist eine Grafikkarte ohne Farbunterstützung.

Microcode- Da es für Prozessoren keine Treiber gibt , bietet Intel ab den Update

Prozessoren der P6-Familie (Pentium Pro) die Möglichkeit, den Befehlssatz (Microcode) des Prozessors zu aktualisieren. So können kleinere Fehler ausgebessert und die Performance gesteigert werden.

Um bestmögliche Performance und einen fehlerfreien Betrieb zu garantieren, empfiehlt Intel, den Microcode regelmäßig zu

aktualisieren. Intel bezeichnet eine Nutzung des Prozessors ohne regelmäßiges Microcode-Update als Betrieb außerhalb der Spezifikation.

MIPS

MIPS (Mega Instructions Per Second) heißen die Anweisungen pro Sekunde. es handelt sich dabei um eine Leistungsmessung für

Prozessoren.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: N :.

Begriff

Erläuterung

NIC

NIC (Network Interface Card) ist die englische Abkürzung für die Netzwerkkarte.

NMI

Der NMI (Not Maskable Interrupt) ist ein nicht maskierbarer Hardware-Interrupt. Er kann vom Prozessor nicht durch ein Bit unterbrochen werden und muss sofort ausgeführt werden. Der NMI hat absoluten Vorrang vor allen anderen Interrupts.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: O :.

Begriff

Erläuterung

Offset

Der Abstand zwischen einer bestimmten Speicheradresse zur

Untergrenze eines Speichersegments wird Offset genannt und in Bytes gemessen.

OHCI

OHCI steht für Open Host Controller Interface und meint die USB-1.0-Spezifikation.

Stand: 13.11.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: P :.

Begriff

Erläuterung

PCI

Der PCI (Peripheral Component Interconnect) -Bus ist wie andere Busvarianten auch, ein Leitungssystem das zur Datenübertragung zu den einzelnen Komponenten verwendet wird.

PCI

PCI Express (PCIe) ist eine neue Schnittstellenspezifikation, die durch Express

Erhöhung der Bandbreite die Grafikleistung des Systems verbessert.

Hierdurch wird der Kommunikationsfluss zwischen CPU und Grafik-Controller beschleunigt. Diese Leistungssteigerung ermöglicht größere, detailliertere und realistischere Texture-Maps, so dass 3D-Anwendungen aufgrund der selbst im Vergleich zu AGP höheren Bandbreite schneller ausgeführt werden können.

PCM

Bei PCM (Plug Compatible Modulation) handelt es sich um ein System für Hardwarekomponenten die sich in das Computersystem über eine genormte Schnittstelle einfügen lassen und nicht manuell konfiguriert werden müssen.

PCMCIA

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) ist eine internationale Vereinigung welche die Normen für Speicherkarten festlegt. Der Standard für Erweiterungskarten im Scheckkartenformat, die stromsparend sind und das Plug&Play unterstützen, resultiert daraus.

PEARL

PEARL (Process and Experiment Automation Real Time Language) ist eine problemorientierte Prozessorsprache.

PGA

Bei PGA (Professional Graphics Adapter) handelt es sich um den von IBM entwickelten Vorläufer von VGA.

PIA

PIA (Peripheral Interface Adapter) ist ein Adapter zum Anschluss verschiedener Schnittstellen.

PIO

Beim PIO (Programmed Input/Output) - Modus handelt es sich um eine Industrienorm, die die Datenübertragungsmethode zwischen Controller und Festplatte bestimmt.

POS

Bei POS (Programmable Option Select) handelt es um die Programmiermöglichkeit von Erweiterungskarten, anstelle Jumper oder DIP-Schalter.

POST

POST (Power On Self Test) ist der Selbsttest der gleich nach dem Einschalten des PC ausgeführt wird.

PROM

PROM ( Programmable Read Only Memory) ist ein einmal programmierbarer Nur-Lesespeicher.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: Q :.

Begriff

Erläuterung

QEMM

QEMM ist ein Programm zur optimalen Ausnutzung des konventionellen Arbeitsspeichers.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: R :.

Begriff

Erläuterung

RAM

RAM (Random Access Memory) ist ein Schreib/Lesspeicher mit freiem Zugriff, der allerdings seinen Inhalt verliert wenn die Stromzufuhr abgeschaltet wird.

RAMDAC Der RAMDAC ist ein Chip, der die Farbpalette speichert und digitale Informationen in analoge Signale für einen Monitor umwandelt. Der Chip hat drei Analog-zu-digital-Umwandler und einen statischen RAM zum Speichern der Farbpalette. Jede Farbe setzt sich aus drei Werten für Rot, Grün und Blau zusammen, die zusammen die jeweilige Farbe ausmachen.

RAS

Beim RAS (Row Adress Strobe) handelt es sich um ein Steuersignal für die Reihenadresse im Speicherchip. Es zeigt die Gültigkeit des ersten teils der Adresse (Zeile) an. Muss bei Zugriffen innerhalb der gleichen Page (gleiche Zeilenadresse) nicht neu gesetzt werden.

RDRAM

Der Rambus-Speicher funktioniert nach einem anderen Prinzip als der DRAM-Speicher. Das Kernstück des Rambus-Speichers ist ein Direct Rambus Channel, ein 16 Bit breiter Bus, der mit bis zu 400MHz betrieben wird. Da hier auch beide Flanken des Taktsignals verwendet werden, ergibt sich eine max. theoretische Datenübertragung von 1,6GB/s. Die 'Dual Channel' - RDRAMs, erreichen 3,2GB/s , da zwei Speicher-Channels vorhanden sind.

RISC

RISC (Reduced Instruction Set Computer) ist ein Computer mit reduziertem Befehlssatz. Die Prozessortechnik basiert auf der Begrenzung und dem fest gespeicherten Befehlssatz. Damit wird eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit erreicht.

ROM

Der ROM (Read Only Memory) -Speicherbaustein ist ein Nur-Lese-Speicher. Er wird bei Herstellung programmiert und kann dann nicht mehr gelöscht werden.

RTC

RTC (Real Time Clock) ist die Echtzeituhr des Computers.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: S :.

Begriff

Erläuterung

SATA

Serial ATA (SATA) ist die neueste Generation der ATA-Schnittstelle. Mit den neuen SATA-Festplattenlaufwerken realisieren Sie rasante Datentransfers mit bis zu 150 MB/s. Serial ATA nutzt lange, dünne Kabel, die den Laufwerksanschluss erleichtern und die Luftzirkulation im PC-Gehäuse verbessern.

SCSI

SCSI (Small Computer System Interface) ist eine sogenannte intelligente Schnittstelle. Es können bis zu acht Geräte bidirektionalen Datenverkehr durchführen. Durch zusätzliche Standards können höhere Transferraten sowie bis zu 15 Komponenten je SCSI-Kanal (Wide-SCSI) betrieben werden

SDRAM

Der SDRAM-Speicher unterscheidet sich vom EDO-RAM Speicher

dadurch das er mit der Taktfrequenz des Systems synchronisiert ist. Der PC-100-SDRAM kann in 100-MHz-Systemen und der PC-133-SDRAM in 133-MHz-Systemen eingesetzt werden. Der Einsatz von schnelleren Speichermodulen in langsameren Systemen ist nicht empfehlenswert, da er meistens zur Systeminstabilität führt.

Shadow

Da das BIOS der Standard-Video- oder Schnittstellenkarte im ROM

gespeichert und oft sehr langsam ist, liest die CPU das BIOS aus und kopiert es in das RAM. Beim Zugriff der CPU auf das BIOS im RAM wird die Operation beschleunigt.

SIP

Beim SIP (Single Inline Package Modul) handelt es sich um einen Hauptspeicher, welcher aus DRAM-Bausteinen besteht, bei dem aber zusätzlich kleine Beinchen an den Kontakten angelötet sind.

SIMM

Beim SIMM (Single Inline Memory Modul) -Modul handelt es sich um einen Hauptspeicher, welcher aus DRAM-Bausteinen besteht. Er hat meistens neun Bausteine auf dem 30-poligen bzw. 72-poligen PS/2-Modul

SIO

Mit dem Kürzel SIO (Serial Input Output) wird allgemein der externe Serial-I/O Controllerchip bezeichnet.

S.M.A.R.

Hierbei handelt es sich um Self Monitoring Analysis and Reporting T.

Technology, die Möglichkeit das moderne IDE-Platten vom BIOS

überprüft werden und deren Zustand abgefragt wird. Damit erfährt man bei jedem Neustart ob die Festplatte ok ist oder nicht.

SMB

Zur einheitlichen Abfrage und Steuerung von Systemkomponenten, wie z.B. Motherboard, CPU, Festplattentemperatur, Betriebsspannung und Lüfter dient der SMB (System Management Bus) -Bus.

SMD

SMDs (Surface Mounted Device) sind, meistens direkt auf das Board gelötete, elektronische Bauteile

SMT

Bei SMT (Surface Mount Technology) handelt es sich um eine Technik zum Einbau elektronischer Bauteile auf dem Board ohne Pins.

SPD

SPD (Serial Presence Detect) ist eine Funktion bei vielen SDRAM-Speichermodulen. Damit werden Kompatibilitätsprobleme gelöst, indem es dem BIOS die sachgemäße Konfigurierung und Anpassung des

Systems auf SDRAM-Leistungsprofile erleichtert. es handelt sich hierbei um einen kleinen EEPROM-Chip der Infos zum DIMM Modul speichert. Z.

B. Größe, Geschwindigkeit, Laufwerksstarke, Spannung, Latenztiming und die Zahl der Reihen- und Spaltenadressen.

SPDIF

Ein Anschluss am Motherboard der eine Übertragung zu

angeschlossenen Audio-Geräten ermöglicht.

SPP

Der SPP (Standard Parallel Port) ist der normale Druckerport ohne Erweiterungen.

Super

Super VGA (Super Video Graphics Array) ist ein über den VGA VGA

Standard hinausgehender Grafikstandard der entweder eine höhere Auflösung oder mehr Farben hat.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: T :.

Begriff

Erläuterung

TAG-RAM Damit der Cache immer weis, welche Speicheradressen er aktuell puffert, benötigt er ein wenig Hilfe, und zwar durch das TAG-RAM, welches die gepufferten Adressen speichert, das TAG-RAM funktioniert also wie ein Übersicht. Die Breite des Datenbusses des TAG-RAMs bestimmt wie groß die größte Adresse ist, die im Cache-RAM gecacht werden kann.

Das Onboard-TAG ist 8bit breit (64MB cacheable) und es werden 11bit benötigt, um bis zu 512MB cachen zu können.

Das Zusatz-TAG ist ein asynchroner Cache-Baustein mit 16k8 (128kb) oder 32k8 (256kb) Größe und 15ns Zugriffszeit. Diese Typen wurden früher auch als L2 Cache verwendet.

TByte

1 Tbyte (Tera) = 1024 GByte

TIGA

TIGA (Texas Instruments Graphics Architecture) ist ein von der Firma Texas Instruments entwickelter Grafikkartenstandard. Diese

Grafikkarten verfügen über einen Grafikprozessor und damit sind sie in der Lage alle Grafikfunktionen unabhängig vom Computer auszuführen.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: U :.

Begriff

Erläuterung

UART

Beim UART (Universal Asynchronus Receiver Transmitter) -Chip handelt es sich um einen universalen asynchronen Sender/Empfänger. Er ist zuständig für die Datenübertragung von und an die Schnittstelle.

gegenüber dem alten 8250 hat der neue UART 16550-Chip eine weitaus höhere Datentransferrate durch einen 16 Byte Cache (den FIFO) zum Puffern der Daten.

UDMA

Wie auch der normale DMA transportiert der UDMA (Ultra-DMA) die Daten von der Festplatte zum Hauptspeicher, ohne jedoch dabei die CPU

zu belasten. Außerdem besitzt er ein neues Protokoll mit automatischer Fehlerkorrektur.

UHCI

UHCI steht für Universal Host Controller Interface und bezeichnet die Spezifikation von USB-1.1

UMB

UMB (Upper Memory Blocks) bezeichnet den im Adapterbereich zur Verfügung stehenden Speicher der meistens jedoch von Treibern belegt ist.

USB

Beim USB (Universal Serial Bus) handelt es sich um eine neues Bussystem, welches den Anschluss von 127 Geräten mit maximal 12

MBit/s Datentransfer möglich macht. Man braucht dazu aber das geeignete Betriebssystem wie z.B. Windows 95/98.

Stand: 13.11.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: V :.

Begriff

Erläuterung

VEISA

VEISA (Versatile Expandable Integrated Scalable Architecture) Ein Computer der mit verschieden Prozessor-Typen arbeiten kann.

VGA

VGA (Video Graphics Array) ist der Standard für Grafikkarten die eine Bildschirmauflösung von 640x480 Pixel möglich machen, sowie 16

Farben unterstützen.

VRAM

VRAM (Video Random Access Memory) -Bildschirmspeicher.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: W :.

Begriff

Erläuterung

Waitstate Engl. für Wartestatus (Warteschleife). Vom Prozessor eingelegter Wartezyklus, der erforderlich ist, da die Speicherbausteine langsamer arbeiten als der Prozessor.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: X :.

Begriff

Erläuterung

XT

XT (Extended Technology) ist ein von IBM entwickelter Standard für die Prozessorgeneration 8088 und 8086, der aber mittlerweile veraltet ist.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: Y :.

Begriff

Erläuterung

yellow

Nennt man eine Verbindungsart von Ethernet-Netzwerken. Bekannt cable

auch unter den Namen: Thick Ethernet bzw. Standard-Ethernet.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: Glossar :.

Info: Hier erfolgt die Erläuterung einiger Abkürzungen und Begriffe, wie sie im Zusammenhang mit dem BIOS und dem PC vorkommen. Das Glossar soll etwas zur Aufhellung beitragen, damit man besser über Hintergründe informiert ist.

Startprobleme

Glossar

Jahr 2000 Probleme

Kleine BIOS-Kunde

IBM BIOS Signale

Übertaktung

Werkzeuge

Auswahlmenü

Glossarmenü Startmenü

.: Z :.

Begriff

Erläuterung

Zentraleinheit Zur Zentraleinheit gehören folgende Teile des PCs: Prozessor, Hautplatine, Arbeitsspeicher, Schnittstellen und Festplattenlaufwerk.

Zugriffszeit

Zugriffszeit ist die Zeitdauer, die für den Zugriff auf Daten benötigt wird.

Zwischen-

Beim Zwischenspeicher handelt es sich um den Speicher, der Daten speicher

oder Befehle für die weitere Verwendung zwischenspeichert.

Stand: 01.01.2007

Glossarmenü Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

BIOS Kompendium ©

.: BIOS Inside :.

Info: Hier finden Sie Hardware, die bestimmte BIOS-Einstellungen verlangt oder Eigenarten hat um richtig zu funktionieren. Viele dieser Tipps stammen von Besuchern und für deren Mitarbeit bedanke ich mich herzlich.

CMOS

Pinnwand

RTC-CMOS-Speicher

Symbios-SCSI-BIOS

DualBIOS™

Auswahlmenü

ACPI-Funktion

Startmenü

.: Pinnwand - 1 :.

Gigabyte-Motherboard GA-5AA

Gigabyte-Motherboard GA-5AA mit AMI-BIOS Version 1.1. Der Einsatz des Superuser-Passwort kann bei Verwendung von mehreren Sonderzeichen zu dem Problem führen, dass man trotz richtiger Eingabe nicht mehr ins Setup kommt. Ist dies der Fall, soll man lt. Gigabyte bei laufendem Betrieb des Mainboards die beiden Batteriepole für 10 Sekunden kurzschließen. Diese Maßnahme kann man mit dem gleichen Erfolg durchführen wenn der PC ausgeschaltet ist. Die Eingabe von einem Sonderzeichen funktioniert. Allerdings mit dem Ergebnis, wenn man sich als User im Setup anmelden will, man nicht in den vom Funktionsumfang her eingeschränkten User-Modus sondern direkt in den Superuser-Modus gelangt. Dietmar Pflumm Chaintech 6BTM

Um bei den Chaintech-Mainboards 6BTM (BIOS: 15.6.98) bzw. 6LTM (BIOS: 20.07.98) den PC per Tastatur einschalten zu können, gehen Sie folgendermaßen vor: Im BIOS stellen Sie die Funktion 'Power On By Keyboard' (beim 6BTM-Board unter 'Integrated Peripherals', beim 6LTM unter 'Power Management' Setup' auf

'Enabled' und geben die entsprechende Tastenkombination für das Einschalten vor.

Der Trick: Anschließend müssen Sie die BIOS-Einstellungen zweimal speichern.

Einmaliges Sichern hilft nicht. Genauso verfahren Sie beim Deaktivieren der PowerOn-Funktion. Außerdem müssen Sie den Jumper JP1 auf 2-3 stecken. Danach dürfte es keine Probleme mehr geben.

Windows 2000

Anders als bei Windows NT sollte vor dem Setup von Windows 2000 die Option Plug and Play OS auf Enabled oder Yes gestellt werden.

CAPI 3.2x

Nach Einbau der CAPI 3.2x kann es unter Windows Probleme geben, wenn man ein Award BIOS hat. Im BIOS das Power-Management ausschalten.

Windows NT 4.0

Wer ein Board mit Alladin S Chipsatz hat, sollte unbedingt den AGP Turbo Modus und AMD K6 Allocate deaktivieren.

Sind diese Optionen im BIOS nicht vorhanden sollte sich dringend beim Boardhersteller ein Update für das BIOS besorgen.

Award 4.51CG

Nach Veränderung der Setupeinstellungen muss 2x gespeichert werden. Nach dem ersten Save and Exit, beim Hochfahren des Systems sofort die DEL/Entf-Taste drücken, nicht erst auf die CMOS-Fehlermeldung warten. Sonst funktioniert es wieder nicht!

3COM Netzwerkkarte

Es kommt vor das sich diese nicht mit dem Award 4.50Pg vertragen. Dann das BIOS

updaten oder das Plug and Play abschalten.

3D-Karte

Wenn die 3D Karte nicht funktioniert, im BIOS unter AGP Aperture Size den Wert etwas höher setzen.

Speicherprobleme

Falls Sie auf Ihrem Board ein SDRAM-Modul mit aufgelötetem EEPROM haben und es vom BIOS nicht richtig erkannt wird, dann liegt das am Intel-430VX-Chipsatz.

Dieser ist nicht in der Lage das EEPROM zu lesen. Damit sind diese SDRAMs nicht für Boards geeignet, die älter als zwei Jahre sind und noch nicht mit den Chipsätzen von VIA (Apollo VPX) oder ALI (Alladin IV+) arbeiten.

Gigabyte GA586-SG

Der USB-Support wird dort unter "Integrated Peripherals" von Disabled auf Enabled gestellt. Dadurch öffnet sich die Möglichkeit, auch eine USB-Tastatur zu aktivieren.

Auch wenn man keine USB-Tastatur hat, muss Enabled eingestellt werden. Erst dann wird der USB-Controller aktiviert und Windows 98 kann den USB-Support für das Betriebssystem installieren.

DALLAS DS12B887 REAL TIME 9635A2084975

Neben dem Uhrenbaustein befinden sich zwei Pins, diese habe ich überbrückt und den PC kurzzeitig angeschaltet (ca. 5sec). Der Monitor blieb dunkel. Nach dem nächsten Anschalten kam ich normal mit <Entf> ins BIOS, die Einstellungen waren sogar erhalten, nur die Passworte gelöscht. Arno

EPOX 8KTA3+PRO

Wer das BIOS neu geflasht hat, sollte folgendermaßen vorgehen. Nach dem Flashen booten und ins BIOS gehen , Save to CMOS wählen und bestätigen. Danach den Vorgang wiederholen . Jeweils ohne das Betriebssystem zu starten. nach einem erneuten Booten kommt die Erfolgsmeldung für das BIOS Flash. ein Besucher?

Compaq PC Desk-Pro

Wer einen Compaq PC, speziell der Serie Desk-Pro, sein eigen nennt, sollte aufpassen. Wenn Sie hier nämlich als Master-LW eine E-IDE-Festplatte nachrüsten, dann kann es Probleme geben. Bei diesen Computern werden bestimmte BIOS-Informationen auf der Festplatte in einer speziellen Partition gespeichert. Um diese Daten zu retten, sollten Sie mit dem Tool EZ-Drive, ab Version 9.06, diese Partition auf die neue Festplatte kopieren. Das Tool EZ-Drive von WD wurde in die "Data Lifeguard Tools" integriert. Verfügbar ist dieses Tool unter http://support.wdc.com/download/index.asp#dlgtools .

Unter http://www1.vobis.de/bbs/firmen/wd/hrddrive/ findet man eine ältere Version des Tool EZ-Drive und noch andere ältere Software für Western Digital Festplatten.

Asus K7M mit Slot A Athlon

Bei diesem Board, und einem leisen 3-fach CPU Kühler tritt folgender Fehler auf.

Man schaltet den PC ein und es geht eine Art Alarm in Form einer Sirene los. Der Rechner bootet ganz normal. Dieser Signal-Code ist nirgends verzeichnet.

Lösung: Man muss im BIOS die Überwachung des CPU Lüfters abschalten. Scheinbar wird die Lüfterdrehzahl falsch an das BIOS gemeldet und das führt dann zu diesem Warnton. Das ist sehr ärgerlich, weil die Funktion nirgends dokumentiert ist, aber ja scheinbar ein Feature des BIOS ist. Roland Schäffer

FSB Tuning

Falls Sie Ihren PC über den FSB-Takt tunen wollen, sollten Sie die Option SPD

deaktivieren. Erst dadurch ist es möglich an die RAS/CAS Parameter zu kommen, die im Normalfall auf 3-3-3 eingestellt werden sollten. Allerdings ist der Performancegewinn nur für Spiele die etwas ruckeln interessant. Für Büroarbeiten jedoch völlig belanglos.

FritzCard

Als Besitzer einer FritzCard können Sie schon verzweifeln wenn diese zu Abstürzen beim Surfen im Internet führt.

In diesem Fall sollten mal im BIOS nachschauen ob Sie dort im PnP/PCI Configuration Setup die Option 'PCI IRQ Activated by' finden. Wenn ja, sollten Sie diese auf Level einstellen. Jetzt sollte alles wieder in Ordnung sein Siemens Xpert 7800

Wer diesen PC hat, dem werden egal warum auch immer bestimmte BIOS Optionen vorenthalten. Sie kommen aber an diese Einstellungen, wenn Sie im BIOS "Strg +

F4" drücken. Gehen Sie aber mit der gewonnenen Freiheit sorgfältig um. Sie wissen ja, Murphy ist allgegenwärtig.

ATI Rage 3D Pro

Wer die ATI-Grafikkarte ATI Rage 3D Pro installieren will und dabei Probleme hat, sollte im BIOS die Option Video RAM Cacheable für die Dauer der Installation deaktivieren. Danach aber wieder auf Enabled stellen.

Gigabyte GA586-HX

Wer bei diesem Board das Passwort vergessen hat, kommt meistens nicht mit herkömmlichen Mitteln zum Zug. Hier ist das Passwort im RTC abgelegt, der zusätzlich die PC-Batterie enthält. Falls Sie mit einem der Passwörter unter BIOS

intern - der Weg ins BIOS nicht das gewünschte Ergebnis erzielen, müssen Sie den RTL-Baustein ausbauen und an Gigabyte schicken. Sie erhalten dann einen neuen ohne Passwort.

EIDE-Wechselmedien

Im AMI BIOS steckt eine Option die für Besitzer von LS-120-Laufwerken und anderen Wechselmedien große Bedeutung hat. Bei Type lässt sich neben den bekannten Einstellungen jetzt auch ARMD (ATAPI Removable Media Device) einstellen. Wenn Sie diese Option auswählen, so finden Sie bei manchen Boards im ADVENCED CMOS SETUP für jeden IDE-Port die Option ARMD Emulated as. Sie können hier dann festlegen ob das Wechselmedienlaufwerk als Festplatte oder als Floppy verwendet wird.

Notebooks-Festplatten

Wer seinem Notebook eine neue Festplatte spendieren will, sollte folgendes berücksichtigen: Die Festplattenprobleme sind gemessen am BIOS die gleichen, wie bei den anderen PCs. Da aber hier ein BIOS Update problematischer ist, gibt es außer dem Einsatz eines Diskmanagers noch das BIOS-Migration. Beim BIOS-Migration wird das BIOS von einem Fachmann umprogrammiert. Da man diesen aber nicht immer zu Hause hat, gibt es die Möglichkeit unter http://www.ime.de sowohl die geeignete Festplatte zu erhalten, als auch das BIOS-Migration nebst Datenrettungsprogramm. Man kann alles durch besagte Firma durchführen lassen oder aber auch selber machen. PC Professional 3/2000

AMI-Bios mit Mainboard K7S5A

Folgende Konfiguration befand sich am Secondary IDE-Port:

-CD-Brenner Phillips PCRW 804 als Master

-CD-Brenner LG GCE 8320B als Slave

Beim Booten des PC wurde der LG-Brenner vom Bios erkannt und korrekt angezeigt, der Phillips- Brenner wurde nur mit kryptischen Buchstabenkombination dargestellt.

Unter Windows 2000 wurde dieser Phillips-Brenner unter der gleichen verstümmelten Bezeichnung dargestellt und ließ sich nicht ansprechen. Das Problem ließ sich dann recht einfach beheben:

Nachdem ich an beiden Brennern die die Master/Slave- Jumper vertauscht habe, wurde auch das Phillips-Laufwerk im Bios einwandfrei erkannt und angezeigt, nach der Übergabe an das Betriebssystem funktionieren nun beide Laufwerke einwandfrei.

Harald Jürgens

Festplattenproblem

Falls Sie zwei Festplatten installiert haben und beim Start bei einer Festplatte Probleme auftauchen, sollten Sie die Optionen Quick Power on self test und Fast Boot Option im BIOS deaktivieren (Disabled). Zusätzlich setzen Sie den Wert unter Hard Disk Initialization auf 30 und aktivieren (Enabled) die Option Above 1MB RAM

Count. PC Magazin 11.99

Alarm-Werte(Award)im CMOS

Ich bin grade dabei ein Programm zu schreiben mit dem man die Alarmzeiten (Wake-Up) von Award BIOS einstellen kann.

(Es ist ja ziemlich nervig jedes mal ins BIOS um den Monatstag umzustellen.) Dabei ist mir aufgefallen das Award die Werte unter:

0x5F Monat

0x4D Sekunde

0x4E Minute

0x4F Stunde

abspeichert.

Die Alarmwerte von 0x01, 0x03, 0x05 werden nicht verändert.

Unter BIOS Inside-CMOS habe ich nur:

48h-4Fh - (AWARD) ??? unbenutzt ???

Alle Werte auf FFh gefunden. Sebastian Witt

Elitegroup K7VZA

Ein User teilte mir mit das der Schreibschutz-Jumper anders gesetzt werden muß wie es im Handbuch steht. Sollte dies nicht zutreffen, bitte schreiben.

ACPI Powerdown Fehler in WIN9x

Bei vielen PCs mit ACPI Funktion treten Probleme beim Neustart bzw.

herunterfahren von WIN32 auf (der PC hängt) - dies liegt in vielen Fällen an einer falschen Einstellung im BIOS: Dort ist die MODEM USE IRQ Funktion mit dem jeweiligen IRQ eingestellt, jedoch unterstützt das Modem ggf. das Wake-up nicht..

somit wartet der PC auf eine Antwort vom Anschluss (Bus / COM / USB) und es kommt keine -> Windows hängt.

Lösung: Also einfach Modem Use IRQ auf NA stellen und alles geht einwandfrei!

Ob der Fehler mit ACPI zusammenhängt weiß ich nicht - aber er tritt nur bei

"neueren" Boards auf.. Des weiteren bin ich mir nicht im klaren was diese Wake-up Funktion mit dem Neustart zu tun hat.. eigentlich sollte Wake-up nur den Standby Modus bzw. power off (bei ACPI) betreffen.. anscheinend jedoch nicht...) gizmo INTEL RC440BX

Nach erfolgtem Recovery erscheint nach dem Start die Meldung "press F2 for Setup"

Weder der Anruf bei INTEL oder sonstige Versuche mit diversen Programmen führten dazu das ich den Zugang zum BIOS erhielt. Erst eine Suche im Internet führte zu einem kleinen Programm namens CMOSZERO.EXE und damit zum Erfolg.

http://web.rekvizit.ru/drivers/MotherBoard/Intel/CA810E(AL)/BIOS/

RTC-CMOS Baustein(ODIN12C887)

Als ich letztens die Batterie für das Bios wechseln wollte / musste, habe ich festgestellt, dass Gigabyte einen dieser "genialen" RTC-CMOS Bausteine (ODIN

12C887) verbaut hat. Nun, das Original scheint es nicht mehr zu geben.

Dallas bietet zwar einen Ersatztyp an, der wird aber scheinbar immer teuerer und seltener (inzwischen 25DM + Versand bei Reichelt). Das Datenblatt schweigt sich über 6 Pins des Bausteins aus. Also habe ich ihn geknackt. Musste dann feststellen, dass ich eigentlich nur Pin 16 und 20 gebraucht hätte. siehe Bild

Pin 2+ 3: Quarz Anschlüsse

Pin 16+20: Lithium Batterie (CR1220, 3Volt, 35mA)

wobei Pin16 Minus (-) und Pin20 Plus ist(+)

Pin 21+22: Offen J. Held

Ergänzung:

Da ist ein RTC Chip drin, kompatibel mit DS12885 (mit RCL), da bin ich ziemlich sicher denn ich habe es versucht.

Einfach ein kleines Loch unten im Gehäuse bohren (1mm mit der Hand) bis aufs Metal da wo pin 21 normalerweise ist.

Das RAM ist dann einfach zu löschen, mit einem Draht an pin 12 (-) und den mal kurz ins Loch stecken. Bert van Tiel

UNDI Universal Network Driver Interface

Beim Notebook Uniwill, Modell N34 A gibt es die Möglichkeit von UNDI zu booten: UNDI Universal Network Driver Interface (Universelle Netzwerktreiber-Schnittstelle).

UNDI ist eine Architekturschnittstelle

für NIC. Normalerweise wurden NICs mit Benutzer definierten Schnittstellen und Treibern ausgestattet (jede NIC hatte einen Treiber für jedes Betriebssystem auf jeder einzelnen Plattformarchitektur). UNDI bietet einen Hardware-abhängigen Mechanismus für den PXE Basis-Code, über den die NIC für Netzwerkzugriff verwendet wird, ohne die NIC-Hardware direkt zu steuern. H/W UNDI ist eine Architektur-Hardwareschnittstelle zu einer NIC; S/W UNDI ist eine Softwareimplementierung der H/W UNDI. Cet Senol

Award BIOS(Sicherheitsfunktion)

Wenn beim Start ihres Rechners am unteren Bildrand zusätzlich zu der Meldung

>>hit Del to run setup<< noch die Meldung >>hit Alt+F2 to enter Flash utility<< erscheint, haben Sie Glück. Ihr BIOS hat einen Sicherheitsbereich, der es ermöglicht nach einem fehlgeschlagenem BIOS Update von Diskette zu starten und das BIOS

neu zu flashen.

ZIP 100 Laufwerk intern

Situation: Ich habe ein internes ZIP 100 Laufwerk von Iomega. Ich hatte bis vor kurzem das Problem, dass wenn ich ein ZIP-Medium eingelegt habe, dass der Computer ca. 10 Sekunden blockiert war, und dann erst das Zip-Medium gelesen hat. Ich habe die Ursache für das Problem gefunden: Anti Vir Personal von H&B EDV.

Lösung: Ich habe im Setup Menü das ZIP Laufwerk abgemeldet (von "Auto detected" auf "none" eingestellt), ferner stellte ich die Funktion "Report no FDD for WIN95" auf "Enabled". das brachte folgendes: Das ZIP Drive wird nun von Windows als "Wechselplatte (!) Laufwerk E" geführt, der Zugriff erfolgt sofort und ohne Verzögerung.

ASUS (ältere Boards) BIOS Update

Sie wollen ein älteres ASUS-Board für eine größere Festplatte fit machen. Trotz Deaktivierung des Schreibschutzes kommt eine Fehlermeldung (Memory unknown o.

ä.) Auch das für ältere Boards vorgesehene Flashprogramm funktioniert nicht.

Unter: "ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ BIOS/BIOS_FLASH_UTILS/

OLD_FLASHER" gibt es die Flashsoftware Pflash 2. Damit klappt das Update, aber es ist noch nicht gesagt das die Festplatte dann richtig erkannt wird (lesen Sie dazu unter Hardware-Festplatten.) PC-Welt 10/2002

ACER 730

Ich habe ein o.g. Acer 730 bekommen, bei dem aus dem BIOS ein "suspend to disk"

organisiert wird. Es handelt sich um ein Phoenix-BIOS 1.03 R1.1. Offensichtlich ist die Harddisk ausgetauscht, denn dort fehlt sowohl die entsprechende Partition phoenixMISER(TM), wie eine ausgegebene Fehlermeldung besagt. Die notwendige Software phoenixMISER um diese zu erzeugen/verändern ist ebenfalls nicht vorhanden. Das Notebook bootet danach nicht von der Hardisk (trotz Systemübertragung kommt: "Betriebssystem fehlt"); aber von Floppy gebootet ist alles o.k. Lothar Schulze

Die notwendige Datei PHDISK.EXE zum Beheben des Problems bekommen Sie hier: http://www.acersupport.com/notebook/html/e560_dl.html

FUJITSU-SIEMENS Board

Wenn Sie Besitzer eines PCs mit einem FUJITSU-SIEMENS Board sind, dann kann es zu Boot Problemen von Diskette oder CD kommen. Obwohl richtig eingestellt start der PC hartnäckig von der Festplatte. Stellen Sie die Option Diskette/CD-ROM Lock auf Standard ein und achten Sie darauf das die Laufwerke im Boot-Menü nicht deaktiviert (erkennbar am Ausrufungszeichen) sind. Nach einem Neustart können Sie problemlos von Diskette bzw. CD booten.

Booten über USB-Floppy

Booten über USB-Floppy funktioniert zumindest im Award-BIOS nur, wenn mindestens eine der Optionen "USB Keyboard Support" oder "USB Mouse Support"

freigegeben ist !!

Joachim Bunke

RAID-Controller (IDE Problem)

Das Problem ist gelöst! Meine Vermutung: Der Fehler liegt im Handbuch des Mainboardherstellers. Da steht drin, das man den Intel Sata Raid treiber NUR in verbindung mit zwei Sata Festplatten betreiben soll. Meiner Meinung nach stimmt das nicht. Darauf gekommen bin ich, als ich mir gestern eine zweite Sata Platte gekauft habe, um ein Raid System einzurichten.

Den Anweisungen des Handbuch folgend, muß man im Bios-Setup unter Integrated-Peripherals / OnChip IDE / OnChip Serial Ata Settings / Sata Mode einfach nur RAID

statt IDE einstellen. Daraufhin wird die Festplatte nicht mehr in den IDE Channels erkannt, nur noch die Atapi Laufwerke. Das booten würde allerdings wegen nicht vorhandener HDD blockieren (wie vorher bei mir). Dann wird nur eine Sata HDD

eingestöpselt, darauf normal das Windows-Setup ausführen, mit dem Unterschied, bei Setup den mit dem Mainboard mitgelieferten Scsi-Treiber (Intel) installieren.

Das hat zur folge, das beim posten des Bios, noch vor dem "rechteckigen Kasten", ein Raid - Controller gefunden wird! Erst im Windows XP wird das Raid-Array arrangiert, oder man lässt es, als Non-Raid oder mit nur einem physischen Laufwerk!

Armin Fritz

ThinkPad R40 - 2722 B3G

Mein IBM Thinkpad R40 (gilt aber wohl für alle aktuellen Modelle) hat eine Vorbereitung für Wireless Lan.

Also die Antenne im Display integriert und einen mini-PCI Steckplatz, der über eine kleine Klappe am Boden leicht zu erreichen ist.

Wer jetzt aber seine eigene Wlan Karte einbauen will, z. B. 802.11g Standard (IBM

bietet nur a/b Karten an) oder aber eine, die von Linux unterstützt wird, der hat meist Pech gehabt.

Setzt man eine beliebige Karte ein (z. B. von Dell mit Broadcom Chipsatz), so bootet der Thinkpad nicht mehr.

Man gelangt nicht mal mehr bis ins BIOS.

Der Thinkpad bleibt mir der Meldung ERROR 1802:

Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.

einfach stehen. Nichts geht mehr. Setzt man die Karte ein, während der Thinkpad im Hypernate ist (oder für ganz Mutige, während er läuft), so arbeitet sie einwandfrei. Eben bis zum nächsten Boot-Vorgang, dann tritt wieder oben genannte Meldung auf und der Rechner steht. Es gibt also keine technische Inkompatibilität, sondern eine von IBM willkürlich eingebaute Beschränkung. Es drängt sich der starke Verdacht auf, daß IBM hier versucht, den Kunden dazu zu zwingen, nur eigene (bzw. von IBM authorisierte) WLAN Karten zu verwenden. Bei einem definierten Standard wie Mini-PCI empfinde ich das als höchst bedenklich. Wenn das Schule macht, dann kann ich demnächst auf meinem Asus Mainboard auch nur noch ASUS Grafikkarten verwenden und meine ELSA Grafikkarte arbeitet nur noch an einem ELSA Monitor, etc. Auf der IBM Website finde ich von dieser Beschränkung übrigens kein Wort. Mir drängt sich damit auch direkt die Frage auf, ob das Vorgehen von IBM überhaupt legal ist - schließlich werde ich als Kunde in der freien Nutzung meines Thinkpads eingeschränkt, ohne daß ich vorher darüber informiert worden bin oder dies technisch notwendig wäre. Eine Anfrage beim IBM Support brachte übrigens kein Ergebnis. Man hat dort lediglich meine Beschwerde aufgenommen und will sich "im Verlauf der Woche melden". Um jetzt den Bogen zu Linux zu schlagen. Sämtlichen, von IBM angebotenen Wlan Karten werden nicht von Linux unterstützt. Das ist bei einer Firma, die sich der Unterstützung für Linux verschrieben hat schon schlimm genug. Aber daß dann noch willkürlich sämtliche anderen Karten von Drittherstellern, die der Linux-User gerne nutzen würde blockiert werden - das ist schon bitter.

Antwort:

Das hatte bei IBM schon seit jeher Methode. Ich hab hier ein altes Thinkpad 775C.

Als ich die Platte austauschte ging gar nichts mehr. Nur durch Zufall fand ich Wochen später eine(!) Email im Internet, wonach man an allen nicht-IBM-Platten die ersten 4 Pins des 2.5" IDE Steckers an der Platte abkneifen muss weil IBM in seinem speziellen nicht auswechselbaren Plattenanschlusskabel "dirty Tricks" macht, so das alle nicht IBM-Platten nicht als 1.Platte primary Master sondern als Secondary Slave gejumpert werden, womit nichts mehr geht. Und das bei einem Notebook, das eh nur Platz für ein Laufwerk hat. So etwas ist Marktabgrenzung durch Schikane.

Ein User?

Möglicherweise finden Sie ja hier eine Lösung für das Problem: http://www.congenio.

de/infos/thinkpad.html

Dr. Uwe Meyer-Gruhl

Medion PCs modifizieren

BIOS Passwort für erweitertes Medion PC BIOS Setup Menu

Bei vielen Aldi- bzw. Medion-PCs wurde/wird sehr oft gute Hardware verwendet.

Doch leider ließ bisher das BIOS Setup Menu sehr zu wünschen übrig, so dass die Rechner kaum konfigurierbar und zudem für Personen mit Leidenschaft zu Tuning und Übertaktung ungeeignet waren.

Nun hat der BIOS-Spezialist: Borg Number One eine Möglichkeit gefunden, bei vielen Medion-Rechnern das erweiterte BIOS Setup Menü aufzurufen. http://www.

internetforen.de/viewtopic.php?t=6046

Compaq (HP) NC6000 Passwort löschen

Hallo, wollte mal etwas loswerden zum Thema Notbooks und vergessenes BiosPasswort. Hatte grade einen Compaq (HP) NC6000 auf dem Tisch, der ein vergessenes Passwort hatte.> Tastatur wegmontieren, die druch vier kleine Häkchen an der Oberseite und zwei Schrauben auf der Rückseite gehalten wird und dann einfach den Steckers des darunter befindlichen Cmos Batteriekabels abziehen und mit einem kleinen Schraubenzieher kurzschließen. Nach ca. 30 sek wieder loslassen, Stecker wieder dran und das Bios ist jungfräulich! Könnt ihr ja in Eurem Service aufnehmen.

Vivian Zingelmann

Phoenix BIOS flashen

Zuschrift eines Kunden: Habe dazu mehrmals gegoogelt und bin auf eine Seite mit einem Floppy-Image gestoßen.

Das schnell auf Diskette kopiert, beim Anschalten des Laptops die Tastenkombination "Windows"+"B" gedrückt und das Bios wurde eingelesen. War ich vielleicht froh...

---

Antwort: Diese Geschichte mit dem BIOS ist vermutlich nicht allgemein für Phoenix-BIOSse gültig. Es muss eine BIOS-Datei sein, die einen Überhang hat.

In den Chip sebst passen "nur" 131.072, 262.144, 524.288 KB usw. rein - 526.710

KB sind "zu viel" für einen 4 MBit-Chip (512 KBytex8=4MBit). Das, was in der BIOS-Datei nun zuviel ist, enthält Daten für das Flashprogramm. Irgendwie eine blöde Lösung, denn im Falle eines Falles muss man diese BIOS-Dateien immer erst Programmer gerecht bearbeiten. Nun gibt es Phoenix-BIOSse (ich meine NICHT

Phoenix-Award!), die auch direkt in den Chip passende Dateien mitliefern... Hecki Toshi Notebook Satellite A100-334 Flash-Reparatur

Hier funktioniert es mit Fn-F

EPOX NF2 Ultra 400

Zuschrift eines Kunden: Ich habe das oben bezeichnete Mainboard mit aktuellem System-Bios des Herstellers. Darin ist vermutlich ein Bios-Modul für den SATA-Controller SIL3112 integriert, der sich direkt auf dem Board befindet. Dieses würde ich gern durch das aktuelle Bios von Silicon-Image ersetzen.

---

Antwort: Allerdings ist das keine so einfache Angelegenheit, nur das SATA-BIOS zu erneuern, dazu muss das BIOS komplett

zerlegt, das Modul gefunden, ausgetauscht und dann die gesamte Checksumme des BIOS durch Veränderungen an "ungefährlichen" Stellen so angeglichen werden, dass sie mit der ursprünglichen gleich ist. Ein schwieriges Unterfangen, dessen Nutzen in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Ich rate davon ab.

Abit wird sich auch ganz sicher etwas dabei gedacht haben, die SystemBIOSse nicht mit neueren SATA-BIOS-Modulen des SIL3112 zu aktualisieren - es könnte durchaus sein, dass das Board damit nicht zurechtkommt. Hecki

Gericom 1st Supersonic

Ich habe erfolgreich das Bios und das System-Passwort des "Gericom 1st Supersonic" zurückgesetzt. Unterhalb der Tastatur befinden sich im vorderen Bereich zwei !!! Stecker mit nur roten und schwarzen Drähten. Diese beide abziehen und die Kontakte nacheinander für einige Sekunden kurz schließen - anschließend sind beide Passwörter gelöscht!

Klaus Hoffmann

Stand: 01.01.2007

Startmenü

.: © hans-peter schulz :.

Document Outline

- Lokale Festplatte

- BIOS Kompendium

- Einf�hrung - Copyright

- �bersicht

- SiteMap

- A.M.I. BIOS Auswahlmen�

- Fehlermeldungen

- Fehlersignale

- Tipps bei Fehlersignalen

- POST Codes WIN BIOS

- POST Ablauf

- Motherbaor Identifikation

- sonstige Fehlersignale

- Award BIOS Auswahlmen�

- Fehlermeldungen

- Fehlersignale (auch f�r Award/Phoenix)

- POST Codes Vers. 4.5

- POST Codes Vers. 6.0

- POST Ablauf Vers. 4.52

- POST Ablauf Vers. 4.53

- Motherboard Identifikation

- MR BIOS Auswahlmen�

- Fehlersignale

- Unterst�tze Motherboards

- POST Codes

- Phoenix BIOS Auswahlmen�

- Fehlermeldungen

- Fehlersignale

- POST Codes

- POST Ablauf

- Diagnose Codes

- Routine Codes

- BIOS Setup Auswahlmen�

- Setup-�bersicht

- BIOS Features Setup

- Chipset Features Setup

- Integrated Peripherals

- Power Management Setup

- PnP and PCI Setup

- Standard CMOS Setup

- CPU Soft Menu

- Einstelloptionen Auswahlmen�

- Einstelloptionen 0-9

- Einstelloptionen A

- Einstelloptionen B

- Einstelloptionen C

- Einstelloptionen D

- Einstelloptionen E

- Einstelloptionen F

- Einstelloptionen G

- Einstelloptionen H

- Einstelloptionen I

- Einstelloptionen J

- Einstelloptionen K

- Einstelloptionen L

- Einstelloptionen M

- Einstelloptionen N

- Einstelloptionen O

- Einstelloptionen P

- Einstelloptionen Q

- Einstelloptionen R

- Einstelloptionen S

- Einstelloptionen T

- Einstelloptionen U

- Einstelloptionen V

- Einstelloptionen W

- Einstelloptionen X

- Einstelloptionen Y

- Einstelloptionen Z

- ��

- Startprobleme

- Jahr 2000

- IBM BIOS Signale

- Werkzeuge

- Glossar Auswahlmen�

- Glossar A

- Glossar B

- Glossar C

- Glossar D

- Glossar E

- Glossar F

- Glossar G

- Glossar H

- Glossar I

- Glossar J

- Glossar K

- Glossar L

- Glossar M

- Glossar N

- Glossar O

- Glossar P

- Glossar Q

- Glossar R

- Glossar S

- Glossar T

- Glossar U

- Glossar V

- Glossar W

- Glossar X

- Glossar Y

- Glossar Z

- Kleine BIOS Kunde

- �bertaktung

- BIOS intern Auswahlmen�

- BIOS Identifikation

- BIOS Update

- Flash Anleitung

- Flash BIOS Reparatur

- BIOS Optimierung

- Der Weg ins BIOS

- BIOS/Boot Logo ersetzen

- BIOS Inside Auswahlmen�

- CMOS

- RTC-CMOS-Speicher

- DualBIOS

- ACPI-Funktion

- Pinnwand Auswahlmen�

- Pinnwand-1

- Symbios-SCSI-BIOS

- Hardware Auswahlmen�

- DMA Belegung

- IRQ Belegung

- Ressourcen

- Steckkarten

- Wechselmedien

- Scanner

- Festplatten

- USB

Table of Contents

Tauchen Sie ein in die Tiefen des BIOS Kompendium

SiteMap

BIOS Setup

Einführung

Einstell-Optionen

AMI BIOS

BIOS Spezial

Award BIOS

BIOS Intern

MR BIOS

BIOS Inside

Phoenix BIOS

Hardware

Startseite

Fehlermeldungen

Fehlersignale

(Beep Codes + Ansage)

Tipps bei

Motherboard

POST Codes

Identifikation

POST Ablauf

Vers. 6.0

WIN BIOS

Vers. 4.52

sonstige

Vers. 4.53

Unterstützte

Diagnose Codes

Setup

CMOS

Startprobleme

BIOS

RTC-CMOS

IBM BIOS

Chipset

Jahr 2000

ACPI-Funktion

Integrated

Werkzeuge

DualBIOS

Power

Symbios-SCSI-

Glossar

PnP and PCI

Kleine BIOS

Standard

Übertaktung

CPU Soft

Flash